Имя выделенного объекта.


Значок, соответствующий выделенному объекту.


Описание, помогающее различать выделенные объекты. Длина описания не должна превышать 500 знаков.


Максимальное время ожидания (в секундах), в течение которого транзакции могут оставаться активными. Транзакции, которые остаются активными свыше указанного времени ожидания, автоматически прерываются системой. Значение 0 соответствует неограниченному времени ожидания.


Имя удаленного сервера, используемое прокси для приложений, которые экспортированы с текущего сервера. Если оставить поле свойства пустым, используется сетевое имя компьютера.


Для разработчиков. Проверка разделов в локальном хранилище до проверки их в Active Directory.


Назначение локального компьютера в качестве используемого по умолчанию координатора.


Имя компьютера, который будет назначен удаленным координатором. Кнопка Выбрать выводит список компьютеров в сети для выбора компьютера.


Имя компьютера, который будет назначен удаленным координатором. Кнопка Выбрать выводит список компьютеров в сети для выбора компьютера.


При нажатии данной кнопки выводится список компьютеров в сети для выбора компьютера.


Группа сведений о файле журнала DTC.


Полный путь к файлу журнала DTC. Кнопка Обзор позволяет выбрать расположение файла путем просмотра папок. Необходимо вначале остановить службу DTC, а затем указать новое расположение файла журнала.


Выбор расположения файла журнала DTC.


Размер файла журнала DTC (в мегабайтах). Необходимо вначале остановить службу DTC, изменить размер файла журнала, а затем нажать кнопку Сброс.


С помощью этой кнопки можно выполнить инициализацию файла журнала DTC и удалить существующий файл из папки, указанной в поле расположение. Перед удалением существующего файла журнала обязательно убедитесь, что нет ни одной транзакции в состоянии «под сомнением».


Этот список служит для задания сетевого протокола, используемого для связи с удаленным координатором транзакций.


Поле для отображения текущего состояния службы DTC, указывающее, выполняется ли служба в настоящее время и когда она была последний раз запущена.


Запуск службы DTC.


Остановка службы DTC.


Задание разрешений на доступ к службе DTC или изменение учетной записи DTC.


Задание параметров отслеживания службы DTC для файла журнала.


Разрешение распределенных транзакций по сети.


Разрешение администрирования службы DTC по сети.


Разрешение транзакций DTC по сети.


Разрешение распределенных транзакций с клиентами по сети.


Разрешение транзакций TIP. TIP — протокол, с помощью которого взаимодействуют различные диспетчеры транзакций.


Разрешение транзакций, использующих стандарт XA. Диспетчеры ресурсов, запущенные под управлением различных операционных систем, могут взаимодействовать с диспетчером транзакций DTC с помощью стандарта XA.


Учетная запись, использующаяся как учетная запись DTC.


Учетная запись, использующаяся как учетная запись DTC.


Отслеживание выходных данных службы DTC.


Разрешение отслеживания транзакций DTC.


Отслеживание всех транзакций DTC.


Отслеживание прерванных транзакций DTC.


Отслеживание всех транзакций DTC.


Запуск нового сеанса ведения журнала. До создания нового сеанса все текущие сеансы ведения журнала должны быть остановлены.


Остановка текущего сеанса ведения журнала. Чтобы все данные из буферов памяти были записаны в журнал, необходимо нажать кнопку Стереть данные до остановки сеанса ведения журнала.


Запись данных из буферов памяти в журнал.


Максимальное число буферов памяти, использующихся для хранения данных, которые еще не занесены в журнал.


Максимальное число буферов памяти, использующихся для хранения данных, которые еще не занесены в журнал.


Протокол DCOM доступен для всех приложений COM, установленных на компьютере, что позволяет компьютеру обмениваться вызовами с приложениями на других компьютерах.


Подключение по протоколу DCOM через Интернет доступно для всех приложений COM, установленных на компьютере. Это позволяет серверам DCOM на данном компьютере получать входящие вызовы от клиентов с помощью туннелирования через TCP.


Общий для всей системы уровень проверки подлинности, установленный по умолчанию, на котором клиентские и серверные приложения COM проверяют подлинность удостоверений друг друга при вызовах. Уровни в списке представлены в порядке увеличения безопасности.


Общий для всей системы уровень полномочий, установленный по умолчанию, который клиент на данном компьютере может предоставить серверному приложению, чтобы позволить ему выполнять задачи обработки данных от его имени. Уровни в списке представлены в порядке увеличения ответственности.


Разрешение выполнения проверки подлинности вызовов по подсчету распределенных ссылок на данном компьютере. Включение отслеживания ссылок предотвращает возможность слишком раннего освобождения объекта клиентом COM, но может снизить производительность системы.


Эта кнопка позволяет задать учетные записи пользователей и групп, которым по умолчанию разрешен или запрещен доступ к приложениям на данном компьютере. Этот параметр не влияет на приложения COM+.


