Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:32


Сообщения об ошибках

600	Начатая операция не закончена.

601	Обнаружен недопустимый дескриптор порта.

602	Указанный порт уже открыт.

603	Буфер вызывающего слишком мал.

604	Указаны недопустимые сведения.

605	Невозможно установить сведения о порте.

606	Указанный порт не подключен.

607	Обнаружено недопустимое событие.

608	Указано несуществующее устройство.

609	Тип устройства не существует.

610	Недопустимый буфер.

611	Маршрут недоступен.

612	Указанный маршрут не распределен.

613	Указан недопустимый тип сжатия.

614	Нехватка буферов.

615	Порт не найден.

616	Асинхронный запрос приостановлен.

617	Порт или устройство уже отключены.

618	Порт не открыт.

619	Не удалось установить подключение к удаленному компьютеру, поэтому порт для этого подключения был закрыт.

620	Нет конечных точек.

621	Не удается открыть файл телефонной книги.

622	Не удается загрузить файл телефонной книги.

623	Не найдена запись телефонной книги.

624	Не удалось сделать запись в телефонную книгу.

625	В файле телефонной книги обнаружены неверные сведения.

626	Не удается загрузить строку.

627	Не удается найти ключ.

628	Подключение было прервано удаленным компьютером до завершения.

629	Линия данных была разорвана удаленным компьютером.

630	Порт отключен из-за аппаратного сбоя.

631	Порт отключен пользователем.

632	Неправильный размер структуры.

633	Порт уже используется или не настроен на исходящие звонки удаленного доступа.

634	Не удается зарегистрировать компьютер в удаленной сети.

635	Неизвестная ошибка.

636	К порту подключено неверное устройство.

637	Не удалось преобразовать строку.

638	Запрос просрочен.

639	Нет доступной асинхронной сети.

640	Ошибка NetBIOS.

641	Серверу не удалось выделить NetBIOS-ресурсы, необходимые для поддержки этого клиента.

642	Одно из компьютерных NetBIOS-имен уже зарегистрировано в удаленной сети.

643	Ошибка сетевого адаптера сервера.

644	Всплывающие сетевые сообщения получаться не будут.

645	Внутренняя ошибка проверки подлинности.

646	Вход в это время дня для пользователя с данной учетной записью не разрешен.

647	Учетная запись отключена.

648	Срок действия пароля истек.

649	Учетная запись не имеет прав для удаленного доступа.

650	Сервер удаленного доступа не отвечает.

651	Модем или другое устройство связи сообщило об ошибке.

652	Отклик устройства не был распознан.

653	Макрос, требуемый устройством, не найден в INF-файле устройства.

654	Команда или отклик в секции INF-файла устройства ссылается на неопределенный макрос.

655	Макрос <сообщение> не найден в секции INF-файла устройства.

656	Макрос <отключение по умолчанию> в секции INF-файла устройства ссылается на неопределенный макрос.

657	Не удалось открыть INF-файл устройства.

658	Слишком длинное имя устройства в INF-файле устройства или в INI-файле носителя.

659	INI-файл носителя ссылается на неизвестное имя устройства.

660	INF-файл устройства не содержит ответов для этой команды.

661	В INF-файле устройства отсутствует команда.

662	Произошла попытка установить макрос, не перечисленный в секции INF-файла устройства.

663	INI-файл носителя ссылается на неизвестный тип устройства.

664	Не удается выделить память.

665	Порт не настроен для удаленного доступа.

666	Модем или другое устройство не работает должным образом.

667	Не удалось прочесть INI-файл носителя.

668	Подключение разорвано.

669	Недопустимое использование параметра в INI-файле носителя.

670	Не удалось прочесть имя секции из INI-файла носителя.

671	Не удалось прочесть тип устройства из INI-файла носителя.

672	Не удалось прочесть имя устройства из INI-файла носителя.

673	Не удалось прочесть использование из INI-файла носителя.

674	Не удалось прочесть максимальную скорость подключения из INI-файла носителя.

675	Не удалось прочесть максимальную несущую скорости подключения из INI-файла носителя.

676	Линия занята.

677	Вместо модема ответил человек.

678	Удаленный компьютер не отвечает.

679	Не удается определить несущую.

680	Отсутствует сигнал в линии.

681	Общая ошибка устройства.

691	Доступ запрещен, поскольку имя пользователя или пароль являются недопустимыми для этого домена.

692	Аппаратный сбой порта или подключенного устройства.

695	Конечные автоматы не запущены.

696	Конечные автоматы уже запущены.

697	Цикл ответа не завершен.

699	Ответ устройства вызвал переполнение буфера.

700	Развернутая команда в INF-файла устройства слишком длинна.

701	Установленная скорость подключения для модема не поддерживается этим COM-драйвером.

703	Подключению требуются некоторые данные от пользователя, но приложение не допускает взаимодействия с пользователем.

704	Недопустимый номер ответного вызова.

705	Недопустимое состояние авторизации.

707	Произошла ошибка, связанная с протоколом X.25.

708	Срок действия учетной записи истек.

709	Ошибка при смене пароля домена.

710	При работе с этим модемом произошла последовательность ошибок переполнения.

711	Не удалось установить данное подключение из-за ошибки в конфигурации данного компьютера.

712	Инициализация двустороннего порта. Подождите несколько секунд и перезвоните.

713	Нет доступных линий ISDN.

714	Нет доступных ISDN-каналов для выполнения звонка.

715	Из-за низкого качества телефонной линии произошло слишком много ошибок.

716	IP-конфигурация службы удаленного доступа непригодна для использования.

717	Нет доступных IP-адресов в статическом пуле IP-адресов службы удаленного доступа.

718	Подключение было прервано, поскольку удаленный компьютер не ответил своевременно.

719	Протокол PPP завершен удаленным компьютером.

720	Не удалось установить подключение к удаленному компьютеру. Возможно, следует изменить сетевые параметры данного подключения.

721	Удаленный компьютер не отвечает.

722	Недопустимый пакет PPP.

723	Телефонный номер, включая префикс и суффикс, слишком длинный.

726	IPX-протокол не может быть использован для выполнения исходящих звонков на более чем одном порту одновременно.

728	Не удается найти IP-адаптер с привязкой к службе удаленного доступа.

729	Пока не будет установлен протокол IP, использовать протокол SLIP невозможно.

731	Протокол не настроен.

732	Процесс согласования PPP не сходится.

733	Не удалось установить подключение к удаленному компьютеру.

734	Протокол управления PPP-связью был прерван.

