Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:23


Признак управления общими папками на используемом компьютере.


Признак управления общими папками на удаленном компьютере.


Поиск удаленного компьютера. Удаленный компьютер должен работать под управлением Windows 2000 или более поздней версии.


Признак использования сохраненного файла консоли для администрирования другого компьютера при вводе командной строки mmc.exe /Computer=ИмяКомпьютера. После выполнения этой команды и загрузки сохраненного файла консоли любая оснастка, для которой данный флажок установлен, будет указывать на компьютер ИмяКомпьютера, вместо компьютера, выбранного при ее создании.


Общие ресурсы, сеансы и открытые файлы на выбранном компьютере.


Общие ресурсы на выбранном компьютере.


Сеансы на выбранном компьютере.


Открытые файлы на выбранном компьютере.


Имя, которое будет использоваться для подключения к общему ресурсу.


Расположение общего ресурса.


Поле ввода (при необходимости) комментария для данного общего ресурса. Комментарии не являются обязательными.


Максимальное число пользователей, которые могут одновременно подключиться к общему ресурсу.


Ограничение на число пользователей, которые могут одновременно подключиться к общему ресурсу.


Публикация сетевого ресурса в службе Active Directory.


Путь для общего ресурса. Это поле предназначено только для чтения.


Путь для общего ресурса. Это поле предназначено только для чтения.


Поле ввода описания опубликованного общего ресурса.


Поле ввода описания опубликованного общего ресурса.


Владелец общего ресурса.


Владелец общего ресурса.


Список ключевых слов, связанных с опубликованным общим ресурсом. Записи перечислены в поле «Ключевые слова» через точку с запятой.


Список ключевых слов, связанных с опубликованным общим ресурсом. Записи перечислены в поле «Ключевые слова» через точку с запятой.


Добавление ключевых слов публикуемого общего ресурса.


Ключевое слово, которое требуется связать с публикуемым в данной области


Список добавленных ключевых слов.


Добавление ключевых слов в список.


Удаление ключевых слов из списка.


Предоставление пользователям разрешения на сохранение файлов из общей папки локально.


Список для выбора настройки кэширования.


Список для выбора настройки кэширования.


Описания выбранного варианта кэширования.


Имя службы.


Поле ввода отображаемого имени службы. Это значение появится в столбце Имя области сведений.


Поле для ввода описания службы. Это значение появится в столбце Описание области сведений. Поле описания недоступно при подключении к удаленному компьютеру, работающему под управлением Windows NT версии 4.0 или более ранней.


Путь и имя файла службы. Путь и имя файла не могут быть изменены.


Текущее состояние службы.

Запущена. Служба выполняется.

Запуск. Производится (но пока не завершен) запуск службы.

Остановлена. Служба не выполняется.

Остановка. Производится (но пока не завершена) остановка службы.

Приостановлена. Выполнение службы приостановлено.

Приостановка. Производится (но пока не завершена) приостановка службы.

Возобновление. Выполнение службы возобновлено после приостановки.

Неизвестно. Состояние службы неизвестно. К этому может привести сбой удаленного подключения.


Запуск остановленной службы. Чтобы передать службе параметры запуска, их можно ввести в поле Параметры запуска, а затем нажать кнопку Запуск. (Обратная косая черта (\) обрабатывается как управляющий знак, поэтому для каждого символа обратной косой черты в параметре следует ввести два таких символа.)


Остановка работающей службы. При наличии служб, зависящих от данной службы, будет запрошено подтверждение на их остановку.

При остановке работы службы «Сервер» все пользователи, которые были связаны с этим компьютером через сеть, будут отключены. Поэтому перед остановкой службы «Сервер» следует предупреждать об этом пользователей.


Приостановка работы запущенной службы.

При приостановке службы «Сервер» только члены групп «Администраторы» или «Операторы сервера» могут связаться с сервером.


Возобновление работы приостановленной службы.


Параметры, передаваемые службе при ее запуске. (Обратная косая черта (\) обрабатывается как управляющий знак, поэтому для каждого символа обратной косой черты в параметре следует ввести два таких символа.)


Тип запуска для службы.

Авто. Автоматический запуск службы при запуске системы.

Вручную. Включение режима запуска службы пользователем или зависимой службой. Службы с таким режимом не запускаются автоматически при загрузке системы.

Отключено. Запрещение запуска службы системой, пользователем и зависимой службой.