Эта кнопка позволяет задать учетные записи пользователей и групп, которым по умолчанию разрешен или запрещен запуск приложений на данном компьютере. Этот параметр не влияет на приложения COM+.


Список сетевых протоколов, доступных для приложений DCOM на этом компьютере. Это диалоговое окно позволяет добавлять и удалять сетевые протоколы, изменять порядок их использования и настраивать свойства протоколов.


Эта кнопка позволяет добавить сетевой протокол, который используется приложением DCOM на данном компьютере.


Эта кнопка позволяет удалить сетевой протокол из списка протоколов, доступных для приложений DCOM на компьютере.


Эта кнопка позволяет переместить выделенный сетевой протокол на строку списка с более высоким приоритетом. Порядок протоколов в списке отражает порядок их использования, причем первая строка списка имеет наивысший приоритет.


Эта кнопка позволяет переместить выделенный сетевой протокол на строку списка с более низким приоритетом. Порядок протоколов в списке отражает порядок их использования, причем первая строка списка имеет наивысший приоритет.


Эта кнопка позволяет настроить свойства выделенного протокола. Для некоторых протоколов настройка свойств недоступна.


Список портов и диапазонов портов, которые могут использоваться для динамического назначения. Стандартный диапазон портов DCOM находится в пределах от 1 024 до 65 535.


Эта кнопка позволяет добавить порт или диапазон портов в список Диапазоны портов.


Ввод порта или диапазона портов, которые добавляются в список Диапазоны портов. Код порта должен быть числом в интервале от 0 до 65 535.


Эта кнопка позволяет удалить выделенный порт или диапазон портов из списка Диапазоны портов.


Эта кнопка позволяет удалить все порты и диапазоны портов из списка Диапазоны портов.


Выбор одного из переключателей задает назначение портов в списке Диапазоны портов: для Интернета (общий доступ) или для интрасети (ограниченный доступ).


Выбор одного из переключателей задает применение по умолчанию динамического выделения портов в разделе диапазонов портов Интернета или интрасети.


Закрытие диалогового окна и сохранение внесенных изменений.


Закрытие диалогового окна без сохранения внесенных изменений.


Описание, с помощью которого можно различить выделенные объекты. Длина описания не должна превышать 500 знаков.


Глобальный уникальный идентификатор GUID выделенного раздела приложения COM+. Глобальный уникальный идентификатор GUID создается автоматически при создании раздела COM+ и может быть использован для определения конкретных версий разделов на данном компьютере.


Эти параметры можно задать для защиты раздела от изменения или удаления.


Этот флажок устанавливается, если объект нельзя удалить.


Этот флажок устанавливается для запрещения изменений настройки объекта.


Раздел приложения по умолчанию выделенного пользователя.


Раздел приложения по умолчанию выделенного пользователя.


Глобальный уникальный идентификатор GUID выделенного приложения COM+. Глобальный уникальный идентификатор GUID создается автоматически при создании приложения COM+ и может быть использован для определения конкретных версий приложения на данном компьютере.


Принудительная проверка доступа на основе ролей для приложения. Если для приложения определены роли, принадлежность вызывающего к соответствующей роли проверяется при каждом вызове приложения.


Этот переключатель используется для включения проверки доступа только на уровне приложения. Проверка ролей на уровнях компонента, интерфейса или метода не производится. Для использования данного параметра необходимо установить флажок принудительная проверка доступа для приложения.


Данный переключатель выбирается для обеспечения проверки доступа на всех уровнях при выполнении вызовов к приложению. Проверка ролей выполняется на уровне приложения и дополнительно на уровнях компонента, интерфейса и метода для любого компонента, у которого на вкладке свойств безопасности установлен флажок принудительная проверка доступа на уровне компонента. Для использования данного параметра необходимо установить флажок принудительная проверка доступа для приложения.


Данный флажок используется для настройки уровня доверия политике программных ограничений для данного приложения. Если флажок снят, то используется общая для всей системы конфигурация политики программных ограничений.


Указание уровня доверия политике программных ограничений для назначения приложению. Уровень Не разрешено соответствует тому, что приложение не имеет доступ к любым привилегиям безопасности пользователя. Уровень Неограниченный соответствует тому, что приложение имеет неограниченный доступ к привилегиям пользователя.


Указание уровня доверия политике программных ограничений для назначения приложению. Уровень Не разрешено соответствует тому, что приложение не имеет доступ к любым привилегиям безопасности пользователя. Уровень Неограниченный соответствует тому, что приложение имеет неограниченный доступ к привилегиям пользователя.


Уровень проверки подлинности, на котором данное серверное приложение COM+ должно проверять подлинность клиентов. Уровни в списке представлены в порядке увеличения безопасности.