735	Запрошенный адрес был отвергнут сервером.

736	Удаленный компьютер завершил работу протокола управления.

737	Обнаружено замыкание на себя.

738	Сервер не назначил адрес.

739	Удаленный сервер не может использовать зашифрованный пароль.

740	Устройства TAPI, настроенные для удаленного доступа, не были инициализированы или были неправильно установлены.

741	Локальный компьютер не поддерживает шифрование.

742	Удаленный сервер не поддерживает шифрование.

743	Удаленному серверу требуется шифрование.

752	При обработке сценария обнаружена синтаксическая ошибка.


Ошибка: начатая операция не закончена
600

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: недопустимый дескриптор порта
601

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: указанный порт уже открыт
602

Сетевое подключение пытается использовать COM-порт, который уже занят другим активным сетевым подключением или процессом, например программой наблюдения за телефонной линией (программой для работы с факсимильными сообщениями). Завершите работу приложения, занимающего данный COM-порт.


Ошибка: буфер вызывающего слишком мал
603

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: указаны недопустимые сведения
604

Вероятно, файл телефонной книги удаленного доступа и текущая настройка объекта «Сетевые подключения» несовместимы. При смене коммуникационного оборудования, такого как последовательный порт или модем, следует изменить настройку объекта «Сетевые подключения». См. раздел Настройка подключения.


Ошибка: не удается задать сведения о порте
605

Вероятно, файл телефонной книги удаленного доступа и текущая настройка объекта «Сетевые подключения» несовместимы. При смене коммуникационного оборудования, такого как последовательный порт или модем, следует изменить настройку объекта «Сетевые подключения». См. раздел Настройка подключения.

Если ошибка повторяется, удалите и снова создайте подключение в окне «Сетевые подключения».


Ошибка: указанный порт не подключен
606

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: недопустимое событие
607

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: устройство не существует
608

Вероятно, файл телефонной книги удаленного доступа и текущая настройка объекта «Сетевые подключения» несовместимы. При смене коммуникационного оборудования, такого как последовательный порт или модем, следует изменить настройку объекта «Сетевые подключения». См. раздел Настройка подключения.

Если ошибка повторяется, удалите и снова создайте подключение в окне «Сетевые подключения».


Ошибка: тип устройства не существует
609

Вероятно, файл телефонной книги удаленного доступа и текущая настройка объекта «Сетевые подключения» несовместимы. При смене коммуникационного оборудования, такого как последовательный порт или модем, следует изменить настройку объекта «Сетевые подключения». См. раздел Настройка подключения.

Если ошибка повторяется, удалите и снова создайте подключение в окне «Сетевые подключения».


Ошибка: недопустимый буфер
610

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: маршрут недоступен
611

Вероятно, выбраны неверные параметры сети. Перезагрузите компьютер, чтобы все последние изменения конфигурации вступили в силу. Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Ошибка: маршрут не распределен
612

Вероятно, выбраны неверные параметры сети. Перезагрузите компьютер, чтобы все последние изменения конфигурации вступили в силу. Кроме того, такая ошибка может свидетельствовать о недостаточности свободных ресурсов на вашем компьютере. Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Ошибка: указан недопустимый тип сжатия
613

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: нехватка буферов
614

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.

Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Ошибка: порт не найден
615

Вероятно, файл телефонной книги удаленного доступа и текущая настройка объекта «Сетевые подключения» несовместимы. При смене коммуникационного оборудования, такого как последовательный порт или модем, следует изменить настройку объекта «Сетевые подключения». См. раздел Настройка подключения.

Если ошибка повторяется, удалите и снова создайте подключение в окне «Сетевые подключения».


Ошибка: асинхронный запрос приостановлен
616

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: порт или устройство уже отключены
617

Подождите пока компонент «Сетевые подключения» завершит отключение.


Ошибка: порт не открыт
618

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: порт отключен
619

Существует несколько причин, которые могут препятствовать установке подключения к удаленному компьютеру.

Удаленный компьютер был слишком занят. Подождите несколько минут и повторите попытку подключения.

Если устанавливается подключение удаленного доступа, возможно попытка повторного набора была выполнена до того, как модем полностью отключился. Подождите некоторое время и повторите попытку вызова.

Если подключение устанавливается с помощью модема, возможно модем работает неправильно. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок модемов.

Если для преобразования сетевых адресов используется такое устройство, как маршрутизатор, концентратор или сетевой адаптер, возможно это устройство работает неправильно. Если это устройство выполняет функции брандмауэра, возможно оно блокирует подключение. Дополнительные сведения см. в документации устройства.


Ошибка: нет конечных точек
620

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.

Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Ошибка: не удается открыть файл телефонной книги
621

Объект «Сетевые подключения» использует файл Rasphone.pbk, расположенный в папке СистемныйКорневойКаталог\System32\Ras. Убедитесь в наличии файла в этой папке и перезапустите сетевые подключения.


Ошибка: не удается загрузить файл телефонной книги
622

Объект «Сетевые подключения» использует файл Rasphone.pbk, расположенный в папке СистемныйКорневойКаталог\System32\Ras. Убедитесь в наличии файла в этой папке и перезапустите сетевые подключения.


Ошибка: не найдена запись телефонной книги
623

Компонент «Сетевые подключения» обнаружил телефонную книгу, но не может найти конкретную запись подключения. Такая ошибка появляется, если другое приложение, работающее с телефонной книгой компонента «Сетевые подключения», задало неверную запись подключения.


Ошибка: не удается сделать запись в телефонную книгу
624

Компонент «Сетевые подключения» использует файл Rasphone.pbk, расположенный в папке СистемныйКорневойКаталог\System32\Ras. Убедитесь, что на вашем диске имеется свободное место, и что у вас есть разрешение на изменение этого файла.


Ошибка: телефонная книга повреждена
625

Вероятно, испорчен файл телефонной книги — Rasphone.pbk. Удалите этот файл из папки СистемныйКорневойКаталог\System32\Ras и перезапустите компонент «Сетевые подключения» для создания новой телефонной книги.


Ошибка: не удается загрузить строку
626

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.

Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Ошибка: не удается найти ключ
627

Возможно, один из файлов конфигурации сетевых подключений содержит недопустимые данные. Если используется неподдерживаемый модем, следует заменить его.


Ошибка: порт был отключен
628

Подключение не удалось установить, поскольку попытка была прервана удаленным компьютером. Выполните следующие действия.

Если устанавливается подключение удаленного доступа, убедитесь, что набирается правильный номер. Попробуйте набрать этот номер с телефона. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка подключения.

