Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:25


Список всех объектов, которые могут синхронизироваться и подготавливаться к автономному использованию, например общих папок на других компьютерах. Установите флажок рядом с каждым объектом, который должен синхронизироваться.


Подробные сведения об объекте, выделенном в списке Имя. Для каждого файла могут предоставляться дополнительные сведения и настраиваемые параметры. Если эта кнопка недоступна, это говорит об отсутствии дополнительных сведений и параметров.


Выбор условий выполнения синхронизации. Автоматическая синхронизация может автоматически выполняться при входе и при выходе из системы, при простое или в указанное время суток.


Синхронизация объектов, выделенных в списке Имена.


Открытие диалогового окна Синхронизируемые объекты.


Включение и отключение автоматической синхронизации всех объектов, выделенных в списке Синхронизовать следующие отмеченные объекты, при входе в компьютер.


Включение и отключение автоматической синхронизации всех объектов, выделенных в списке Синхронизовать следующие отмеченные объекты, при выходе из компьютера.


Включение и отключение отображения запроса со списком синхронизируемых объектов перед началом автоматической синхронизации при входе и выходе из системы. Можно выбрать синхронизацию всех объектов, пропустить некоторые объекты или отменить автоматическую синхронизацию.


Включение автоматической синхронизации файлов при простое компьютера.


Дополнительные параметры простоя, например время простоя до запуска автоматической синхронизации и частота синхронизации объектов.


Время простоя компьютера до запуска автоматической синхронизации автономных объектов.


Включение выполнения повторной синхронизации при простое компьютера.


Частота повторения синхронизации автономных объектов при простое компьютера. Чем меньше это число, тем чаще выполняется синхронизация. Однако не следует забывать, что повышение частоты синхронизации приводит к увеличению трафика.


Включение выполнения синхронизации объектов, когда компьютер работает от батарей. Поскольку в ходе синхронизации Windows часто обращается к жесткому диску, батареи разряжаются быстрее.


Список добавленных пользователем расписаний синхронизации. Расписание синхронизации содержит синхронизуемые объекты, дату, время и частоту синхронизации, а также описание расписания. Чтобы добавить, удалить или изменить расписание из списка, выделите его и нажмите соответствующую кнопку.


Запуск мастера расписания синхронизации, упрощающего создание расписаний. Мастер позволяет выбирать синхронизируемые объекты и назначать синхронизацию на удобное время.


Удаление выделенного расписания из списка Текущие задачи по синхронизации.


Просмотр и изменение параметров расписания, выделенного в списке Текущие задачи по синхронизации.


Поле для ввода имени расписания.


Список типов сетевых подключений, доступных на данном компьютере.


Список всех объектов, доступных для синхронизации. Установите флажки рядом с объектами, которые должны синхронизироваться.


Список типов сетевых подключений, доступных на данном компьютере.


Список всех объектов, доступных для синхронизации. Установите флажки рядом с объектами, которые должны синхронизироваться в ходе данной назначенной синхронизации.


Включение и отключение автоматического подключения к соответствующей сети при выполнении назначенной синхронизации, если подключение отсутствует при запуске.


Индикатор выполнения синхронизации.


Дополнительные сведения о синхронизируемых объектах. Кроме того, здесь можно изменить параметры синхронизации или пропустить синхронизацию объекта.


Состояние синхронизации каждого объекта. Например, при синхронизации общей папки в столбце состояния отображаются значения Остановлена, Пропущена, Синхронизация, Успешно или Неудача.


Пропуск синхронизации объекта, выделенного в списке. Если кнопка Пропустить недоступна, щелкните любой объект в списке.


Выбор условий выполнения синхронизации. Автоматическая синхронизация может автоматически выполняться при входе и при выходе из системы, при простое или в указанное время суток.


Остановка синхронизации всех объектов. Чтобы отменить синхронизации только одного объекта, нажмите кнопку Подробности (если диалоговое окно еще не открыто), щелкните нужный объект и нажмите кнопку Пропустить.


Вывод сообщений, записанных в журнал в ходе синхронизации.


Выбор просмотра состояния выполнения синхронизации или просмотра результатов.


Если этот флажок установлен, диалоговое окно не будет автоматически закрыто после завершения синхронизации.