Уровень проверки подлинности, на котором данное серверное приложение COM+ должно проверять подлинность клиентов. Уровни в списке представлены в порядке увеличения безопасности.


Уровень полномочий, который серверное приложение COM+ (как клиент) предоставляет другим приложениям, когда они выступают от имени данного приложения. Уровни в списке представлены в порядке возрастания полномочий.


Уровень полномочий, который серверное приложение COM+ (как клиент) предоставляет другим приложениям, когда они выступают от имени данного приложения. Уровни в списке представлены в порядке возрастания полномочий.


Данный флажок позволяет включить выполнение проверки подлинности клиентов из основного процесса на уровне, установленном по умолчанию.


Если выбран этот переключатель, то связанный с приложением COM+ серверный процесс будет продолжать выполняться даже при отсутствии входящих вызовов клиентов. Приложение выполняется до тех пор, пока оно не будет завершено вручную.


При выборе данного параметра связанный с приложением COM+ серверный процесс будет автоматически остановлен после заданного времени бездействия. Это время (в минутах) указано в соответствующем поле.


Время (в минутах), после прохождения которого связанный с приложением COM+ серверный процесс будет остановлен автоматически.


Эти параметры можно задать для защиты приложения от изменения или удаления.


Для разработчиков. Этот флажок устанавливается, если серверное приложение требуется запускать в режиме отладки с использованием командной строки отладчика, указанной в поле путь к отладчику.


Для разработчиков. В этом поле указывается путь и командная строка для вызова отладчика при установленном флажке запустить в режиме отладки. Для поиска отладчика нажмите кнопку Обзор. Все параметры командной строки для отладчика необходимо ввести в соответствующее поле после ввода пути к отладчику.


Для разработчиков. В этом поле указывается путь и командная строка для вызова отладчика при установленном флажке запустить в режиме отладки. Для поиска отладчика нажмите кнопку Обзор. Все параметры командной строки для отладчика необходимо ввести в соответствующее поле после ввода пути к отладчику.


Эта кнопка служит для поиска нужного объекта.


Если данный флажок установлен, то серверное приложение может использовать компенсирующий диспетчер ресурсов (CRM). Компоненты CRM будут доступны приложению только при установленном флажке.


Этот флажок устанавливается, чтобы приложение позволяло использовать объем памяти до 3 Гбайт в операционной системе Windows 2000 Advanced Server, настроенной на поддержку доступа к памяти свыше 2 Гбайт.


Этот переключатель устанавливается, если приложение запускается с использованием одной из перечисленных системных учетных записей.


Этот переключатель устанавливается, если приложение выполняется под удостоверением текущего пользователя, работающего на компьютере. Учетные данные безопасности для этого пользователя используются при проверке подлинности приложения для доступа к ресурсам.


Этот переключатель устанавливается, если приложение выполняется с использованием локальной учетной записи служб.


Этот переключатель устанавливается, если приложение выполняется с использованием сетевой учетной записи служб.


Этот переключатель устанавливается, если приложение выполняется с использованием учетной записи на локальном компьютере, которая предоставляет приложению полный доступ к данному компьютеру.


Этот переключатель устанавливается, если приложение выполняется под удостоверением указанного пользователя. Учетные данные безопасности для этого пользователя используются при проверке подлинности приложения для доступа к ресурсам.


Ввод учетной записи пользователя, удостоверение которого используется для выполнения приложения. Допускается выбор учетной записи обычного пользователя или учетной записи службы, которая создана специально для выполнения служб. Если точное имя учетной записи пользователя неизвестно, нажмите кнопку Обзор для ее поиска.


Ввод учетной записи пользователя, удостоверение которого используется для выполнения приложения. Допускается выбор учетной записи обычного пользователя или учетной записи службы, которая создана специально для выполнения служб. Если точное имя учетной записи пользователя неизвестно, нажмите кнопку Обзор для ее поиска.


Ввод пароля выбранной учетной записи пользователя.


Ввод пароля выбранной учетной записи пользователя.


Это поле служит для повторного ввода пароля из поля Пароль с целью подтверждения правильности ввода.


Это поле служит для повторного ввода пароля из поля Пароль с целью подтверждения правильности ввода.


Этот переключатель указывает на то, что приложение COM+ является библиотечным. Библиотечное приложение выполняется в процессе клиента, который его создал, и может быть вызвано только клиентами, расположенными на том же компьютере. Если изменить тип активизации приложения, прочие свойства приложения потеряют свои значения.


Этот переключатель указывает на то, что приложение COM+ является серверным. Серверные приложения выполняются в собственном выделенном серверном процессе, что отличает их от библиотечных приложений, выполняемых в процессе клиента. Если изменить тип активизации приложения, прочие свойства приложения потеряют свои значения.


Этот переключатель указывает на то, что серверное приложение COM+ выполняется в качестве службы NT.