Если подключение устанавливается с помощью модема, попробуйте изменить параметры модема. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок модемов.

Если устанавливается подключение к виртуальной частной сети (VPN), возможно, следует изменить параметры безопасности для подключений данного типа. Дополнительные сведения см. в разделе Проверка подлинности и шифрование для VPN-подключений или свяжитесь с системным администратором для получения сведений о сети VPN, к которой требуется подключиться.


Ошибка: порт отключен удаленным компьютером
629

Связь была разорвана по одной из следующих причин.

Неисправимая ошибка телефонной линии.

Шум в линии.

Разъединение системным администратором.

Сбой процедуры согласования на выбранной скорости между модемом и компьютером.

Чтобы повторить попытку создания подключения, выберите вариант Повторный звонок. Автоматический повторный набор номера можно также включить на вкладке подключения Параметры. Если ошибка остается, уменьшите скорость модема до 9600 бит/с и повторите вызов. См. раздел Изменение максимальной скорости порта модема.

Можно попробовать подключиться к другому компьютеру, чтобы выяснить, связана ли эта ошибка с конкретным компьютером. Кроме того, попытайтесь подключиться к этому компьютеру по другой телефонной линии.

Если неполадка не устранена, обратитесь к администратору удаленного компьютера.


Ошибка: порт отключен из-за аппаратного сбоя
630

Связь была разорвана по одной из следующих причин.

Неисправимая ошибка модема (или другого коммуникационного устройства).

Неисправимая ошибка порта связи.

Кабель вашего модема не подсоединен.

Чтобы выявить и исправить неполадку, выполните следующие действия.

Проверьте правильность подключения модема и кабеля.

Проверьте правильность функционирования модема. Необходимые инструкции см. в разделе Проверка модема.


Ошибка: порт отключен пользователем
631

Действие, выполненное на вашем компьютере, привело к отключению линии. Перезвоните.


Ошибка: неправильный размер структуры
632

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.

Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Ошибка: порт недоступен или не настроен на исходящие звонки удаленного доступа
633

Сетевое подключение удаленного доступа пытается использовать COM-порт, который уже занят другим активным сетевым подключением или процессом, например программой наблюдения за телефонной линией (программой для работы с факсимильными сообщениями). Завершите работу приложения, занимающего данный COM-порт. Дополнительные сведения об устранении неполадок модема см. в разделе Устранение неполадок модемов.

Сетевое подключение виртуальной частной сети (VPN) пытается использовать устройство VPN, которое не может быть открыто. Если ошибка повторяется, свяжитесь со своим системным администратором.

Если это высокоскоростное сетевое подключение, оно пытается использовать устройство высокоскоростного доступа, которое не может быть открыто. Убедитесь, что необходимое устройство, например кабельный модем, работает правильно. Для получения дополнительных сведений о необходимых устройствах обратитесь к поставщику услуг высокоскоростного подключения.


Ошибка: не удается передать сведения о клиенте в удаленную сеть
634

Сервер удаленного доступа не может зарегистрировать в сети имя вашего компьютера. Такая ошибка может происходить при использовании протокола NetBIOS, но также и протоколов TCP/IP и IPX. Обычно эта ошибка возникает, если адрес уже используется в сети. Обратитесь к системному администратору.


Ошибка: неизвестная ошибка
635

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.

Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Ошибка: к порту подключено неверное устройство
636

Вероятно, конфигурация оборудования и параметры вашего подключения несовместимы друг с другом. При смене коммуникационного оборудования, такого как последовательный порт или модем, следует изменить настройку подключения. См. раздел Настройка подключения.


Ошибка: не удалось преобразовать строку
637

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: запрос просрочен
638

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: нет доступной асинхронной сети
639

Вероятно, выбраны неверные параметры сети NetBIOS. Перезагрузите компьютер, чтобы все последние изменения конфигурации вступили в силу. Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.

Запишите код ошибки (код ошибки NetBIOS) и сообщите его обслуживающему персоналу.


Ошибка: произошла ошибка транспорта
640

Модему не удается установить подключение на данной скорости. Уменьшите начальную скорость модема и перезвоните. См. раздел Изменение максимальной скорости порта модема. Кроме того, попробуйте выключить аппаратное и программное сжатие. См. раздел Настройка модема для подключения удаленного доступа или Отключение программного сжатия.

Если подключение по-прежнему установить не удается, попробуйте добавить NWLink IPX/SPX/NetBIOS-совместимый транспортный протокол. См. раздел Добавление сетевого компонента.


Error: The server cannot allocate NetBIOS resources needed to support the client
641

Попросите системного администратора увеличить емкость ресурса сервера удаленного доступа или при помощи компонента Службы окна Управление компьютером остановите ненужные службы, такие как служба сообщений или служба сетевого DDE.


Ошибка: имя NetBIOS уже зарегистрировано в удаленной сети
642

Другой компьютер с тем же самым именем работает в удаленной сети. Каждый компьютер в сети должен иметь уникальное имя. Проверьте следующее выполнение следующих условий.

В сети, к которой осуществляется подключение, нет компьютера, имя которого совпадает с именем вашего компьютера.

Ваш компьютер физически не подсоединен к сети, к которой осуществляется подключение.


Ошибка: ошибка сетевого адаптера сервера
643

Сообщите об этой ошибке своему системному администратору.


Ошибка: не удалось добавить псевдоним сообщений
644

Другой подсоединенный к сети компьютер использует ваше имя для обмена сообщениями. Адресованные вам сообщения отправляются на тот компьютер. При необходимости получать сообщения на удаленной рабочей станции, необходимо отключить офисный компьютер перед следующей попыткой удаленного подключения.

Данная ошибка не влияет на обмен сообщениями посредством Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express и Microsoft Exchange.


Ошибка: внутренняя ошибка проверки подлинности
645

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: вход в это время дня для пользователя с данной учетной записью не разрешен
646

Ваша учетная запись настроена на ограниченный доступ к сети. Если вам нужен доступ в другое время, попросите системного администратора изменить настройки.


Ошибка: учетная запись отключена
647

Учетная запись пользователя отключена. Это могло произойти при наличии повторяющихся неудачных попыток доступа, или системный администратор сам отключил учетную запись в целях безопасности. Попросите своего системного администратора, чтобы он включил вашу учетную запись в компоненте Локальные пользователи и группы.


Ошибка: срок действия пароля истек
648

При подключении с помощью компонента «Сетевые подключения» у пользователя автоматически запрашивается пароль. При подключении с помощью команды rasdial можно изменить пароль, выполнив следующие действия.

