Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:20


Отображение древовидной структуры устройств на локальном или удаленном управляемом компьютере, а также списка ресурсов, занятых данными устройствами.


Отображение только древовидной структуры устройств на локальном или удаленном управляемом компьютере.

Представление ресурсов, занятых данными устройствами, недоступно для этого варианта.


Отображение только ресурсов, занятых устройствами локального или удаленного управляемого компьютера.

Представление устройств на компьютере недоступно для этого варианта.


Тип выбранного устройства.


Изготовитель выбранного устройства.


Номер версии (если он известен) выбранного устройства Эти данные предоставляются изготовителем оборудования и могут отсутствовать.


Состояние выбранного устройства. При наличии неполадки в работе устройства отображается ее тип и предлагаемое решение.

Иногда отображается также код и номер неполадки (например, Код 10). При обращении в службу поддержки этот номер может помочь определить и выявить неполадку.

Кроме того, здесь могут присутствовать кнопки Переустановить, Перезагрузка компьютера или Диагностика. Переустановить — запуск мастера обновления оборудования; Перезагрузка компьютера — закрытие всех открытых программ и перезапуск компьютера; Диагностика — запуск средства устранения неполадок оборудования.


Признак включения устройства. Устройство следует отключать, только если оно вызывает неполадки в системе.


Файлы драйвера устройства, установленные для выбранного устройства. При наличии нескольких драйверов устройства для просмотра сведений о конкретном драйвере выделите его. Кроме того, можно нажать кнопку Обновить на вкладке Драйвер для запуска мастера обновления оборудования, который выполнит обновление драйверов выбранного устройства.


Название организации, предоставившей для данного устройства драйверы, используемые по умолчанию.


Название организации, предоставившей выбранный драйвер устройства.


Дата выпуска драйверов для устройства.


Версия драйверов, используемых по умолчанию, для данного устройства.


Версия файла выбранного драйвера устройства.


Сведения об авторских правах на выбранный драйвер устройства.


Изменение или обновление драйвера для выбранного устройства. При нажатии этой кнопки запускается мастер обновления оборудования.


Признак управления устройствами на локальном компьютере.

Для изменения свойств и параметров устройств необходимо быть членом группы администраторов. Пользователь, не являющийся членом группы администраторов, может только просматривать представление устройств, имеющихся на компьютере.


Поле ввода имени удаленного компьютера, управление которым следует осуществить, например \\ivanpugin1.

Представление устройств, имеющихся на удаленном компьютере, можно только просматривать; изменение свойств и параметров устройств невозможно.


Просмотр сети для поиска удаленного компьютера, управление которым следует осуществить.

Представление устройств, имеющихся на удаленном компьютере, можно только просматривать; изменение свойств и параметров устройств невозможно.


Список конфигураций оборудования, в которых задействовано выбранное устройство.


Удаление устройства из всех конфигураций оборудования.


Удаление устройства из конкретной конфигурации оборудования. Определение конфигурации производится в окне Конфигурация.


Задание конфигурации оборудования, из которой необходимо удалить выбранное устройство. Для определения конфигурации оборудования необходимо установить флажок удаления из отдельной конфигурации.


Признак управления устройствами на удаленном компьютере. Удаленным компьютером считается любой компьютер, подключенный в настоящее время к сети, за исключением того, на котором пользователь вошел в систему.

Представление устройств, имеющихся на удаленном компьютере, можно только просматривать; изменение свойств и параметров устройств невозможно.


Печать сводки устройств, установленных на локальный или на удаленный компьютер.


Печать отчета о выбранном устройстве или типе устройств.


Печать отчета о каждом устройстве или типе устройств, установленных на локальный или удаленный компьютер. Кроме того, печать сводки устройств, установленных на локальный или на удаленный компьютер.


Параметры для определения необходимого типа отчета об устройствах. Такие отчеты содержат сведения об устройствах, установленных на локальный или удаленный компьютер, управление которым осуществляется пользователем.


Выберите одно из следующих действий.

Перезапуск компьютера (при наличии кнопки Перезагрузка). Это требуется, если параметры устройств были изменены и необходимо, чтобы выполненные изменения немедленно вступили в силу.

Обновление драйверов устройства (при наличии кнопки Переустановить). Будет запущен мастер обновления оборудования, который поможет вам выполнить все этапы процесса обновления.

