Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:25


Имя пользователя, определяющее учетную запись. Данное диалоговое окно не предназначено для изменения имен пользователей.

Чтобы изменить имя существующей учетной записи пользователя, закройте данное диалоговое окно. В области сведений локальных пользователей и групп щелкните правой кнопкой мыши учетную запись пользователя, а затем выберите команду Переименовать.


Поле ввода полного имени пользователя. Рекомендуется установить общий стандарт для ввода полных имен, начиная их с имени (Иван П. Сидоров) или фамилии (Сидоров, Иван П.).


Поле ввода описания учетной записи или пользователя.


Признак смены пароля пользователем при следующем входе в систему.


Признак снятия ограничения на срок действия пароля, задаваемого параметром Максимальный срок действия пароля политики паролей в окне «Групповая политика». Установите этот режим при назначении служб, таких как «Репликатор каталогов», в окне «Службы». Этот флажок отменяет действие флажка Потребовать смену пароля при следующем входе в систему.


Признак запрещения смены пароля пользователем. Этот флажок обычно устанавливается для учетных записей, используемых несколькими пользователями, таких как учетная запись гостя.

Этот параметр не оказывает действия на членов группы администраторов.


Признак отключения выбранной учетной записи.

Встроенная учетная запись администратора не может быть отключена.


Признак блокирования учетной записи; это означает, что пользователь не сможет войти в систему. Если учетная запись в данный момент заблокирована, этот флажок выводится как установленный и доступный. Можно снять флажок, чтобы разблокировать учетную запись.

Если учетная запись в данный момент не заблокирована, флажок выводится как снятый и недоступный. Невозможно установить этот флажок, чтобы заблокировать запись. Единственный способ блокирования учетной записи состоит в выполнении нескольких неудачных попыток входа в систему, число которых превышает значение, указанное в политике паролей в окне «Групповая политика». Если требуется запретить использование учетной записи, следует ее отключить. Пользователь, учетная запись которого отключена, не сможет войти в систему до тех пор, пока член группы администраторов не включит эту учетную запись.


Поле ввода пути к профилю пользователя для данной учетной записи.

Чтобы активизировать перемещаемый или обязательный профиль пользователя для выделенной учетной записи, введите в этом поле сетевой путь в виде \\имя сервера\папка профилей\имя пользователя. Например, \\puma\profiles\jeffho.

Чтобы присвоить учетной записи обязательный профиль пользователя, введите в этом поле сетевой путь в виде \\имя сервера\папка профилей\имя профиля пользователя. Например, \\puma\profiles\clerks.

Кроме того, чтобы присвоить учетной записи обязательный профиль пользователя, необходимо скопировать предварительно настроенный профиль пользователя в указанное место. Дополнительные сведения см. в разделе справки Назначение обязательного профиля пользователя.


Поле ввода имени сценария входа. Если сценарий входа сохранен в подкаталоге стандартного каталога сценариев входа, укажите перед именем файла относительный путь.

Например, чтобы сохранить сценарий входа Startup.bat из папки \\имя_компьютера\Netlogon\имя_папки в поле Сценарий входа, введите следующую строку.

имя_папки\Startup.bat


Задание локальной папки в качестве домашней. Введите в это поле локальный путь.

Например, c:\users\johnbr.


Задание общей сетевой папки в качестве домашней. Введите букву диска в поле Подключить, а затем введите сетевой путь в поле К.

Например, выберите диск J и введите \\airedale\users\jeffho.


Имена групп, членом которых является данная учетная запись.


Выбор группы для добавления в нее учетной записи пользователя.


Удаление пользователя из выбранной группы.


Список учетных записей и глобальных групп, являющихся членами данной локальной группы.


Добавление учетных записей или глобальных групп в локальную группу.


Удаление выбранной учетной записи или глобальной группы из данной локальной группы.


Поле для ввода описания учетной записи группы.


Имя, определяющее учетную запись группы. Данное имя нельзя изменить в этом окне. Чтобы изменить имя, закройте это диалоговое окно, щелкните группу в области сведений и в меню Действие выберите команду Переименовать.


Признак управления пользователями и группами на компьютере, используемом вами в настоящий момент.


Признак управления пользователями и группами на удаленном компьютере.


Место для ввода имени удаленного компьютера, на котором следует провести администрирование пользователей и групп.


Поиск удаленного компьютера. Удаленный компьютер должен работать под управлением Windows 2000 или более поздней версии.