Нажмите CTRL+ALT+DEL.

Нажмите кнопку Смена пароля и следуйте экранным инструкциям.

Если пользователь входит в группу администраторов и его пароль истекает, другой администратор должен изменить его пароль. Данный пароль самостоятельно изменить нельзя.


Ошибка: учетная запись не имеет прав для удаленного доступа
649

Учетная запись не имеет прав на подключение по одной из следующих причин.

В выбранном домене имеется действующая учетная запись, но нет прав удаленного доступа к сети. Обратитесь к системному администратору, чтобы он включил разрешение на удаленный доступ для вашей учетной записи пользователя или в оснастке «Маршрутизация и удаленный доступ».

Срок действия учетной записи истек, она была отключена или заблокирована, либо для нее заблокирован удаленный доступ.

Либо попытка подключения выполняется в часы, когда вход на сервер запрещен, либо в часы, когда запрещен удаленный доступ, либо к вашей учетной записи применяется политика, запрещающая удаленный доступ.

Возможно, подключение запрещено правилом идентификации звонящего. Например, для учетной записи может быть разрешено подключение только с конкретного телефонного номера.

Возможно, подключение к удаленному компьютеру разрешено только для локальных учетных записей.

Возможно, требуется протокол проверки подлинности, который не может быть согласован локальным компьютером, или локальный компьютер пытается использовать протокол, запрещенный политикой удаленного компьютера.

Если в другом домене вы имеете учетную запись с разрешением удаленного доступа, выполните следующие действия.

1.	Щелкните правой кнопкой мыши подключение и выберите команду Свойства.

2.	На вкладке Параметры установите флажки Запрашивать имя, пароль, сертификат и т. д. и Включать домен входа в Windows.

3.	На вкладке Безопасность снимите флажок Использовать автоматически имя входа и пароль из Windows (и имя домена, если существует) и нажмите кнопку OK.

4.	Дважды щелкните правой кнопкой мыши подключение и выберите команду Вызвать.

5.	Введите соответствующие имя пользователя, пароль и домен.


Ошибка: сервер удаленного доступа не отвечает
650

Ниже приведены возможные причины данной ошибки.

Сервер удаленного доступа не запущен. Обратитесь к своему системному администратору для проверки состояния сервера.

Возможно, уровень шума на линии слишком высок, или модем не смог выполнить согласование с сервером удаленного доступа на данной скорости. В любом случае уменьшите исходную скорость модема (бит/с) и повторите вызов. См. раздел Изменение максимальной скорости порта модема.

Возможно требуется замена последовательного кабеля модема.

Возможно для подключения выбраны неверные параметры проверки подлинности. Обратитесь к своему системному администратору для проверки соответствия параметров проверки подлинности требованиям сервера удаленного доступа.

Возможно, для сервера удаленного доступа одновременно включены и программное, и аппаратное сжатие. Как правило,  на сервере удаленного доступа программное сжатие включено, а аппаратное — выключено.


Ошибка: ответ устройства указывает ошибку
651

Ваш модем (или другое устройство связи) выдает сообщение об ошибке.

При использовании для удаленного подключения внешнего модема, поддерживаемого системой, следует выключить и перезапустить модем. Закройте и перезапустите компонент «Сетевые подключения», а затем повторите вызов. Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.  Проверьте, что модем правильно настроен для использования со службой удаленного доступа. Чтобы проверить настройку, см. раздел Настройка подключения.

В случае подключения к виртуальной частной сети (VPN) при настройке подключения вероятно был задан неправильный адрес TCP/IP, или сервер, к которому выполняется попытка подключения, в настоящий момент недоступен. Доступность сервера можно выяснить у своего системного администратора.


Ошибка: отклик устройства не был распознан
652

Ваш модем (или другое коммуникационное устройство) выдало сообщение, не содержащееся в файлах сценариев  (Pad.inf, Switch.inf или имяфайла.scp).

При использовании внешнего модема, поддерживаемого системой, выключите модем, затем включите его и повторите вызов.

Если ошибка остается, попробуйте подключиться на более низкой скорости. См. раздел Изменение максимальной скорости порта модема.


Ошибка: макрос, требуемый устройством, не найден в INF-файле устройства
653

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: команда или отклик в секции INF-файла устройства ссылается на неопределенный макрос.
654

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: макрос <сообщение> не найден в секции INF-файла устройства
655

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: макрос <отключение по умолчанию> в секции INF-файла устройства ссылается на неопределенный макрос.
656

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удалось открыть INF-файл устройства
657

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: слишком длинное имя устройства в INF-файле устройства или в INI-файле носителя
658

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: INI-файл носителя ссылается на неизвестное имя устройства
659

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: INF-файл устройства не содержит ответов для этой команды
660

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: в INF-файле устройства отсутствует команда
661

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: произошла попытка установить макрос, не перечисленный в секции INF-файла устройства
662

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: INI-файл носителя ссылается на неизвестный тип устройства
663

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удается выделить память
664

Системе не хватает памяти. Закройте часть приложений и перезвоните.


Ошибка: порт не настроен для удаленного доступа
665

Если устройство уже используется для подключения, прервите данное подключение.

Измените подключение для использования другого устройства. См. раздел Настройка подключения.


Ошибка: устройство не готово
666

Ваш модем (или другое коммуникационное устройство) не отвечает по одной из следующих причин.

Внешний модем выключен.

Модем ненадежно подсоединен к компьютеру. Проверьте надежность кабельного соединения.

Последовательный кабель на удовлетворяет требованиям компонента «Сетевые подключения».

В модеме произошел аппаратный сбой. Выключите модем, подождите 20 секунд и включите его.


Ошибка: не удалось прочесть INI-файл носителя
667

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: подключение разорвано
668

Повторите создание подключения. Если это сообщение снова появится, уменьшите начальную скорость модема и выключите дополнительные функции модема, такие как программное сжатие. См. раздел Изменение максимальной скорости порта модема или Отключение программного сжатия.

Кроме того, следует удостовериться в совместимости модема.

При ручном наборе номера, проверьте, что связь установлена перед тем, как нажать кнопку Готово. Ручной режим включается командой Набор номера через оператора меню Дополнительно папки «Сетевые подключения».