Запуск мастера устранения неполадок (при наличии кнопки Диагностика). Это следует сделать при возникновении конфликта устройств или неполадки (см. поле Состояние устройства на вкладке Общие).


Список доступных для настройки свойств, выбранного сетевого адаптера. Чтобы изменить значение, щелкните свойство и отредактируйте поле справа от него.

Эти свойства являются аппаратно-зависимыми. Обратитесь к инструкциям изготовителя, чтобы определить правильные значения свойств.


Этот параметр является аппаратно-зависимым. Обратитесь к инструкциям изготовителя, чтобы определить правильное значение параметра.


Этот параметр является аппаратно-зависимым. Обратитесь к инструкциям изготовителя, чтобы определить правильное значение параметра.


Необходимые данные являются аппаратно-зависимыми. Обратитесь к инструкциям изготовителя, чтобы определить требуемое значение.


Этот параметр является аппаратно-зависимым. Обратитесь к инструкциям изготовителя, чтобы определить правильное значение.


Это свойство является аппаратно-зависимым. Обратитесь к инструкциям изготовителя, чтобы определить требуемое значение.


Задание максимальной скорости (в бит/с), которую следует использовать для передачи данных через порт. Как правило, это значение соответствует максимальной скорости, поддерживаемой компьютером или устройством.


Изменение числа битов данных для каждого передаваемого или принимаемого символа. Вызываемый компьютер или устройство должны иметь такое же значение этого параметра. Большинство букв передаются с помощью семь или восемь битов.


Изменение способа обнаружения ошибок передачи, который следует использовать для выделенного порта. Вызываемый компьютер или устройство должны иметь такое же значение этого параметра. Необходимо выбрать один из возможных вариантов.

Нет — к данным, отправляемым из данного порта, будет добавляться бит четности. При этом проверка ошибок будет выключена.

Чет — бит четности устанавливается в 1, если необходимо, чтобы сумма битов данных была четной. При этом проверка ошибок будет включена.

Нечет — бит четности устанавливается в 1, если необходимо, чтобы сумма битов данных была нечетной. При этом проверка ошибок будет включена.

Маркер — бит четности добавляется, но всегда имеет значение 0.

Пробел — бит четности добавляется, но всегда имеет значение 1.


Изменение интервала времени между передаваемыми символами (время измеряется в битах в секунду).


Изменение способа управления потоком данных. Xon/Xoff, иногда называемый программной синхронизацией, является стандартным методом управления потоком данных между двумя модемами. Аппаратное управление потоком, иногда называемый аппаратной синхронизацией, является стандартным методом управления потоком данных между компьютером и последовательным устройством.


Отображение диалогового окна Дополнительные параметры, позволяющего изменять параметры буфера FIFO (First-In, First-Out). Эти значения применяются только к портам и устройствам, использующим универсальный асинхронный приемопередатчик UART 16550. Он используется в большинстве модемов и портов.


Восстановление значений по умолчанию для следующих свойств.

Скорость (бит/с) - 9600

Биты данных - 8

Четность - Нет

Стоповые биты - 1

Управление потоком - Нет


Использование по умолчанию буферов FIFO (First-In, First-Out) в наборе микросхем универсального асинхронного приемопередатчика (UART). UART является главным компонентом последовательного порта, содержащего буферы, в которых входящие данные могут храниться до передачи в компьютер, а исходящие данные — до передачи коммуникационному устройству, такому как модем. Данный набор микросхем используется большинством портов и устройств.

Поддержка буфера FIFO для микросхемы 16550 UART в последовательном порте, улучшает производительность высокоскоростных модемов. При обнаружении потери данных, ошибок переполнения или других неисправностей, можно попробовать уменьшить буфер FIFO или снять этот флажок.


Настройка размера буфера приема. Как правило, больший размер буфера соответствует большей скорости получения данных.


Настройка размера буфера передачи. Как правило, больший размер буфера соответствует большей скорости передачи данных.


Изменение номера, назначенного порту системой. Например, при наличии трех модемов, подключенных к портам COM1, COM2 и COM3, и необходимости использования всеми этими модемами порта COM3, можно изменить этот параметр на значение COM3 для портов COM1 и COM2. Таким образом каждый модем будет использовать COM3.


