Copyright: Friday, September 28, 2001 18:34:35


Регулятор контраста между светлыми и темными областями.


Регулятор яркости.


Регулятор насыщенности цвета в изображении.


Регулятор обычных и телесных оттенков.


Корректировка неконтрастных изображений. Позволяет восстановить детали изображения, потерянные из-за недостаточной контрастности.


Включение и отключение инвертирования цветов. Инвертирование цветов позволяет получить негатив изображения.


Условия просмотра изображения.

Например, при выборе параметра Специальная бумага изображение оказывается более светлым, чем при выборе параметра Обычная бумага, чтобы компенсировать разницу между специальной бумагой (обычно белого цвета) и обычной (обычно желто-белого цвета).

Чем выше значение, тем темнее печатаемое изображение. Более высокие значения приводят к печати более темных изображений.


Включение и отключение выбора яркости, равной входным значениям.


Корректировка несбалансированного изображения за счет регулировки гаммы для входного красного цвета. Цвета можно настроить по отдельности или совместно следующим образом:

Для совместной регулировки цветов установите флажки Красный, Зеленый и Синий, а затем перемещайте регуляторы вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости.

Для отдельной регулировки красного цвета снимите флажок Красный, а затем перемещайте регуляторы вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости.


Корректировка несбалансированного изображения за счет регулировки гаммы для входного зеленого цвета. Цвета можно настроить по отдельности или совместно следующим образом:

Для совместной регулировки цветов установите флажки Красный, Зеленый и Синий, а затем перемещайте регуляторы вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости.

Для отдельной регулировки красного цвета снимите флажок Зеленый, а затем перемещайте регуляторы вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости.


Корректировка несбалансированного изображения за счет регулировки гаммы для входного синего цвета. Цвета можно настроить по отдельности или совместно следующим образом:

Для совместной регулировки цветов установите флажки Красный, Зеленый и Синий, а затем перемещайте регуляторы вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости.

Для отдельной регулировки красного цвета снимите флажок Синий, а затем перемещайте регуляторы вправо для увеличения яркости или влево для уменьшения яркости.


Регулятор балансировки яркости входного изображения для канала красного цвета. Корректировка входной гаммы позволяет восстановить полную яркость несбалансированного изображения.


Регулятор балансировки яркости входного изображения для канала зеленого цвета. Корректировка входной гаммы позволяет восстановить полную яркость несбалансированного изображения.


Регулятор балансировки яркости входного изображения для канала синего цвета. Корректировка входной гаммы позволяет восстановить полную яркость несбалансированного изображения.


Назначение черного цвета самой темной точке рисунка. Увеличение значения черной контрольной точки позволяет увеличить контрастность, но ограничивает диапазон полутонов и приводит к тому, что очень темные области отображаются как черные. Корректировка черной и белой контрольных точек позволяет решить проблемы контрастности в цифровых изображениях, таких как фотографии и отсканированные рисунки.


Назначение белого цвета самой светлой точке рисунка. Уменьшение значения белой контрольной точки позволяет увеличить контрастность, но ограничивает диапазон полутонов и приводит к тому, что очень светлые области отображаются как белые. Корректировка черной и белой контрольных точек позволяет решить проблемы контрастности в цифровых изображениях, таких как фотографии и отсканированные рисунки.


Имя открытого файла или стандартного пробного рисунка, используемого для демонстрации результатов изменения настроек.


Исходный размер (в пикселах), число цветов, тип цветовой модели и текущий размер изображения для пробного рисунка.


Включение и отключение вывода на экран палитры опорных цветов или пробного рисунка для демонстрации результатов изменения настроек.


Включение и отключение развертывания пробного изображения на полный экран. Чтобы скрыть диалоговое окно Настройка передачи цветовых полутонов, щелкните развернутое пробное изображению правой кнопкой мыши. Чтобы открыть диалоговое окно, еще раз щелкните правой кнопкой.


Включение и отключение отображения палитры на основе цветов рисунка.


Включение и отключение масштабирования пробного изображения в соответствии с размерами исходного рисунка. Если флажок Масштаб снят, рисунок заполняет все окно.


Отражение рисунка по горизонтальной оси.


Отражение рисунка по вертикальной оси.


Закрытие диалогового окна с сохранением настройки передачи полутонов.


Закрытие диалогового окна без сохранения настройки передачи полутонов.


Возврат всех параметров диалогового окна к значениям по умолчанию.


Возврат всех параметров диалогового окна к значениям на момент открытия диалогового окна.


Открытие диалогового окна для поиска графического файла, используемого как пробное изображение.


Сохранение открытого графического файла. При сохранении файла сохраняются изменения размера, ориентации и цветов рисунка.


Имя принтера, для которого задаются параметры.


Размер ячейки полутонового узора.

Полутоновый узор определяется размером образующих узор ячеек. Размеры ячеек измеряются в пикселах.

Например, ячейка 4x4 содержит 16 пикселов. Выбор более крупных ячеек приводит к более грубой зернистой структуре напечатанного изображения. Однако более крупные ячейки позволяют выводить на печать более широкий диапазон цветов или оттенков серого. Расширенные ячейки оптимизированы для повышения разрешения. Если рисунок печатается с нежелательными линиями или с вуалью, попробуйте повторить печать, выбрав тот же, но не расширенный размер ячейки.


Регулятор баланса интенсивности цветов принтера.


Регулятор Диаметр пиксела определяет плотность печати. Для диаметра пиксела можно задать абсолютное значение в дюймах или относительное в процентах. Кроме того, имеется возможность задать использование драйвером полутоновой печати размера пиксела, определяемого разрешением печати. Значение или имя режима выводится слева от регулятора и изменяется при перемещении ползунка.

В режиме абсолютных измерений диаметр пиксела задается на основе его реального размера. На экране размер отображается в долях дюйма. Например 1/100" означает 0,01 дюйма.

В режиме относительных измерений размер пиксела задается относительно конечного разрешения при печати. Относительный размер отображается в процентах. Например, 200,00% означает, что диаметр пиксела вдвое превышает разрешение печати.

Режим устройства означает, что драйвер полутоновой печати определяет размер пиксела на основе разрешения печати.


Корректировка цветов рисунка на основании системы цветов CIE (International Commission on Illumination). В системе CIE цвет определяется с помощью координат яркости, оттенка и насыщенности.

Регуляторы группы Координата цветности CIE (x,y) для основного цвета настраивают координаты основных цветов по их x- и y- значениям в системе CIE.


Регуляторы процентной концентрации основных цветов при печати (голубой, пурпурный, желтый).

Например, если небо на рисунке имеет красноватый оттенок, можно изменить долю пурпурного и голубого цветов.


Корректировка гаммы устройства для красного канала.


Корректировка гаммы устройства для зеленого канала.


Корректировка гаммы устройства для синего канала.


Закрытие диалогового окна с сохранением настройки передачи полутонов.


Закрытие диалогового окна без сохранения настройки передачи полутонов.


Возврат всех параметров диалогового окна к значениям по умолчанию.


Возврат всех параметров диалогового окна к значениям на момент открытия диалогового окна.


Регулятор белой точки устройства на основе системы цветов CIE (International Commission on Illumination). Диапазон значений (от 25,00 до 400,00) задает более яркие или более темные цвета устройства, распределяя их по более узкому или широкому диапазону.