Ошибка: недопустимое использование параметра в INI-файле носителя
669

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удалось прочесть имя секции из INI-файла носителя
670

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удалось прочесть тип устройства из INI-файла носителя
671

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удалось прочесть имя устройства из INI-файла носителя
672

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удалось прочесть использование из INI-файла носителя
673

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удалось прочесть максимальную скорость подключения из INI-файла носителя
674

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: не удалось прочесть максимальную несущую скорости подключения из INI-файла носителя
675

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: линия занята
676

Перезвоните по данному номеру. Повторный вызов можно автоматизировать, настроив вкладку свойств подключения Параметры. См. раздел Параметры повторного набора номера. Для подключения к виртуальной частной сети (VPN) проверьте имя узла или IP-адрес конечного сервера и повторите попытку подключения. Попросите системного администратора проверить, работает ли сервер удаленного доступа.


Ошибка: ответил человек
677

Модем или другое коммуникационное устройство не выполняет операцию снятия трубки. Проверьте номер и перезвоните. Для подключения к виртуальной частной сети (VPN) проверьте имя узла или IP-адрес конечного сервера и повторите попытку подключения.


Ошибка: нет ответа
678

Не удалось установить подключение, поскольку удаленный компьютер не ответил на запрос подключения. Выполните следующие действия.

Если устанавливается подключение удаленного доступа, убедитесь, что набирается правильный номер. Попробуйте набрать этот номер с телефона. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка подключения.

Если подключение устанавливается с помощью модема, убедитесь, что модем работает правильно. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок модемов.

Если устанавливается подключение к виртуальной частной сети (VPN), проверьте правильность имени узла или IP-адреса конечного сервера и повторите попытку подключения. Чтобы просмотреть свойства подключения, щелкните нужное подключение правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства, а затем просмотрите сведения на вкладке Общие. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору сети VPN, к которой требуется подключиться.

Если устанавливается подключение к виртуальной частной сети (VPN), попытки подключения могут блокироваться сетевым устройством, таким как брандмауэр, или в результате перегрузки сети. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору сети VPN, к которой требуется подключиться.

Если устанавливается высокоскоростное подключение, убедитесь, что имя службы задано правильно, и повторите попытку подключения. Чтобы просмотреть свойства подключения, щелкните нужное подключение правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства, а затем просмотрите сведения на вкладке Общие. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг высокоскоростного подключения.

Если устанавливается высокоскоростное подключение, убедитесь, что необходимое оборудование (такое как кабельный модем) установлено и работает правильно. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг высокоскоростного подключения.


Ошибка: не удается определить несущую
679

Модем или другое коммуникационное устройство не выполняет операцию снятия трубки. Многие модемы выдают это сообщение, когда удаленные модемы не снимают трубку. Check the number and dial again. Для подключения к виртуальной частной сети (VPN) проверьте имя узла или IP-адрес конечного сервера и повторите попытку подключения. Повторный вызов можно автоматизировать, настроив вкладку свойств подключения Параметры. См. раздел Параметры повторного набора номера.


Ошибка: отсутствует сигнал в линии
680

Возможно телефонная линия неправильно соединена с модемом, или соединение отсутствует вообще. Возможно номер должен иметь префикс, например 9, для доступа на внешнюю линию, или номер является слишком длинным.

Проверьте правильность подключения разъема телефонной линии к модему. Проверьте также, что добавлены специальные коды доступа, такие как префикс 9, сопровождаемый запятой, для соединения с внешней линией (например 9,555-0100). Дополнительные сведения см. в разделе Использование модификаторов телефонного номера.

Убедитесь в отсутствии непонятных звуков, свидетельствующих о наличии голосовых сообщений на телефонной линии.

Многие модемы не могут набирать номера, превышающие 34 цифры. Более длинные номера разбиваются модемами на несколько частей, и набирается только первая часть. Так работаю модемы USRobotics и Multitech. Единственное решение в данной ситуации состоит в использовании модема другой марки.

Для получения дополнительных сведений обращайтесь в службу технической поддержки продуктов корпорации Майкрософт.


Ошибка: общая ошибка устройства
681

Вероятно, один из файлов настройки компонента «Сетевые подключения» содержит неверные сведения.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.


Ошибка: доступ запрещен, поскольку имя пользователя или пароль являются недопустимыми для этого домена
691

Ваша учетная запись не зарегистрирована в домене, истек срок действия вашего пароля или вы ошиблись при вводе данных. Если вы не задали домен, сервер удаленного доступа попытается проверить имя пользователя и пароль в домене, членом которого он является.

Аккуратно повторите ввод имени пользователя, пароля и домена. Если вы неуверенны в этих данных, обратитесь к своему системному администратору.


Ошибка: аппаратный сбой порта или подключенного устройства
692

Ваш модем (или другое коммуникационное устройство) не отвечает по одной из следующих причин.

Модем выключен, неисправен или ненадежно соединен с компьютером.

Для устранения неполадки выполните следующее:

Выполните операцию сброса модема. Дополнительные сведения см. в документации по модему.

Убедитесь, что для внешнего модема используется подходящий последовательный кабель и что кабель надежно присоединен. Можно попробовать заменить модемный кабель. Кроме того, при использовании переходника для соединения внешнего модема и последовательного порта убедитесь, что данный переходник разведен в соответствии с требованиями модемной связи. Например, переходник 9-25 штырьков для мыши непригоден для последовательного подключения к сети.

Проверьте последовательный порт или многопортовый адаптер и замените его при необходимости.

Проверьте правильность настройки синхронизации для модема. Дополнительные сведения по доступным параметрам синхронизации см. в документации по модему.

Если ваш модем не поддерживается системой, его следует заменить.

Проверьте, что другое приложение, такое как HyperTerminal, не использует данный коммуникационный порт. Если порт используется, то последующий запуск компонента «Сетевые подключения» может привести к появлению данного сообщения.

Для получения дополнительных сведений обращайтесь в службу технической поддержки продуктов корпорации Майкрософт.


Ошибка: конечные автоматы не запущены
695

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: конечные автоматы уже запущены
696

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: цикл ответа не завершен
697

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: ответ устройства вызвал переполнение буфера
699

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Ошибка: развернутая команда в INF-файла устройства слишком длинна
700

Команды в файлах сценариев не должны превышать 256 символов. Разбейте команду на несколько. См. раздел Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Windows или Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Switch.inf.


Ошибка: установленная скорость подключения для модема не поддерживается этим COM-драйвером
701

Модем пытается соединиться на скорости, не поддерживаемой последовательным портом. Установите начальную скорость модема на меньшее стандартное значение. См. раздел Изменение максимальной скорости порта модема.


Подключению требуются некоторые данные от пользователя, но приложение не допускает взаимодействия с пользователем.
703

Сервер, к которому вы пытаетесь подключиться, требует взаимодействия с пользователем. Команда rasdial или приложение, используемое для вызова сервера, не поддерживает такое взаимодействие.

