Copyright: Sunday, September 02, 2001 12:57:13


Набор знаков, использующих общие характеристики, такие как ширина штриха и наличие или отсутствие засечек (коротких выступов на верхнем и нижнем краях знаков).


Все пять шрифтов в этом списке являются растровыми: Courier, MS Sans Serif, MS Serif, Small, Symbol.


Все три шрифта в этом списке являются векторными: Modern, Roman, Script.


В папке Fonts шрифты TrueType обозначаются значком  [image] .


В папке Fonts шрифты OpenType обозначаются значком  [image] .


Векторные и растровые шрифты в папке Fonts обозначаются значком  [image].


Шрифты Type 1 в папке Fonts обозначаются значком  [image] .


К типу OpenType относятся шрифты: Arial, Courier New, Lucida Console, Times New Roman, Symbol, Wingdings.


Выбор всех шрифтов в списке.


Подключение сетевого диска к компьютеру. Подключенный сетевой диск появится в списке Диски, что позволит просматривать его при поиске шрифтов.


Перечень дисков, на которых может производиться поиск шрифтов.


Этот флажок определяет, будут ли шрифты скопированы в папку Windows\Fonts. (Шрифты могут загружаться и непосредственно из папки, в которой они находятся.)


Перечень папок, на которых может производиться поиск шрифтов.


Признак отображения только шрифтов TrueType.


Перечень шрифтов, находящихся в выбранной папке.


Диалоговое окно «Добавление шрифтов»

Установка шрифтов возможна как с локальных, так и с сетевых дисков. Шрифты можно либо скопировать в папку Fonts, либо загружать из той папки, в которой они находятся.

Для получения сведений о параметрах диалогового окна выберите одну из следующих ссылок:

Поле «Список папок»

Поле «Папки»

Поле «Диски»

Флажок «Копировать шрифты в папку Fonts»

Кнопка «Выделить все»

Кнопка «Сеть»


Шрифты Adobe Type 1 - масштабируемые шрифты, предназначенные для работы с устройствами PostScript.