Способ обнаружения операционной системой устройств, присоединенных к последовательным портам. Вручную — устройство подсоединяется к порту, а затем запускается диспетчер устройств для поиска изменений в оборудовании. Каждые 5 секунд — обращение операционной системой к порту с интервалом в пять секунд для обнаружения нового оборудования. После обнаружения и установки устройства система останавливает проверку порта.


Восстановление значений по умолчанию для следующих свойств.

Буфер приема — Больше (максимальное значение).

Буфер передачи — Больше (максимальное значение).

Номер COM-порта — исходный порт.


Ресурсы, занятые в настоящий момент выбранным устройством, и параметры каждого ресурса. Существует четыре типа ресурсов устройств: порты ввода-вывода, каналы прямого доступа к памяти (DMA), линии запросов на прерывание (IRQ) и адреса памяти. Если устройство использует ресурс, он должен иметь уникальное значение для устройства.

Ошибочное изменение настройки ресурсов может привести к отключению устройств или послужить причиной неправильной работы компьютера. Настройка должна изменяться только пользователями, хорошо знающими оборудование компьютера и ресурсы устройств.


Список конфигураций оборудования, в которых задействовано выбранное устройство. При выборе конфигурации оборудования, отличной от используемой по умолчанию, и изменении каких-либо параметров ресурсов конфликты устройств могут появиться и при использовании основной конфигурации. Ошибочное изменение настройки ресурсов может привести к отключению устройств или послужить причиной неправильной работы компьютера.


Отображение диалогового окна Изменение, позволяющего изменить значение ресурса устройства, выбранного в списке Перечень ресурсов.

Если диалоговое окно Изменение недоступно, настройка ресурсов для данного устройства не может быть изменена. Однако такое изменение может оказаться возможным в другой конфигурации оборудования. При этом следует выключить устройство в других конфигурациях, где оно задействовано.


Признак автоматического определения операционной системой доступных ресурсов для выбранного устройства. Этот флажок доступен только для устройства Plug and Play. Когда флажок доступен, следует установить его, если только пользователь не изменяет настройку вручную.


Сведения о конфликтах для ресурсов, перечисленных в списке Перечень ресурсов. Для разрешения конфликта на вкладке Общие нажмите кнопку Диагностика.


Описание родительского устройства, связанного с выбранным устройством.


Назначение ресурсов устройства вручную. Существует четыре типа ресурсов устройств: порты ввода-вывода, каналы прямого доступа к памяти (DMA), линии запросов на прерывание (IRQ) и адреса памяти.

Если эта кнопка присутствует, это обычно означает, что операционная система не может определить подходящую настройку ресурсов для данного устройства или какие ресурсы оно использует. Можно изменить настройку ресурсов вручную; при этом следует учитывать, что ошибочное изменение настройки ресурсов может привести к отключению устройств или послужить причиной неправильной работы компьютера. Настройка должна изменяться только пользователями, хорошо знающими оборудование компьютера и ресурсы устройств.


Текущее значение для выбранного ресурса и поле для ввода нового значения. При этом не следует выбирать значение, вызывающее конфликт с ресурсом другого устройства. Если выбранное значение уже используется другим устройством, сведения о конфликте отображаются в поле Сведения о конфликте.


Сведения о конфликте ресурсов других устройств и параметра, заданного в поле Значение. При наличии списка конфликтующих устройств измените поле Значение.


Частота определения операционной системой положения указателя мыши. Чтобы увеличить разрешение мыши или частоту отслеживания указателя, следует увеличить данное значение.

Более высокое значение повысит чувствительность мыши, а более низкое понизит.


Способ определения и включения операционной системой колесика мыши. Предусмотрено три варианта.

Отключить обнаружение — операционная система не проводит обнаружение и включение колесика мыши. Выберите этот вариант, чтобы не использовать колесико.

Выполнить обнаружение — операционная система попытается обнаружить мышь с колесиком. Если мышь с колесиком будет обнаружена, колесико будет включено. Не все мыши поддерживают эту возможность. Если в этом режиме мышь не работает, выберите вариант Предположить наличие.

Предположить наличие — операционная система попытается включить поддержку колесика мыши, не выполняя процедуру обнаружения. Этот режим следует выбирать, если колесико мыши не работает.