Признак использования сохраненного файла консоли для администрирования другого компьютера при вводе командной строки mmc.exe /Computer=ИмяКомпьютера. После выполнения этой команды и загрузки сохраненного файла консоли, любая оснастка, для которой данный флажок установлен, будет указывать на компьютер ИмяКомпьютера, вместо компьютера, выбранного при ее создании.


Поле ввода имени учетной записи пользователя. Имя пользователя не должно совпадать с любым другим именем пользователя или группы на данном компьютере. Имя может содержать до 20 символов в верхнем или нижнем регистре, за исключением следующих:

"  /  \  [  ]  :  ;  |  =  ,  +  *  ?  <  >

Имя пользователя не может состоять только из точек (.) и пробелов.


Поле ввода полного имени пользователя. Рекомендуется установить общий стандарт для ввода полных имен, начиная их с имени (Антон Павлович Сидоров) или фамилии (Сидоров Антон Павлович).


Поле для ввода описания учетной записи или пользователя.


Поле ввода пароля (до 256 символов максимально). Пароли вводятся с учетом регистра. Для определения пароля необходимо ввести его снова в поле Подтверждение.


Поле повторного ввода пароля для подтверждения. Пароли вводятся с учетом регистра.


Признак обязательной смены пароля пользователем при следующем входе в систему.


Признак запрещения смены пароля пользователем. Этот флажок обычно устанавливается для учетных записей, используемых несколькими пользователями, таких как учетная запись гостя.

Этот параметр не оказывает действия на членов группы администраторов.


Признак снятия ограничения на срок действия пароля, задаваемого параметром Максимальный срок действия пароля в окне «Групповая политика». Установите этот режим при назначении служб, таких как «Репликатор каталогов», в окне «Службы». Этот флажок отменяет действие флажка Потребовать смену пароля при следующем входе в систему.


Признак отключения выбранной учетной записи.

Встроенная учетная запись администратора не может быть отключена.


Создание учетной записи пользователя и сброс параметров данного диалогового окна для создания другой учетной записи.


Закрытие диалогового окна с сохранением внесенных изменений.


Поле ввода имени локальной группы. Имя локальной группы не должно совпадать с любым именем пользователи или группы на данной рабочей станции или рядовом сервере. Имя может содержать до 256 символов в верхнем или нижнем регистре, за исключением следующих:

"  /  \  [  ]  :  ;  |  =  ,  +  *  ?  <  >

Имя группы не может состоять только из точек (.) или пробелов.


Поле ввода описания учетной записи группы.


Список членов локальной группы. Имеется возможность добавлять в группу имена пользователей с данной рабочей станции или рядового сервера. Если рабочая станция или рядовой сервер участвует в домене, можно добавлять пользователей и глобальные группы из этого и из доверенных доменов.


Добавление учетной записи пользователя или глобальной группы в учетную запись локальной группы.


Удаление выбранной учетной записи или глобальной группы из данной локальной группы.


Создание локальной группы и сброс параметров данного диалогового окна для создания другой локальной группы.


Закрытие диалогового окна с сохранением внесенных изменений.


Поле ввода пароля (до 14 символов максимально). Пароли вводятся с учетом регистра. Для определения пароля необходимо ввести его снова в поле Подтверждение.


Поле повторного ввода пароля для подтверждения. Пароли вводятся с учетом регистра.


Файл, связываемый с учетной записью пользователя. Обычно сценарий входа является пакетным файлом, который автоматически выполняется при каждом входе пользователя в систему. Сценарии входа используются для настройки рабочей среды пользователя при входе и позволяют администратору задавать основные параметры рабочей среды пользователя без непосредственного участия. Сценарий входа может быть присвоен одной или нескольким учетным записям пользователей.

См. также: пакетный файл; путь к сценарию входа; учетная запись пользователя.


Прототип, который можно использовать вместо имени последнего подкаталога при вводе пути к основному каталогу пользователя. Система автоматически заменяет прототип %USERNAME% на имя пользователя из учетной записи соответствующего пользователя.

Если длина имени пользователя хотя бы одной из выделенных учетных записей превышает 8 знаков (или имеет расширение, содержащее более 3 знаков), то основной каталог на томе FAT будет недоступен для клиентских компьютеров с операционной системой MS-DOS. Такие компьютеры могут получить доступ к корневому каталогу общего ресурса.

На томах NTFS прототип %USERNAME% можно использовать независимо от длины имени пользователя.