Отображение имени службы серверного приложения COM+, которое выполняется в качестве службы NT. По умолчанию именем службы является имя серверного приложения COM+.


Отображение имени службы серверного приложения COM+, которое выполняется в качестве службы NT. По умолчанию именем службы является имя серверного приложения COM+.


Настройка службы NT.


Ввод имени службы. По умолчанию именем службы является имя серверного приложения COM+.


Данная служба может быть запущена автоматически при загрузке системы или активизирована вручную. Если служба запускается автоматически, то все зависимости также должны быть выделены.


Определение серьезности ошибки, если службу не удалось запустить, и способов ее устранения при последующих запусках данной службы.


Выбор службы или служб, от которых зависит служба, введенная в поле Имя службы. Это позволит определить службы, которые необходимо запустить до запуска нужной службы.


Данный флажок устанавливается, если служба может взаимодействовать с рабочим столом.


Закрытие диалогового окна и создание новой службы.


Закрытие диалогового окна без создания новой службы.


По умолчанию данная возможность отключена.


По умолчанию данная возможность отключена.


По умолчанию данная возможность отключена.


По умолчанию данная возможность отключена.


По умолчанию данная возможность отключена.


Имя удаленного сервера, используемое прокси для приложений. Прокси для приложения обслуживает прямые вызовы клиентов к серверному приложению COM+, установленному на удаленном компьютере.


Имя удаленного сервера, используемое прокси для приложений. Прокси для приложения обслуживает прямые вызовы клиентов к серверному приложению COM+, установленному на удаленном компьютере.


Полный путь к действительному файлу manifest для использования его при параллельной сборке.


Полный путь к действительному файлу manifest для использования его при параллельной сборке.


Максимальное число процессов серверных приложений, которые могут выполняться одновременно. По умолчанию 1.


Максимальное число процессов серверных приложений, которые могут выполняться одновременно. По умолчанию 1.


Максимальное время (в минутах) до повторного выполнения процесса. Это время находится в диапазоне от 0 до 30 240 минут (21 день). По умолчанию 0.


Максимальное время (в минутах) до повторного выполнения процесса. Это время находится в диапазоне от 0 до 30 240 минут (21 день). По умолчанию 0.


Максимальный объем используемой процессом памяти (в килобайтах) до его повторного запуска. Если объем памяти, используемой процессом, превышает указанный более чем 1 минуту, то процесс запускается заново. Действительный объем памяти находится в диапазоне от 0 до 1 048 576 Кб. По умолчанию он равняется 0 Кб.


Максимальный объем используемой процессом памяти (в килобайтах) до его повторного запуска. Если объем памяти, используемой процессом, превышает указанный более чем 1 минуту, то процесс запускается заново. Действительный объем памяти находится в диапазоне от 0 до 1 048 576 Кб. По умолчанию он равняется 0 Кб.


Время ожидания (в минутах) до снятия блокировки со всех внешних ссылок на объекты в процессе. После этого процесс будет принудительно завершен. Это время находится в диапазоне от 1 до 1 440 минут (24 часа) и по умолчанию равняется 15 минутам. Значение в этом поле используется только в том случае, если уже определено, что процесс будет заново запущен по другим критериям.


Время ожидания (в минутах) до снятия блокировки со всех внешних ссылок на объекты в процессе. После этого процесс будет принудительно завершен. Это время находится в диапазоне от 1 до 1 440 минут (24 часа) и по умолчанию равняется 15 минутам. Значение в этом поле используется только в том случае, если уже определено, что процесс будет заново запущен по другим критериям.


Максимальное число вызовов, которое могут принять объекты приложения до повторного выполнения процесса. Это число находится в диапазоне от 0 до 1 048 576. По умолчанию оно равняется 0.


Максимальное число вызовов, которое могут принять объекты приложения до повторного выполнения процесса. Это число находится в диапазоне от 0 до 1 048 576. По умолчанию оно равняется 0.


Максимальное количество активизаций объектов приложения до повторного выполнения процесса. Это число находится в диапазоне от 0 до 1 048 576. По умолчанию оно равняется 0.


Максимальное количество активизаций объектов приложения до повторного выполнения процесса. Это число находится в диапазоне от 0 до 1 048 576. По умолчанию оно равняется 0.


Восстановление значений по умолчанию для всех полей повторного запуска приложения.


Создание очереди служб очередей сообщений для данного объекта.


Включение программы прослушивания для обработки сообщений от очереди служб очередей сообщений.


Проверку подлинности сообщений от клиентов, которые запрашивают службы данного приложения, необходимо выполнять только после проверки службой очереди сообщений целостности запросов. Если значением параметра Уровень проверки подлинности для вызовов (на вкладке Безопасность страницы свойств приложения) является Нет, то проверка подлинности сообщений не выполняется.