Изменение размера входного буфера, хранящего данные о положении мыши. Увеличьте это значение, если поведение указателя мыши нестабильно.


Включение или выключение быстрой инициализации, что позволяет уменьшить или увеличить время запуска операционной системы. При нестабильном поведении указателя мыши (перемещение в случайных направлениях или мнимые нажатия на кнопки) следует снять этот флажок.


Восстановление значений по умолчанию для следующих свойств.

Частота — 100 проверок в секунду.

Обнаружение колесика — Предположить наличие.

Длина входного буфера — 100 пакетов.

Быстрая инициализация — включена.


Физическое местоположение выбранного устройства. Этот параметр может включать такие сведения, как номер шины или код SCSI.


Текущая зона, выбранная на дисководе DVD-дисков. Эта зона часто предварительно устанавливается поставщиком DVD-диска. При выборе зоны в списке Параметры регионов диска DVD отображается соответствующий номер (от 1 до 5).

Предупреждение. Это значение можно изменять только пять раз.


Новая зона, выбранная на дисководе DVD-дисков. Зона должна соответствовать региону, в котором вы находитесь. При выборе зоны в списке Параметры регионов диска DVD отображается соответствующий номер (от 1 до 5).

Предупреждение. Это значение можно изменять только пять раз.


Многие издатели снабжают DVD-диски кодом доны, чтобы ограничить географический регион, в котором эти диски могут воспроизводиться. Например, диск, предназначенный для воспроизведения в зоне 2, не может быть воспроизведен на дисководе DVD-дисков, настроенном для зоны 1. Код зоны часто печатают на упаковке DVD-диска в виде числа на фоне земного шара.

Чтобы настроить дисковод DVD-дисков для воспроизведения дисков из другой зоны, выберите географическую область в списке. В большинстве случаев следует выбрать географическую область, где вы находитесь, и больше не изменять этот параметр.

Число изменений зоны ограничено. Если счетчик Осталось изменений имеет значение 1, при изменении зоны отображается предупреждение. После этого изменения можно будет воспроизводить DVD-диски только для выбранной зоны.

Некоторые аппаратные и программные DVD-декодеры не поддерживают изменение зоны.


Способ поиска операционной системой устройства 0, назначенного каналу IDE. По умолчанию система пытается обнаружить устройство 0 при запуске компьютера. Если устройство 0 не присоединено, выберите вариант Отсутствует, чтобы ускорить процесс запуска.

Эта возможность может быть недоступна, если операционная система уже определила устройство, назначенное каналу IDE. Таким образом предотвращается выбор значения Отсутствует, которое отключило бы устройство IDE.


Текущий режим передачи, назначенный устройству 0 на канале IDE.


Протокол передачи — прямой доступ к памяти (DMA) или программируемый ввод/вывод (PIO) — который должен использоваться устройством. По умолчанию операционная система применяет для обнаруженного устройства оптимальный режим.

Для устройств DVD-ROM следует выбирать значение DMA, если доступно, поскольку для работы многих программных декодеров требуется прямой доступ к памяти.


Способ поиска операционной системой устройства 1, назначенного каналу IDE. По умолчанию операционная система пытается обнаружить устройство при запуске компьютера. Если устройство 1 не присоединено, выберите вариант Отсутствует, чтобы ускорить процесс запуска.

Эта возможность может быть недоступна, если операционная система уже определила устройство, назначенное каналу IDE. Таким образом предотвращается выбор значения Отсутствует, которое отключило бы устройство IDE.


Текущий режим передачи, назначенный устройству 1 на канале IDE.


Протокол передачи — прямой доступ к памяти (DMA) или программируемый ввод/вывод (PIO) — который должен использоваться устройством. По умолчанию операционная система применяет для обнаруженного устройства оптимальный режим.


Выход компьютера из состояния с пониженным потреблением электроэнергии для обработки происходящих событий. Например, входящий звонок на модем будет оповещать операционную систему о необходимости обработки этого вызова, даже если она находится в спящем режиме.

Если этот параметр недоступен, возможно данная возможность не поддерживается оборудованием. За дополнительными сведениями обращайтесь к изготовителю оборудования.


