Copyright: Sunday, September 02, 2001 12:57:08


Создание нового объекта для вставки в открытый файл.


Вставка всего файла в текущий документ.

Файл будет вставлен в виде объекта, который можно изменять с помощью программы, в которой он был создан.


Список типов файлов, которые могут быть вставлены в документ.


Отображение в файле содержимого внедренного объекта или значка этого объекта.

Если выбрано значение В виде значка, для открытия объекта в файле достаточно дважды щелкнуть значок объекта.


Тип вставляемого файла. Эта сведения изменяются в зависимости от указываемого имени файла.


Поле ввода имени файла, который требуется вставить в документ.


Выбор между связыванием и внедрением файла.

Если файл связывается, вносимые в него изменения будут отражены в исходном файле, и наоборот.

Если файл внедряется, вносимые в него изменения не будут отражены в исходном файле, а изменения исходного файла не будут отражены в этом файле.


Предварительный просмотр. Перед фактической вставкой файла в документ полезно поэкспериментировать с различными параметрами.

Чтобы вставить файл в текущий документ, нажмите кнопку OK.


Внедрение скопированных данных в документ.

Изменения, вносимые во внедренные данные, не отражаются в исходном документе, а изменения исходного документа не отражаются в этом документе.


Связывание скопированных данных с документом.

Изменения, вносимые в связанные данные, будут отражены в исходном файле, и наоборот.


Сведения о форматировании содержимого буфера при вставке в документ на основе выбранных параметров.

Чтобы вставить данные в текущий документ, нажмите кнопку OK.


Выбор способа вставки данных в документ.

Для некоторых типов документов этот параметр недоступен.


Отображение в файле либо вставляемых данных, либо представляющего их значка.

Если выбрано значение В виде значка, для открытия данных в файле достаточно дважды щелкнуть их значок.


Список типов файлов, доступных для преобразования данных.


Список типов файлов, доступных для открытия внедренных или связанных данных.


Сведения о возможности преобразования данных, типах конечных файлов и способах отображения данных в текущем документе.

Перед фактическим преобразованием данных полезно поэкспериментировать с различными параметрами. Чтобы выполнить преобразование, нажмите кнопку OK.


Текущие связи документа, их типы и режим обновления.

Чтобы изменить режим обновления, щелкните связь и выберите тип обновления (Автоматически или Вручную).

Если исходный файл связи не найден, в столбце Обновление будет выведено значение Недоступно. Обычно это происходит, если исходный файл перемещен или находится на недоступном сетевом диске.


Выбор между автоматическим и ручным обновлением связанного объекта.

Если установлен переключатель Автоматически, при изменении связанных данных в исходном документе текущий документ будет обновляться автоматически.

Если установлен переключатель Вручную, для обновления данных нажмите кнопку Обновить.


Обновление данных в выбранной связи.


Открытие исходного файла для выбранной связи.


Изменение исходного файла для выбранной связи.

Воспользуйтесь этой возможностью, если требуется связать данные из другого документа.


Разрыв выбранной связи.

Воспользуйтесь этой возможностью, если отражать изменения исходного документа больше не требуется.


Преобразование внедренных данных к другому типу.

Воспользуйтесь этой возможностью, если программа, в которой были созданы данные, больше не доступна или если требуется вывести данные в другом формате.


Открытие внедренных данных в другой программе, совместимой с исходным объектом.


Сведения о способе отображения внедренных данных в документе и возможности их изменения.


Возможность или невозможность изменения данных.


Отображение в файле содержимого внедренного объекта или значка этого объекта.

Если выбрано значение В виде значка, для открытия объекта в файле достаточно дважды щелкнуть значок объекта.


Изменение значка, которым внедренные данные представлены в документе.


Размер внедренного файла.

Этот параметр доступен, только если снят флажок В виде значка.


Сохранение исходного отношения высоты и ширины изображения при изменении его размеров.

Этот параметр доступен, только если снят флажок В виде значка.


Значок, который будет представлять внедренные или связанные данные в документе.


Значок, который будет отображаться в текущем документе.


Значок, представляющий внедренные или связанные данные в документе.


Использование в качестве значка внедренного или связанного объекта стандартного значка программы, с помощью которой он создан.


Стандартный значок программы, с помощью которой был создан объект.


Выбор значка из другого файла.


Поле ввода пути к программе, содержащей другой значок.


Список значков, которыми может быть представлена указанная программа. Если значков нет, следует проверить, правильно ли введен путь к программе.


Поле ввода подписи к значку, которая будет отображена в документе. По умолчанию используется значок программы, с помощью которой был создан документ.


Имя объекта.


Просмотр папок для поиска необходимого значка.


Просмотр папок для поиска необходимого файла.


Описание вставляемого файла. Эта информация меняется в зависимости от того, какой файл указан.