Отключение проверки подлинности сообщений от клиентов, которые запрашивают службы данного приложения.


Включение проверки подлинности каждого сообщения от клиентов, которые запрашивают службы данного приложения.


Максимальное число одновременных потоков, прослушиваемых для данной очереди. При превышении данного числа потоков сообщения находятся в очереди до следующего потока.


Максимальное число одновременных потоков, прослушиваемых для данной очереди. При превышении данного числа потоков сообщения находятся в очереди до следующего потока.


Полный путь к файлу образа. Не включайте в него имя файла. По умолчанию путь %SystemRoot%\system32\com\dmp.


Максимальное число файлов, созданных в папке сохранения образов, до их перезаписи. Данное число находится в диапазоне от 1 до 200. По умолчанию оно равно 5.


Максимальное число файлов, созданных в папке сохранения образов, до их перезаписи. Данное число находится в диапазоне от 1 до 200. По умолчанию оно равно 5.


Сохранение образа при сбое приложения или при возникновении исключения.


Имя выделенного компонента.


Полный путь к библиотеке динамической компоновки (DLL), содержащей определения классов и интерфейса для компонента.


Уникальный идентификатор класса (CLSID) для выбранного компонента. Уникальный идентификатор класса CLSID создается автоматически при создании компонента и может быть использован для определения конкретных версий компонентов на данном компьютере.


Уникальный идентификатор приложения, в котором установлен компонент. Уникальный идентификатор приложения создается автоматически при создании приложения и может быть использован для определения конкретных версий приложения на данном компьютере.


Для разработчиков. С помощью этого флажка задается альтернативный компонент (класс исключений), который будет активизирован и выполнен перед тем, как сообщение будет перенаправлено в очередь необработанных сообщений. Применение альтернативного компонента подразумевает, что класс исключений должен быть реализован с использованием тех же интерфейсов очередей, что и в исходном компоненте очереди.


Для разработчиков. С помощью этого флажка задается альтернативный компонент (класс исключений), который будет активизирован и выполнен перед тем, как сообщение будет перенаправлено в очередь необработанных сообщений. Применение альтернативного компонента подразумевает, что класс исключений должен быть реализован с использованием тех же интерфейсов очередей, что и в исходном компоненте очереди.


Для разработчиков. Этот флажок служит для разрешения доставки событий параллельно нескольким подписчикам.


Для разработчиков. Этот флажок служит для разрешения доставки событий подписчикам внутри процесса. Из соображений безопасности активизация подписчиков внутри процесса по умолчанию запрещена.


Код издателя, от которого подписчик должен получать события.


Код издателя, от которого подписчик должен получать события.


Для разработчиков. Этот переключатель служит для устранения дополнительных вычислений, связанных с обработкой транзакций, для объектов, которые никогда не будут обращаться к диспетчеру ресурсов. Атрибут имитирует поведение с точки зрения транзакций ненастроенного компонента — компонента COM, который не был установлен в приложение COM+.


Для разработчиков. Этот переключатель устанавливается, чтобы запретить участие объекта в транзакциях независимо от состояния транзакций вызывающего объекта. Выбор данного переключателя гарантирует, что объект не будет участвовать в принятии решений по поводу транзакций вызывающего объекта, а также начинать собственные транзакции. Значение не поддерживается задается по умолчанию для всех компонентов.


Для разработчиков. Этот переключатель устанавливается, чтобы разрешить участие объекта в транзакции, если она уже существует. Выбор данного значения позволяет объекту участвовать в транзакциях вызывающего объекта, но запрещает запускать собственные транзакции.


Для разработчиков. Указывает на то, что все созданные компонентом объекты требуют наличия транзакции. Это значение рекомендуется для всех объектов, выполняющих операции с ресурсами, так как оно гарантирует защиту таких операций с помощью транзакций.


Для разработчиков. Этот переключатель устанавливается, чтобы потребовать создания объектом новой транзакции независимо от состояния транзакций вызывающего объекта. COM+ автоматически запускает новую транзакцию, отличную от транзакции вызывающего объекта.


Для разработчиков. Этот флажок указывает, что компонент должен использовать собственное значение времени ожидания транзакций вместо глобального значения, заданного для компьютера. Если значение для компонента не задано, все запущенные этим компонентом транзакции будут использовать значение, заданное на вкладке Параметры окна свойств компьютера.


Максимальное время ожидания (в секундах), в течение которого транзакции могут оставаться активными. Транзакции, которые остаются активными свыше указанного времени ожидания, автоматически прерываются системой. Задание значения 0 равносильно неограниченному времени ожидания.


Для разработчиков. Уровень изоляции транзакции для компонента. По умолчанию уровнем изоляции является По порядку. При этом уровне изоляции невозможно вносить изменения, если считывание данных компонентом происходит как часть транзакции. Если нет необходимости удерживать блокировку на чтение в течение всей транзакции, то считывание данных на низшем уровне изоляции может увеличить быстродействие системы и количество одновременных транзакций.