Если это возможно, попробуйте применить подключение, уже существующее в папке «Сетевые подключения».

При использовании сценариев попробуйте удаленное подключение, настроенное на работу с окном терминала. Окно терминала может позволить осуществить необходимое взаимодействие с пользователем. См. раздел Использование окна терминала при входе на удаленный компьютер.


Недопустимый номер ответного вызова.
704

Номер ответного вызова, указанный вами для клиента, неверен. Убедитесь, что правильно задан номер для ответного вызова, включая код города.


Недопустимое состояние авторизации.
705

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Произошла ошибка, связанная с протоколом X.25.
707

Подключение X.25 вернуло сообщение об ошибке. Попросите поставщика услуг X.25 объяснить эти диагностические данные.


Ошибка: срок действия учетной записи истек
708

Попросите системного администратора снова активировать вашу учетную запись.


Ошибка при смене пароля домена.  Возможно, пароль слишком короткий или совпадает с предыдущим.
709

Попробуйте снова изменить пароль. Если ошибка повторяется, сообщите об этом системному администратору.


Ошибка: сбой инициализации RasMan
710

Уменьшите начальную скорость модема (бит/с) и перезвоните. См. раздел Изменение максимальной скорости порта модема.


Не удалось запустить диспетчера службы удаленного доступа. Дополнительная информация находится в журнале событий.
711

Не удалось установить подключение, поскольку на компьютере не была запущена необходимая служба. Убедитесь, что на компьютере запущены следующие службы и повторите попытку подключения:

Plug and Play;

Диспетчер подключений удаленного доступа.

Дополнительные сведения о запуске службы см. в разделе Запуск, остановка, приостановка, возобновление работы или перезапуск службы.


Инициализация двустороннего порта. Подождите несколько секунд и перезвоните.
712

Данная ошибка может быть вызвано подключением, настроенным на прием вызовов (двустороннее подключение). Это происходит, когда сервер пытается проинициализировать подключение для приема входящего звонка при выполнении исходящего звонка. Через несколько секунд компонент «Сетевые подключения» повторит вызов сервера.


Нет доступных линий ISDN.
713

Проверьте, что линия ISDN правильно подсоединена, убедитесь в правильности установки терминаторов (см. документацию по плате ISDN), а затем повторите вызов. Если ошибка остается, обратитесь в службу технической поддержки поставщика платы ISDN или в вашу телефонную компанию ISDN.


Нет доступных ISDN-каналов
714

Все доступные каналы ISDN заняты. Как правило, связь ISDN на уровне обслуживания BRI (Basic Rate Interface), предоставляет два канала, которые можно использовать для передачи голосовых или числовых данных. Если оба канала заняты, компонент «Сетевые подключения» не сможет выполнить исходящий вызов. Завершите соединение по одному из каналов и повторите вызов.


Из-за низкого качества телефонной линии произошло слишком много ошибок.
715

Слишком много асинхронных ошибок в линии во время проверки подлинности. Попробуйте еще раз. Если ошибка остается, уменьшите скорость передачи данных и отключите дополнительные возможности модема. См. разделы Изменение максимальной скорости порта модема и Настройка установленного модема.


IP-конфигурация службы удаленного доступа непригодна для использования.
716

Обнаружена ошибка в настройке TCP/IP на сервере удаленного доступа. Например, ваше подключение запрашивает адрес TCP/IP у несоответствующего сервера.

Обратитесь к системному администратору для уточнения настройки TCP/IP на сервере.


Нет доступных IP-адресов в статическом пуле IP-адресов службы удаленного доступа.
717

Попробуйте использовать IP-адрес, который не вызовет конфликтов в удаленной сети. По возможности применяйте протокол DHCP, чтобы избежать конфликтов адресации. См. раздел Настройка параметров TCP/IP.


Время ожидания протокола PPP истекло
718

Подключение по протоколу PPP было инициализировано, но его не удалось установить, поскольку удаленный компьютер не ответил своевременно или его ответ был недопустимым. Эта ошибка может быть вызвана одной из следующих причин.

Если устанавливается подключение к виртуальной частной сети (VPN), попробуйте ввести в поле Имя пользователя имя домена и имя пользователя в следующем формате: ДОМЕН\имя_пользователя и повторите попытку подключения.

Если устанавливается подключение к виртуальной удаленной сети, попытки подключения могут блокироваться сетевым устройством, таким как брандмауэр, или в результате перегрузки сети. Попробуйте установить подключение позже или обратитесь за дополнительными сведениями к администратору удаленной сети.

Возможно, необходимо установить обновленные драйверы модема, сетевой платы или другого коммуникационного устройства. Дополнительные сведения можно получить у изготовителя оборудования.


Протокол PPP завершен удаленным компьютером
719

Сеанс связи PPP начался, но был прерван по запросу удаленного компьютера. Вероятно, на сервере произошла ошибка.


Нет настроенных протоколов управления PPP
720

Не удалось установить подключение, поскольку параметры протокола PPP на локальном и удаленном компьютерах не совпадают. Выполните следующие действия.

Убедитесь, что для подключений данного типа установлен и включен протокол TCP/IP. Дополнительные сведения см. в разделе Включение сетевого компонента.

Убедитесь, что установлены все протоколы, необходимые для подключений этого типа. Дополнительные сведения см. в разделе Функционирование и протоколы PPP.

Обратитесь к администратору удаленного компьютера за дополнительными сведениями об установке подключений этого типа.


Удаленный узел PPP не отвечает
721

Не удалось установить подключение, поскольку удаленный компьютер не ответил на запрос подключения. Выполните следующие действия.

Проверьте правильность функционирования модема. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок модемов.

Убедитесь, что для данного подключения установлен и правильно настроен протокол TCP/IP. Дополнительные сведения см. в разделе Использование протокола PPP для подключений к Интернету.

Возможно, для данного подключения требуется окно терминала. Дополнительные сведения о включении окна терминала см. в разделе Использование окна терминала при входе на удаленный компьютер.

Если устанавливается подключение к виртуальной частной сети (VPN), проверьте правильность имени узла или IP-адреса конечного сервера и повторите попытку подключения. Чтобы просмотреть эти сведения, щелкните подключение правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства и просмотрите сведения на вкладке Общие.


Недопустимый пакет PPP
722

Пакет PPP был получен в недопустимом формате. Для устранения этой ошибки вашему системному администратору потребуется записать события PPP в журнал. Для получения дополнительных сведений обращайтесь в службу технической поддержки продуктов корпорации Майкрософт.