Признак подключения службы по системной учетной записи, а не по учетной записи пользователя. Этот режим предусмотрен для большинства служб.


Признак предоставления службой интерфейса, с которым может взаимодействовать любой пользователь, если войдет в систему после запуска службы. Данный вариант доступен, если служба выполняется по учетной записи LocalSystem.


Учетная запись, назначенная службе. Хотя подключение большинства служб осуществляется по системной учетной записи, некоторые службы могут быть настроены на работу по специальным учетным записям пользователя так, чтобы пользователь мог иметь доступ к ресурсам, таким как защищенные файлы и папки.


Отображение диалогового окна выбора пользователя, в котором можно выбрать учетную запись для использования службой при входе в систему.


Поля ввода пароля учетной записи и его подтверждения. Это пароль назначается учетной записи пользователя в категории «Локальные пользователи и группы».


Перечень профилей оборудования, которые можно выбирать при запуске, и признаки их включения. Служба может быть включена или выключена в том или ином профиле. Если значение Включена отображается в столбце Служба, служба запускается при загрузке системы с использованием соответствующего профиля оборудования.

Для создания профилей оборудования и упорядочения их в списке пользуйтесь значком "Система" на панели управления.


Включение службы для данного профиля оборудования.


Выключение службы для данного профиля оборудования.


Действие, выполняемое при первой попытке восстановления.


Действие, выполняемое при второй попытке восстановления.


Действие, выполняемое при третьей попытке восстановления и во всех следующих попытках.


Поле ввода числа дней, в течение которых служба должна успешно выполняться, чтобы счетчик ошибок был сброшен в ноль. Если счетчик ошибок сброшен в ноль, следующий сбой будет инициировать набор действий, предусмотренный для первой попытки восстановления.

Если служба должна правильно выполняться в течение нескольких недель между сбоями, введите большее число.


Поле ввода интервала ожидания (в минутах) перед перезапуском службы. Данный параметр доступен, если в качестве действия, выполняемого при сбое в работе службы, выбран вариант Перезапуск службы.


Поле ввода пути и имени исполняемого файла или сценария, назначенного для выполнения при сбое в работе службы. Данный параметр доступен, если в качестве действия, выполняемого при сбое в работе службы, выбран вариант Выполнение программы.


Поиск файла (программы или сценария), который следует запускать при попытках восстановления.


Поле ввода параметров командной строки, которые следует передать программе или сценарию, назначенному для выполнения во время восстановления. Данный параметр доступен, если в качестве действия, выполняемого при сбое в работе службы, выбран вариант Выполнение программы.


Признак использования счетчика ошибок службы в качестве последнего параметра. Поле %1% будет заменяться значением текущего счетчика ошибок, таким образом программа или сценарий смогут выполнять различные действия в разных попытках восстановления.


Задание параметров перезагрузки компьютера при попытках восстановления.


Поле ввода интервала ожидания (в минутах) перед перезагрузкой компьютера.


Признак отмены отправки сообщений пользователям сети, подключенным к данному компьютеру, перед его перезагрузкой.


Признак отправки сообщений пользователям сети, подключенным к данному компьютеру, перед его перезагрузкой. Сообщение, используемое по умолчанию, можно изменить, введя новый текст в это поле. Если текст сообщения удалить, оно не будет отправляться.

Чтобы восстановить сообщение, используемое по умолчанию, удалите текущий текст и нажмите кнопку OK. Снова нажмите кнопку Параметры перезагрузки компьютера, а затем установите флажок Перед перезагрузкой послать следующее сообщение другим компьютерам в сети. В поле появится сообщение, используемое по умолчанию.


Перечень служб, которые будут остановлены. Это выполняемые в настоящий момент службы, которые зависят от останавливаемой службы.


Управление службами на компьютере пользователя.


Управление службами на удаленном компьютере.


Поиск удаленного компьютера. Удаленный компьютер должен работать под управлением Windows 2000 или более поздней версии.


Признак использования сохраненного файла консоли для администрирования другого компьютера при вводе командной строки mmc.exe /Computer=ИмяКомпьютера. После выполнения этой команды и загрузки сохраненного файла консоли любая оснастка, для которой данный флажок установлен, будет указывать на компьютер ИмяКомпьютера, вместо компьютера, выбранного при ее создании.


Службы, необходимые для правильной работы данной службы.


Службы, для правильной работы которых необходима данная служба.