Для разработчиков. Уровень изоляции транзакции для компонента. По умолчанию уровнем изоляции является По порядку. При этом уровне изоляции невозможно вносить изменения, если считывание данных компонентом происходит как часть транзакции. Если нет необходимости удерживать блокировку на чтение в течение всей транзакции, то считывание данных на низшем уровне изоляции может увеличить быстродействие системы и количество одновременных транзакций.


Для разработчиков. Отключение синхронизации.


Для разработчиков. Этот переключатель указывает, что компонент никогда не поддерживает домены синхронизации.


Для разработчиков. Этот переключатель указывает, что компонент может поддерживать домены синхронизации.


Для разработчиков. Этот переключатель указывает, что компоненту необходимо использовать домен синхронизации.


Для разработчиков. Этот переключатель указывает, что компоненту необходимо использовать новый домен синхронизации.


Название потоковой модели для компонента.


Для разработчиков. Этот флажок включает проверку доступа на уровнях компонента, интерфейса и метода при наличии явно назначенных для них ролей. Проверка доступа выполняется только в случае, когда на вкладке Безопасность страницы свойств приложения установлен флажок принудительная проверка доступа для приложения и выбран переключатель Проверка доступа на уровне процесса и компонента.


Список определенных для приложения ролей. Установленный флажок в строке роли означает, что этой роли явно предоставлены разрешения на доступ к объекту.


Список определенных для приложения ролей. Установленный флажок в строке роли означает, что этой роли явно предоставлены разрешения на доступ к объекту.


Для разработчиков. Включение группирования объектов для компонента. Группирование объектов может быть включено только для компонентов, которые разработаны с учетом требований повторного использования группируемых объектов.


Для разработчиков. Минимальное число объектов, которое будет поддерживаться в группе в любое время. Это значение лежит в диапазоне от 0 до 1 048 576. По умолчанию оно равно 0. Если введенное значение отлично от 0, то оно может быть использовано для предварительного нахождения объектов и для последующего немедленного доступа клиентов к найденным объектам. Задание этого значения во время работы приложения не допускается.


Для разработчиков. Минимальное число объектов, которое будет поддерживаться в группе в любое время. Это значение лежит в диапазоне от 0 до 1 048 576. По умолчанию оно равно 0. Если введенное значение отлично от 0, то оно может быть использовано для предварительного нахождения объектов и для последующего немедленного доступа клиентов к найденным объектам. Задание этого значения во время работы приложения не допускается.


Для разработчиков. Максимальное число объектов, которое может существовать в группе в любое время. Это значение находится в диапазоне от 1 до 1 048 576. По умолчанию оно равно 1 048 576. Задание этого значения во время работы приложения не допускается.


Для разработчиков. Максимальное число объектов, которое может существовать в группе в любое время. Это значение находится в диапазоне от 1 до 1 048 576. По умолчанию оно равно 1 048 576. Задание этого значения во время работы приложения не допускается.


Для разработчиков. Время (в миллисекундах), за которое группа объектов должна предоставить клиенту запрошенный объект. Если обслуживание запроса не укладывается в отведенное время, возвращается ошибка. Это значение находится в диапазоне от 0 до 2 147 483 647 мс. (около 25 дней). Задание этого значения во время работы приложения не допускается.


Для разработчиков. Время (в миллисекундах), за которое группа объектов должна предоставить клиенту запрошенный объект. Если обслуживание запроса не укладывается в отведенное время, возвращается ошибка. Это значение находится в диапазоне от 0 до 2 147 483 647 мс. (около 25 дней). Задание этого значения во время работы приложения не допускается.


Для разработчиков. Включение создания объектов в конструкторе для компонента. При установленном флажке объекту при создании передается строка конструктора, предоставляющая параметры конструктора для объекта, если объект поддерживает использование строк конструктора.


Для разработчиков. Строка, которая будет доступна объекту при создании, если включен режим создания объектов в конструкторе. Строка позволяет указать параметры конструктора для объекта, когда объект поддерживает использование строк конструктора. Например, если объект содержит универсальное подключение ODBC, при создании объекта ему можно передать точное имя источника данных (DSN). В определенных случаях допускается задание пустой строки.


Для разработчиков. Строка, которая будет доступна объекту при создании, если включен режим создания объектов в конструкторе. Строка позволяет указать параметры конструктора для объекта, когда объект поддерживает использование строк конструктора. Например, если объект содержит универсальное подключение ODBC, при создании объекта ему можно передать точное имя источника данных (DSN). В определенных случаях допускается задание пустой строки.


Для разработчиков. Объект может выбрать свой контекст активизации.