Отключение операционной системой выбранного устройства, если оно поддерживает эту возможность. Однако если устройство занято (например, обслуживанием телефонного вызова), оно не будет выключено. Операционная система попытается выключить все возможные устройства при переходе в спящий режим. Некоторые устройства должны оставаться включенными всегда. Чтобы обеспечить это, не устанавливайте данный флажок.


Выход компьютера из состояния с пониженным потреблением электроэнергии только при получении устройством сетевого трафика определенных типов, который обычно отправляется администратором сети. Если этот флажок установлен, компьютер выходит из состояния с пониженным энергопотреблением, только при получении сетевого трафика, отправленного администратором сети. Чтобы компьютер выходил из состояния с пониженным потреблением электроэнергии при получении устройством любого сетевого трафика, снимите этот флажок. Как правило этот флажок не устанавливают, если данный компьютер обслуживает другие компьютеры, чтобы они могли вывести его из состояния с пониженным энергопотреблением.


Список доступных линий ISDN на адаптере. Возможное значение изменяется от 1 до 4 и определяется вашей телефонной компанией.


Список каналов ISDN, доступных на линии ISDN адаптера.


Поле ввода номера телефона для выбранного канала или терминала. Данный номер предоставляется вашей телефонной компанией. Если телефонная компания предоставила только один телефонный номер, выберите канал или терминал 1 для этой линии и введите номер в поле Номер телефона.


Список логических терминалов ISDN, доступных на линии ISDN адаптера.


Поле для ввода номера подадреса. Данный номер предоставляется вашей телефонной компанией. Если телефонная компания предоставила только один номер, выберите логический терминал 1 для этой линии и введите подадрес.


Поле ввода кода профиля службы (SPID). Данный код предоставляется вашей телефонной компанией. Если телефонная компания предоставила только один номер, выберите канал 1 для этой линии и введите код SPID. Код SPID состоит из 14 цифр.


Поле ввода номера телефона, который требуется добавить в список многопользовательских номеров. Такие номера представляют собой списки телефонных номеров, имеющих доступ к отдельной линии ISDN. Многопользовательский номер предоставляется вашей телефонной компанией.


Добавление введенного номера в список Многопользовательские номера.


Список многопользовательских номеров, добавленных для выбранной линии ISDN.


Удаление выбранного номера из списка Многопользовательские номера.


Выбор коммутатора или D-канала, для которого следует выполнить настройку. Коммутатор или D-канал для адаптера предоставляется телефонной компанией. Одновременно для адаптера может быть выбран только один тип коммутатора или D-канал.


Настройка выбранного типа коммутатора или D-канала. Содержимое диалогового окна зависит от сделанного выбора.


Признак скрытия сообщений об ошибках, происходящих на универсальной последовательной шине (USB). Такие скрытые сообщения об ошибках относятся к питанию, устройствам и пропускной способности. Рекомендуется не устанавливать этот флажок, с тем чтобы сообщения появлялись и ошибки могли быть исправлены.


Отмена использования драйвером параллельного порта любых предназначенных для него сигналов прерывания. Если при поиске устройств Plug and Play выясняется, что параллельный порт не нуждается в ресурсе прерывания, средство поиска сообщает драйверу о необходимости освободить этот ресурс, так чтобы он мог быть использован другим устройством. Это относится к большинству компьютеров ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).


Отклонение драйвером параллельного порта любых предназначенных для него сигналов прерывания. Эти сигналы будут отклоняться, даже если средство поиска самонастраивающегося (Plug and Play) оборудования сообщает о том, что параллельный порт нуждается в ресурсе прерывания. Этот вариант используется по умолчанию.


Признак обработки драйвером параллельного порта всех предназначенных для него сигналов прерывания. При этом запрещается фильтрация прерываний драйвером параллельного порта. Данный вариант должен применяться только в одном из двух случаев: (1) на компьютере имеется сломанные устройства, BIOS или устаревшие драйверы, которые не позволяют ему работать должным образом, не предоставляя параллельному порту ресурс прерывания; (2) пользователь установил высокоскоростной параллельный порт и драйвер, который способен обрабатывать прерывания, а также пользователь не применяет в работе какие-либо устаревшие звуковые или сетевые платы, нуждающиеся в ресурсе прерывания.