Телефонный номер, включая префикс и суффикс, слишком длинный.
723

Максимальная длина телефонного номера, включая префикс и суффикс, равна 128 символам.


IPX-протокол не может быть использован для выполнения исходящих звонков на более чем одном порту одновременно.
726

Для исходящих вызовов по протоколу IPX может использоваться только одно подключение.


Не удается найти IP-адаптер с привязкой к службе удаленного доступа.
728

В настройке TCP/IP присутствует ошибка. Перезагрузите компьютер, чтобы все последние изменения в конфигурации вступили в силу.


Пока не будет установлен протокол IP, использовать протокол SLIP невозможно.
729

Убедитесь, что TCP/IP установлен. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление сетевого компонента.


Протокол не настроен
731

Некоторые сведения были запрошены по протоколу управления PPP, который не настроен. Для определения ошибки согласования PPP, обратитесь к системному администратору, который должен записать в журнал события PPP при помощи программы Netsh.exe.


Процесс согласования PPP не сходится
732

Согласование параметров PPP не выполнено, так как локальный и удаленный компьютеры не пришли к соглашению по поводу общего набора параметров. Обратитесь к системному администратору для проверки настройки сетевых протоколов, таких как TCP/IP и IPX. Кроме того, системный администратор может включить запись в журнал событий PPP при помощи программы Netsh.exe, что в свою очередь поможет определить источник данной ошибки.


На сервере отсутствует протокол управления PPP для данного сетевого протокола
733

Не удалось установить подключение, поскольку не удалось согласовать протоколы управления PPP между локальным и удаленным компьютерами. Выполните следующие действия.

Убедитесь, что для этого типа подключения установлены и настроены все сетевые компоненты, необходимые для подключения. Дополнительные сведения см. в разделах Добавление сетевого компонента и Настройка подключения.

Включите или отключите согласование многоканального подключения для данного подключения. Чтобы настроить многоканальное подключение, откройте папку «Сетевые подключения», щелкните подключение правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства, откройте вкладку Сеть и нажмите кнопку Параметры.


Протокол управления PPP-связью был прерван
734

Протокол управления PPP-связью был прерван. Есть несколько возможных причин. Выполните следующие действия.

Возможно, возникли неполадки в службе, предоставляющей доступ к Интернету. Свяжитесь с поставщиком услуг Интернета.

Протоколы безопасности на сервере, к которому устанавливается подключение, несовместимы с локальными параметрами безопасности. В папке «Сетевые подключения» щелкните используемое подключение правой кнопкой мыши. Выберите команду Свойства и откройте вкладку Безопасность. В списке При проверке используется выберите значение Безопасный пароль.

Не поддерживаются расширения LCP. В папке «Сетевые подключения» щелкните используемое подключение правой кнопкой мыши. Выберите команду Свойства и откройте вкладку Сеть. В группе Тип создаваемого высокоскоростного подключения нажмите кнопку Параметры и снимите флажок Включить расширения LCP.


Запрошенный адрес был отвергнут сервером
735

Ваше подключение настроено на использование конкретного IP-адреса. При этом либо сервер разрешает пользователям использовать конкретные IP-адреса, либо конкретный IP-адрес уже занят другим клиентом. По возможности применяйте протокол DHCP, чтобы избежать конфликтов адресации. См. раздел Настройка параметров TCP/IP.


Удаленный компьютер завершил работу протокола управления
736

Был начат сеанс связи PPP, но он был прерван по запросу удаленного компьютера. Вероятно, на сервере произошла ошибка. Обратитесь к системному администратору. Кроме того, системный администратор может включить запись в журнал событий PPP при помощи программы Netsh.exe, что в свою очередь поможет определить источник данной ошибки.


Обнаружено замыкание на себя
737

Локальный и удаленный компьютеры, участвовавшие сеансе связи PPP являются одним и тем же компьютером. Это обычно означает, что устройство, например модем, на линии получает отраженные символы обратно. Пробуйте выполнить на устройствах операцию сброса.

Для серверов других изготовителей это может означать, что удаленный сервер пытается перед соединением выполнить вход в систему в режиме телетайпа (TTY). Настройку терминала при использовании после установления связи можно выполнить на вкладке Безопасность.


Сервер не назначил адрес
738

Сервер не может присвоить IP-адрес вашему компьютеру из пула динамических адресов. Попросите системного администратора настроить подключение на использование конкретного IP-адреса, не приводящего к конфликту в удаленной сети. По возможности применяйте DHCP, чтобы избежать конфликтов адресации. См. раздел Настройка параметров TCP/IP.


Удаленный сервер не может использовать зашифрованный пароль Windows 2000
739

Эта ошибка появляется только при выполнении соединения PPP с серверами, отличными от серверов Microsoft. Стандартные протоколы проверки подлинности PPP, используемые для взаимодействия с другими серверами, требуют ввода пароля в текстовом виде. На серверах Microsoft из соображений безопасности хранятся только зашифрованные пароли.


Устройства TAPI, настроенные для удаленного доступа, не были инициализированы или были неправильно установлены.
740

Устройства TAPI, настроенные для сетевых подключений, не были инициализированы или были неправильно установлены. Перезагрузите компьютер, чтобы все последние изменения конфигурации вступили в силу. Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Локальный компьютер не поддерживает шифрование
741

Эта ошибка может быть устранена путем установки или снятия флажка Требуется шифрование данных (иначе отключаться) на вкладке Безопасность. За сведениями о параметрах безопасности клиента обращайтесь к системному администратору.

Данная ошибка может появляться, если пароль пользователя превышает 14 символов, на вкладке Безопасность установлен флажок Требуется шифрование данных (иначе отключаться) и в поле При проверке используется выбрано значение Безопасный пароль. Используйте пароль, не превышающий 14 символов, снимите флажок Требуется шифрование данных (иначе отключаться) и выберите в поле При проверке используется значение Небезопасный пароль.

См. раздел Настройка подключения. Также см. Проверка подлинности и шифрование для VPN-подключений.


Удаленный сервер не поддерживает шифрование
742

Требуемый уровень шифрования недоступен на удаленном компьютере. Вероятно, один из компьютеров использует 128-битное шифрование, а другой — 40- или 56-битное шифрование. Обратитесь к системному администратору для определения своего уровня шифрования и проверки, что сервер использует тот же самый уровень. Дополнительные сведения см. в разделе Шифрование данных.