Для разработчиков. Если установлен данный флажок, то включена отчетность по событиям объектов и статистике объектов, например по времени вызова объектов. Для просмотра статистики по объектам используется представление состояния для папки компонентов. (В меню Вид выберите команду Состояние.)


Для разработчиков. Этот флажок устанавливается, чтобы разрешить многократную активизацию и деактивизацию объекта по необходимости для обработки вызовов от клиента, причем клиент не будет знать о деактивизации объекта. Активизация по необходимости включается автоматически, если для компонента обязательны транзакции, а включение активизации по необходимости автоматически делает обязательной синхронизацию объекта.


Для разработчиков. Этот флажок указывает, что объект может быть активизирован только в контексте исходного вызова. Если это невозможно по причине несовместимости между свойствами контекста вызова и настройкой объекта, объект не будет активизирован, и вызов завершится ошибкой. Обычно это значение используется только в случае, когда объект не поддерживает кросс-контекстную разборку параметров или предъявляются крайне жесткие требования к производительности.


Для разработчиков. Объект активизируется в контексте по умолчанию, а не в своем собственном контексте. Если объекту необходимы службы COM+, то он не может использовать данную возможность. Если объект COM активизируется в контексте по умолчанию, то он может создавать вызовы к объектам, которые активизированы в других контекстах, без изменения производительности.


Для разработчиков. Компонент помечен как частный. Частный компонент можно просмотреть и активизировать только другими компонентами в том же приложении COM+. Частному компоненту доступны все преимущества служб COM+.


Уникальный идентификатор для выбранного интерфейса. Уникальный идентификатор создается автоматически при создании интерфейса и может быть использован для определения конкретных версий интерфейса на данном компьютере.


Список ролей, которым были явно предоставлены разрешения на доступ к объекту более высокого уровня. Если роль отображается как наследуемая, для этой роли игнорируются настройки, указанные в списке Явно установленные для выделенных объектов роли.


Список ролей, которым были явно предоставлены разрешения на доступ к объекту более высокого уровня. Если роль отображается как наследуемая, для этой роли игнорируются настройки, указанные в списке Явно установленные для выделенных объектов роли.


Для разработчиков. Активизация по необходимости. Действие этого флажка эквивалентно вызову методов SetComplete или SetAbort, которые показывают, что работа объекта завершена, и он может быть деактивизирован.


Уникальный идентификатор для подписки. Уникальный идентификатор создается автоматически при создании подписки и может быть использован для определения конкретных версий подписки.


Уникальный идентификатор для подписки. Уникальный идентификатор создается автоматически при создании подписки и может быть использован для определения конкретных версий подписки.


Уникальный идентификатор для подписчика.


Уникальный идентификатор для подписчика.


Класс событий для подписки.


Класс событий для подписки.


Имя метода для подписки.


Имя метода для подписки.


Удостоверение издателя, от которого подписчик получает события.


Удостоверение издателя, от которого подписчик получает события.


Раздел событий для подписки.


Раздел событий для подписки.


Для разработчиков. Включение подписки, в результате чего она появляется в списке активных объектов событий.


Для разработчиков. Этот флажок устанавливается, чтобы издатель и подписчик работали независимо во времени за счет помещения сообщения от издателя в очередь и последующего воспроизведения его подписчику.


Имя сервера, содержащего список активных объектов событий.


Имя сервера, содержащего список активных объектов событий.


Для разработчиков. В этом поле указывается фильтр для параметров каждого вызова подписки и метода. Строка условия фильтра может содержать стандартные операторы отношений, вложенные скобки и логические ключевые слова AND, OR и NOT.


Для разработчиков. В этом поле указывается фильтр для параметров каждого вызова подписки и метода. Строка условия фильтра может содержать стандартные операторы отношений, вложенные скобки и логические ключевые слова AND, OR и NOT.


Для разработчиков. Данное диалоговое окно используется для добавления, изменения или удаления свойств издателей.


Для разработчиков. Данное диалоговое окно используется для добавления, изменения или удаления свойств издателей.


Для разработчиков. Добавление объекта в диалоговое окно.


Для разработчиков. Изменение сведений выделенного издателя.


Для разработчиков. Удаление выделенного объекта.


Для разработчиков. Ввод или изменение данных издателя.


Описание компонента.


Имя приложения, в котором установлен компонент.


Уникальный идентификатор приложения. Уникальный идентификатор приложения создается автоматически при создании приложения и может быть использован для определения конкретных версий приложения на данном компьютере.


Потоковая модель, используемая сервером.


Для разработчиков. Запуск сервера на компьютере, который используется в качестве хранилища данных.


Для разработчиков. Полный путь к 32-разрядным серверным динамическим библиотекам DLL, находящимся внутри процесса.


Для разработчиков. Полный путь к 32-разрядным пользовательским библиотекам DLL, находящимся внутри процесса.


Для разработчиков. Полный путь к 32-разрядным локальным серверным файлам с расширением EXE.