Изменение имени порта, автоматически назначенное ему операционной системой. Пользователь не должен изменять его до тех пор, пока более ранняя версия драйвера не потребует этого, поскольку данное действие может помешать другим драйверам, работающим в настоящий момент без сбоев.


Выбор номера порта из списка доступных портов.


Признак обнаружения параллельных устройств Plug and Play предыдущих версий, таких как дисководы Zip. Снимите этот флажок, если присоединенные устройства, уже были обнаружены.


Концентраторы могут иметь свое питание или питание от шины. Концентраторы с собственным питанием подают устройствам максимальное электропитание, в то время как концентраторы с питанием от шины — минимальное. Устройства, потребляющие большое количество электроэнергии, должны подключаться к концентраторам, имеющим свое питание. Данная вкладка содержит сведения о концентраторе.


Сила электрического тока на каждом порте концентратора. Определяется типом электропитания концентратора (свое питание или питание от шины) и выражается в мА.


Устройства, непосредственно подключенные к концентратору, и их требования к питанию от используемых портов, определенные устройствами. Потребляемая мощность выражается в процентах от мощности, доступной на используемом порте.


Устройства, подключенные в настоящий момент непосредственно к концентратору, и их требования к питанию от используемых портов, определенные устройствами.


Обновление списка устройств, присоединенных к концентратору. Новые устройства, подключенные к концентратору, отображаются в списке устройств только после его обновления.


Визуальное представление текущей пропускной способности шины. При выделении устройства в списке Устройства, требующие высокой пропускной способности в поле Индикатор пропускной способности отображается соответствующий индикатор.


Список устройств, управляемых выбранным контроллером. Если устройство выделено, соответствующий Индикатор пропускной способности отражает требования данного устройства.


Запрос и отображение обновленных данных о шине. Это уместно в случае изменения набора используемых устройств.


Запуск мастера устранения неполадок.


Просмотр или изменение сведений об устройстве.


Список устройств, включающее название изготовителя и тип устройства.


Просмотр сведений об отдельном драйвере устройства.


Удаление из системы драйверов, связанных с выбранным устройством.


Перечень категорий драйверов устройств мультимедиа. Для развертывания категории дважды щелкните ее имя.


Признак использования данного драйвера программами.


Этот параметр не дает программам доступа к выбранному драйверу устройства. Драйвер остается на диске, однако не загружается в память при загрузке компьютера.


Этот параметр не дает программам доступа к выбранному драйверу устройства. Устройство станет доступным лишь при выдаче одной из программ прямого запроса на его использование.


Удаление драйвера устройства с жесткого диска.


Изменение параметров данного драйвера устройства. Недоступность этой кнопки означает, что у драйвера нет настраиваемых параметров.


Изменение приоритета аудиокодека. При прочих равных условиях будет использован кодек с более высоким приоритетом.


Вывод сведений об аудиокодеке. Эти сведения поставляются изготовителем программы.


Перечень установленных на компьютере инструментов. Чтобы установить еще один инструмент, нажмите соответствующую кнопку.


Имя выбранного инструмента.


Порт MIDI на звуковой плате, к которому подключен инструмент.


Этой кнопкой следует воспользоваться, если нужный файл описания отсутствует в поле Описание инструмента и находится на другом диске.


Имя файла описания выбранного инструмента вместе с перечнем всех присутствующих в нем имен. Этот файл содержит сведения о взаимодействии компьютера с данным инструментом. Если нужный файл отсутствует в поле Описание инструмента, воспользуйтесь для его поиска кнопкой Обзор.


Разрешение кэширования обратной записи драйвером. Это может улучшить быстродействие при записи, но одновременно и увеличить вероятность повреждения диска в случае, если система будет отключена неверно.


Разрешение на сбор и просмотр данных о быстродействии диска для использования средствами наблюдения производительности, такими как системный монитор, а также для ее планирования. Снижение быстродействия от сбора данных весьма незначительно.


Для данной версии недоступно.


Признак выключения помеченных очередей. Помеченные очереди позволяют устройству SCSI проводить групповые операции, такие как перемотка ленты и сканирование. Таким образом значительно увеличивая производительность. Устройство SCSI само по себе обычно выключает помеченные очереди, если не может выполнить операцию, однако иногда устройство повторяет попытки. В этом случае необходимо отключить помеченные очереди вручную.


