Copyright: Sunday, September 02, 2001 12:57:11


Путь к файлу журнала должен быть допустимым путем на локальном компьютере. По умолчанию используется папка Documents and Settings\All users\Application Data\Microsoft\Dr Watson, создаваемая при первом запуске программы «Доктор Ватсон». В этой папке программой «Доктор Ватсон» будет создан файл Drwtsn32.log, содержащий диагностические сведения об ошибках приложений. Чтобы выбрать другое место расположения журнала, нажмите кнопку Обзор.

Необходимо выбрать каталог, в котором все пользователи имеют разрешение на запись. Если программе «Доктор Ватсон» не удается использовать указанный путь при создании файла журнала, открывается диалоговое окно Открытие файла, в котором следует указать новый путь.


Файл аварийной копии памяти следует указать, если установлен флажок Аварийная копия памяти. По умолчанию используется файл Documents and Settings\All users\Application Data\Microsoft\Dr Watson\имя_пользователя.dmp. Файл аварийной копии памяти является файлом двоичного формата, который может загружаться в программу отладки. Чтобы выбрать другое место расположения аварийной копии памяти, нажмите кнопку Обзор.

Необходимо выбрать каталог, в котором все пользователи имеют разрешение на запись. Если программе «Доктор Ватсон» не удается использовать указанный путь при создании файла аварийной копии памяти, открывается диалоговое окно Открытие файла, в котором следует указать новый путь.


Программа «Доктор Ватсон» использует файл WAV для воспроизведения звука при обнаружении ошибок приложений. Файл должен иметь расширение имени . wav и удовлетворять формату файлов звукозаписи Microsoft. Могут использоваться все файлы WAV, которые воспроизводятся в Универсальном проигрывателе. Этот параметр недоступен, если не установлена звуковая карта. Чтобы выбрать файл WAV, нажмите кнопку Обзор.


Максимальное число инструкций, дизассемблируемых доктором Ватсоном для каждой копии памяти потока. Программным счетчиком называют регистр компьютера, содержащий адрес, который имеет в памяти текущая точка выполнения потока.


Максимальное число ошибок, записываемых программой «Доктор Ватсон» в файл журнала. При обнаружении доктором Ватсоном ошибки в программе в файл Drwtsn32.log записываются подробные диагностические сведения. Кроме того, в системном журнале событий для каждой ошибки создается запись, содержащая имя программы, дату, время, номер и имя исключения, программный счетчик, а также подробные диагностические сведения.


Включение и отключение создания копии таблицы символов для каждого модуля. Копия таблицы символов содержит адрес и имя каждого символа. Включение этого параметра может привести к значительному увеличению файла журнала.


Включение и отключение записи в журнал сведений о всех потоках. Если этот флажок установлен, программа «Доктор Ватсон» создает копию состояния для каждого потока в программе, в которой возникла ошибка. В противном случае регистрируется только состояние потока, который вызвал ошибку в программе.


Выбор режима сохранения диагностических сведений: добавление сведений в конец файла Drwtsn32.log или создание нового файла журнала для каждой ошибки приложения. Включение этого параметра может привести к значительному увеличению файла журнала.


Включение и отключение отображения сообщений с кнопкой OK при обнаружении ошибок приложений. Если кнопка OK не нажата, окно автоматически закрывается через пять минут.


Включение и отключение воспроизведения звука при обнаружении ошибок приложений. Воспроизводится либо выбранный в поле Файл .wav: звуковой файл, либо два стандартных звуковых сигнала компьютера.


Включение и отключение создания двоичного файла аварийной копии памяти, который может загружаться в программу отладки. Если выбран этот параметр, необходимо также указать имя файла аварийной копии памяти в поле Аварийная копия памяти.


Сведения о файле журнала для ошибки, выбранной в списке Ошибки приложения.


Очистка всех записей в журнале ошибок, отображенных в списке Ошибки приложения и в системном журнале событий.


Все ошибки приложений, записанные в журнале программы «Доктор Ватсон» и системном журнале событий.