Для разработчиков. Полный путь к службе Win32, реализованной в приложении.


Для разработчиков. Параметры, передающиеся в приложение, когда оно работает в качестве службы Win32.


Для разработчиков. Полный путь к суррогатному серверу EXE.


Для разработчиков. Удаленный сервер.


Для разработчиков. Приложение выполняется в контексте безопасности пользователя, запустившего данное приложение, при всех проверках подлинности в домене. Пользователь, запустивший приложение, может совпадать с взаимодействующим пользователем.


Для разработчиков. Этот переключатель выбирается, если приложение будет выполняться в контексте безопасности указанной учетной записи при всех проверках подлинности в домене.


Для разработчиков. Учетная запись пользователя, которая используется для выполнения серверного приложения. Допускается выбор учетной записи обычного пользователя или учетной записи службы, которая создана специально для выполнения служб. В данном поле можно ввести имя учетной записи или, чтобы найти нужное имя, нажмите кнопку Обзор.


Для разработчиков. Учетная запись пользователя, которая используется для выполнения серверного приложения. Допускается выбор учетной записи обычного пользователя или учетной записи службы, которая создана специально для выполнения служб. В данном поле можно ввести имя учетной записи или, чтобы найти нужное имя, нажмите кнопку Обзор.


Ввод пароля выбранной учетной записи пользователя.


Для подтверждения правильности ввода пароля выбранной учетной записи пользователя введите его еще раз.


Для подтверждения правильности ввода пароля выбранной учетной записи пользователя введите его еще раз.


Для разработчиков. Данный переключатель устанавливается, если приложение выполняется в контексте безопасности встроенной системной учетной записи. Это применяется только для приложений, которые установлены как службы.


Для разработчиков. Эта кнопка позволяет задать учетные записи пользователей и групп, которым разрешен или запрещен доступ к компоненту.


Для разработчиков. Эта кнопка позволяет задать учетные записи пользователей и групп, которым разрешено или запрещено запускать компонент.


Типы приложений, включая их расположение (на локальном компьютере или на другом компьютере в сети).


Безопасность на уровне пакетов, которую данное приложение использует для связи. Параметры в списке находятся в порядке повышения безопасности.


Безопасность на уровне пакетов, которую данное приложение использует для связи. Параметры в списке находятся в порядке повышения безопасности.


Если тип приложения — локальный сервер, то отображается полный путь к приложению. Если тип приложения — локальная служба, то отображается имя службы.


Если тип приложения — локальный сервер, то отображается полный путь к приложению. Если тип приложения — локальная служба, то отображается имя службы.


Приложение выполняется на компьютере, на котором расположены данные. Это является необходимым в случае, если серверное приложение использует файл данных из клиентского приложения.


Этот переключатель устанавливается, если приложение выполняется на локальном компьютере.


Этот переключатель устанавливается, если приложение выполняется на выбранном компьютере.


Имя компьютера, на котором выполняется приложение. Можно ввести полное имя или нажать кнопку Обзор, чтобы выбрать определенный компьютер.


Данный переключатель указывает на то, что для запуска приложения используются разрешения, установленные по умолчанию на вкладке Стандартная безопасность страницы свойств компьютера.


Приложение использует разрешения на запуск, установленные данным пользователем. Для изменения разрешений на запуск нажмите кнопку Изменить.


Предоставление или отзыв у учетных записей пользователей разрешения на запуск данного приложения.


Данный переключатель указывает на то, что приложение использует разрешения на доступ, установленные по умолчанию на вкладке Стандартная безопасность страницы свойств компьютера.


Приложение использует разрешения на доступ, установленные данным пользователем. Для изменения разрешений на доступ нажмите кнопку Изменить.


Предоставление или отзыв у учетных записей пользователей разрешения на доступ к данному приложению.


Приложение использует разрешения на настройку реестра, установленные по умолчанию.


Приложение использует разрешения на настройку реестра, установленные данным пользователем. Для изменения разрешений на настройку нажмите кнопку Изменить.


Предоставление или отзыв у учетных записей пользователей разрешения на чтение или изменение сведений о конфигурации реестра для данного приложения.


Изменение свойств конечного узла DCOM для выбранного протокола.


Очистка списка протоколов и конечных узлов DCOM.


Ввод последовательности сетевых протоколов для добавления.


Отключение данной последовательности сетевых протоколов.


Использование политики назначения для конечного узла, установленной по умолчанию.


Использование выбранного конечного узла. Для протоколов TCP/IP номер порта находится в диапазоне от 0 до 65 535.


Статический конечный узел. Для протоколов TCP/IP номер порта находится в диапазоне от 0 до 65 535.


Динамическое назначение конечных узлов из диапазона портов интрасети.


Динамическое назначение конечных узлов из диапазона портов Интернета.