Признак выключения синхронных передач данных. Синхронные передачи позволяют устройству SCSI и хост-контроллеру установить скорость передачи по шине, превышающую 1 Мбайт/с. Однако высокие скорости могут привести к нестабильной работе устройств (особенно съемных дисководов и дисководов компакт-дисков низкого качества). Это может обусловить появление ошибок и нарушений в передаче данных. В этом случае необходимо отключить синхронные передачи вручную.


Признак управления системой Windows линиями запросов на прерывание (IRQ). По умолчанию все флажки установлены. При наличии затруднений снимайте по одному флажку, чтобы определить источник неполадки.

При установке флажка Использовать управление линией запроса прерывания (IRQ) устройства шины PCI ведут себя подобно устройствам Plug and Play. При снятии флажка управление IRQ выполняется через BIOS.

Управление IRQ задается одной из двух таблиц. Windows выполняет поиск одной из таблиц в указанном порядке и использует первую найденную таблицу.

Не изменяйте используемые по умолчанию параметры для управления IRQ, если устройства PCI работают нормально. При наличии неполадки в работе устройства PCI снимите флажок Получать таблицу IRQ вызовом PCIBIOS 2.1 реального режима и перезапустите Windows.


Указывает данную таблицу в качестве первой таблицы, которую Windows пытается использовать для управления IRQ.

При наличии неполадки в работе устройства PCI снимите флажок Получать таблицу IRQ с помощью таблицы спецификаций MS и перезапустите систему Windows.


Указывает данную таблицу в качестве второй таблицы, которую Windows пытается использовать для управления IRQ.


Восстановление используемых по умолчанию значений.


Отображение состояния маршрутизации IRQ, таблицы, используемой для управления IRQ, и сведений о неполадках или ошибках, обнаруженных системой Windows.


Название организации, поставившей цифровую подпись в данный драйвер устройства. Цифровая подпись удостоверяет, что драйвер прошел определенный набор тестов и что его файл с момента подписания не был изменен или перезаписан другой программой установки.


Название организации, поставившей цифровую подпись в данный драйвер устройства. Цифровая подпись удостоверяет, что драйвер прошел определенный набор тестов и что его файл с момента подписания не был изменен или перезаписан другой программой установки.


Название устройства.


Имя, которое отображается в области сведений диспетчера устройств.


Текущее состояние устройства.

Запущена. Служба выполняется.

Запуск. Производится (но пока не завершен) запуск службы.

Остановлена. Служба не выполняется.

Остановка. Производится (но пока не завершена) остановка службы.

Приостановлена. Выполнение службы приостановлено.

Приостановка. Производится (но пока не завершена) приостановка службы.

Возобновление. Выполнение службы возобновлено после приостановки.

Неизвестно. Состояние службы неизвестно. К этому может привести сбой удаленного подключения.


Запуск остановленного устройства.


Остановка работающего устройства. При наличии служб, зависящих от данного устройства, будет выведено приглашение остановить также и эти службы.


Тип запуска для драйвера.

Авто. Автоматический запуск драйвера при загрузке системы.

Загрузка. Драйвер запускается загрузчиком операционной системы.

Запрос. Драйвер запускается по запросу.

Система. Драйвер запускается в ходе инициализации операционной системы.

Отключено. Запрещение запуска службы системой, пользователем и зависимой службой.


Восстановление предыдущей версии драйвера.


Список производителей, поставляющих драйверы для устройства.


Отображение драйверов, которые могут использоваться для устройства.


Отображение только драйверов оборудования, разработанных специально для данного устройства.


Отображение всех драйверов для класса устройств, к которому принадлежит выбранное устройство. Выбранный драйвер должен быть предназначен для работы с данным устройством. Если выбранный драйвер несовместим с устройством, будет выведено предупреждение.


Отображение драйверов оборудования, сходных с выбранным устройством. В их число входят все драйверы, разработанные специально для данного устройства, и сходные драйверы, которые также могут работать с устройством. Выбранный драйвер должен быть предназначен для работы с данным устройством.


Отображение списка драйверов устройств, которые могут быть загружены с веб-узла Microsoft Windows Update. Выберите в этом списке подходящий драйвер.


Установка драйвера устройства с компакт-диска, дискеты или из сетевой папки.