Изготовитель устройства.


Общее описание устройства.


Порт, к которому присоединено устройство.


Состояние устройства.

При наличии неполадки в работе устройства отображается ее тип и предлагаемое решение. Иногда отображается также код и номер неполадки. При обращении в службу поддержки желательно назвать этот сопровождающий сообщение код.


Выполнение диагностики для проверки правильности установки устройства.


Перечень устройств, установленных на компьютере.


Список событий устройства или действий, которые могут быть связаны с программой компьютера.

Например, с программой на компьютере может быть связана кнопка Scan на сканере. При нажатии этой кнопки будет выполняться сканирование рисунка, запуск программы и открытие этого рисунка в программе.

Чтобы связать событие с программой, выберите необходимый элемент в списке Выберите событие, установите переключатель Запустить приложение, а затем выберите программу, которую следует выполнять всякий раз при появлении данного события.


Список программ компьютера, которые могут быть связаны с событием или действием на устройстве.

Например, с программой на компьютере может быть связана кнопка Scan на сканере. При нажатии этой кнопки будет выполняться сканирование рисунка, запуск программы и открытие этого рисунка в программе.

Чтобы связать событие с программой, выберите необходимый элемент в списке Выберите событие, установите переключатель Запустить приложение, а затем выберите программу, которую следует выполнять всякий раз при появлении данного события.


Просмотр свойств и изменение настройки выделенного устройства.


Имя устройства.


Признак подсоединения устройства к компьютеру.


Количество снимков, хранящихся в настоящий момент в устройстве.


Количество снимков, которые дополнительно можно хранить в устройстве.


Состояние батареи данного устройства.


Объем снимков (включая эскизы) на данном устройстве.


Признак запуска выбранной программы всякий раз, когда наступает данное событие.


Признак запроса пользователя о выборе запускаемой программы всякий раз, когда наступает данное событие.


Признак отсутствия реакции на данное событие.


Список всех цветовых профилей, связанных с данным устройством. Чтобы сделать профиль активным, щелкните его.


Связывание нового цветового профиля с данным устройством.


Удаление выделенного цветового профиля из списка.


Признак сохранения снимков в папке, вложенной в указанную папку.


Признак использования текущей даты при создании имени подпапки со снимками.


Признак использования имени указанного снимка при создании имени подпапки со снимками.


Признак закрытия мастера после копирования снимков на компьютер.


Интервал, в течение которого каждый снимок отображается на экране программой-заставкой. Для настройки интервала переместите ползунок.


Доля экрана, занимаемая каждым снимком. Для настройки размера снимка переместите ползунок.


Папка со снимками, которые следует использовать в программе-заставке. Выбрать другую папку позволяет кнопка Обзор.


Увеличение мелких снимков до указанного размера.


Отображение имен файлов показываемых на экране снимков.


Признак использования видеоэффектов при смене снимков.


Признак использования клавиш со стрелками для прокрутки рисунков в программе-заставке.


Уровень яркости сканированного изображения. Для настройки яркости введите необходимое значение или переместите ползунок.


Уровень контрастности сканированного изображения. Для настройки контрастности введите необходимое значение или переместите ползунок.


Размер снимка в пикселах по горизонтали и вертикали. Более высокое разрешение повышает качество изображения, но при этом существенно увеличивается размер файла снимка.


Восстановление параметров, используемых в данном диалоговом окне по умолчанию.


Образец, отражающий выполняемые изменения. По его состоянию можно получить представление о том, каким станет снимок.


Тип сканируемого изображения. Чтобы указать собственные параметры, установите переключатель Особые параметры, а затем нажмите кнопку Настроить качество сканированного изображения.


Признак удаления снимков из камеры после сохранения их на компьютере.


Название снимка.


Дата создания снимка.


Время создания снимка.


Формат файла снимка.


Размер файла снимка.


Тип сканируемого изображения.


Тип используемого сканера.


Размер сканируемого изображения.


Изменение параметров сканируемого изображения.


Образец сканируемого изображения.


Сканирование изображения.


Образец изображения, выбранного для сканирования.


Видеозапись, выбранная для создания снимков.


Снимки, полученные из видеозаписи. Чтобы сохранить снимок на компьютере, щелкните его, а затем нажмите кнопку Получить снимок.


Снятие снимка с видеозаписи.


Открытие выделенного снимка в указанной программе.


Способ выбора и отображения снимков.

Эскизы — просмотр образцов всех снимков, находящихся в камере.

Подробности — полномасштабный предварительный просмотр выбранного снимка.

Выделить все — выбор всех снимков.

Удалить выделенные снимки — удаление выбранных снимков из камеры.


Просмотр эскизов снимков, находящихся в камере. Чтобы сохранить снимок на компьютере, щелкните его, а затем нажмите кнопку Получить снимки.


Просмотр сведений о выделенном снимке, включая дату и время создания, а также размер файла.


Полномасштабный предварительный просмотр выделенного снимка.


Открытие снимка в указанной программе.


Действие, которое выполняется сканером или цифровой камерой и может быть связано с программой компьютера.

Например, при нажатии на сканере кнопки сканирования можно запускать заданную программу и открывать в ней полученное изображение.


Просмотр снимков в другой папке.


Признак автоматического сохранения снимков в указанной папке.


Поле указания папки для сохранения снимков.


Признак автоматического сохранения снимков в папке, вложенной в указанную папку. При создании имени папки будет использоваться текущая дата.


Событие или действие, произошедшее на устройстве.


Список программ, доступных для запуска на компьютере.


Признак запуска данной программы всякий раз, когда происходит указанное событие или действие.


Список возможных скоростей обмена данными между компьютером и устройством. Выберите наибольшую для данного устройства скорость.


Текущее время, установленное в камере.


Скорость подключения камеры.


Текущий режим вспышки камеры.


Текущий размер снимков (в пикселах), используемый камерой.


Если камера поддерживает изменение размера снимков, переместите ползунок вправо, чтобы увеличить число пикселов в снимке.


Синхронизация времени камеры с временем компьютера.