Удаленному серверу требуется шифрование
743

Сервер удаленного доступа требует использования шифрования, однако ваше подключение не настроено на этот режим. См. разделы Настройка параметров проверки подлинности пользователя и шифрования данных для подключения удаленного доступа и Настройка параметров проверки подлинности пользователя и шифрования данных для подключения VPN.


Номер обратного вызова содержит недопустимые символы  Разрешено использование следующих 18 символов: 0-9, T, P, W, (, ), -, @ и пробел.
751

Задан недопустимый номер ответного вызова. Разрешено использование следующих символов: 0-9, T, P, W, (, ), -, @ и пробел. Введите правильный номер и повторите вызов.


При обработке сценария обнаружена синтаксическая ошибка
752

При обработке сценария обнаружена синтаксическая ошибка. См. раздел Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Windows, Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Switch.inf или Устранение неполадок со сценариями удаленного входа.


Подключение не может быть разорвано, поскольку оно создано мультипротокольным маршрутизатором.
753

Это подключение используется в настоящий момент службой «Маршрутизация и удаленный доступ». Завершите это подключение с помощью данной службы. Подключение отображается либо в списке интерфейсов маршрутизации, либо в списке клиентов удаленного доступа.


Системе не удается найти многоканальный пучок
754

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Система не может выполнить автоматический дозвон, поскольку это подключение имеет параметры для конкретного звонящего пользователя.
755

Обратитесь к системному администратору.


Это подключение уже выполнено.
756

Подождите и повторите попытку.


Службы удаленного доступа не могут запускаться автоматически. Дополнительную информацию можно найти в журнале событий.
757

Возникла внутренняя ошибка.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.

Если ошибка остается, просмотрите журнал событий для получения подробных сведений о предупреждениях или ошибках.


Для этого подключения уже разрешен общий доступ к подключению Интернета (ICS).
758

Эта ошибка может возникнуть, если приложение разрешает общий доступ к подключению к Интернету, когда окно свойств подключения открыто и пользователь также пытается включить общий доступ к подключению. Закройте и снова откройте окно свойств подключения. Флажок Разрешить общий доступ для этого подключения на вкладке Дополнительно должен быть установлен.


Произошла ошибка при разрешении маршрутизации
760

Возникла внутренняя ошибка при попытке включения маршрутизации. Обратитесь к системному администратору.


An error occurred while Internet Connection Sharing was being enabled * for the connection.Произошла ошибка при разрешении общего доступа к подключению Интернета.
761

Произошла внутренняя ошибка при разрешении общего доступа к подключению к Интернету. Обратитесь к системному администратору.


Невозможно разрешить общий доступ к подключению Интернета. Более чем одно подключение по локальной сети будет использовано совместно.
763

Закройте и снова откройте окно свойств подключения. Флажок Разрешить общий доступ для этого подключения на вкладке Дополнительно должен быть установлен. Выберите в списке подключение по локальной сети.


Считыватели смарт-карт не установлены
764

Установите устройство чтения смарт-карт.


Не удается разрешить общий доступ к подключению Интернета. Подключение по локальной сети уже настроено на использование IP-адреса, который распределяется автоматически.
765

Режим общего доступа к подключению к Интернету настраивает локальное сетевое подключение домашней или небольшой офисной сети на работу со статическим адресом. В данной системе имеется другой сетевой адаптер, использующий тот же адрес. Измените статический адрес сетевого адаптера перед разрешением общего доступа к подключению Интернета.


Не удалось найти сертификат. Подключениям, которые используют этот L2TP-протокол через IPSec, требуется установка на компьютере сертификата компьютера.
766

Обратитесь к системному администратору. Если вы являетесь членом домена Active Directory и вам нужно запросить сертификат, см. раздел Запрос сертификата. Если вы не являетесь членом домена Active Directory или вам нужно запросить сертификат из Интернета, см. раздел Отправка запроса на сертификат пользователя через Интернет.


Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернет. Подключение локальной сети, выбранной в качестве частной, настроено на использование более одного IP-адреса. Измените параметры настройки подключения к локальной сети.
767

Удалите дополнительные статические IP-адреса или перенастройте подключения по локальной сети для протокола DHCP. См. раздел Настройка параметров TCP/IP.


Ошибка шифрования данных при попытке подключения
768

Шифрование не требуется, отключите его и попробуйте снова. См. разделы Настройка параметров проверки подлинности пользователя и шифрования данных для подключения удаленного доступа и Настройка параметров проверки подлинности пользователя и шифрования данных для подключения VPN.


Указанное назначение недостижимо.
769

Либо указанный адрес назначения неверен, либо сервер удаленного доступа в настоящий момент не работает. Проверьте адрес назначения или попробуйте снова.


Удаленный компьютер отверг попытки подключения.
770

Вероятно, сервер удаленного доступа отклоняет ваше подключение по правилу идентификации звонящего или в соответствии с другим параметром.


Попытка подключиться не удалась, поскольку сеть перегружена
771

Подождите и повторите попытку.


Аппаратура удаленного компьютера несовместима с типом запрашиваемого вызова
772

Обратитесь к системному администратору.


Попытка подключиться не удалась из-за изменения адреса назначения
773

Введите правильный номер и повторите попытку.


Попытка подключиться не удалась из-за временной ошибки
774

Подождите и повторите попытку. Эта ошибка может указывать на сбой синхронизации или на неполадку на удаленном компьютере.


Подключение было блокировано удаленным компьютером
775

Вероятно, удаленный компьютер блокирует ваше подключение по правилу идентификации звонящего, из-за использования политики, ограничивающей число попыток доступа, или в соответствии с другим параметром.


Подключиться не удалось, поскольку удаленный компьютер вошел в режим «Не беспокоить».
776

Обратитесь к системному администратору.


Попытка подключения не удалась, поскольку на удаленном компьютере не работает модем или другое устройство связи.
777

Обратитесь к системному администратору.


Невозможно проверить идентичность сервера
778

В процессе проверки подлинности сервер отождествил себя с вашим компьютером, а ваш компьютер — с сервером. При появлении этой ошибки ваше компьютер не распознает сервер.


Для выполнения исходящих звонков с помощью этого подключения используйте смарт-карту
779

Установите устройство чтения смарт-карт. См. раздел Установка устройства чтения смарт-карт на компьютер.


Пробная функция недопустима для этого подключения
780

Возникла внутренняя ошибка. Обратитесь к системному администратору. Вероятно, необходимо настроить подключение для EAP.


Попытка шифрования не удалась, поскольку не найден доступный сертификат.
781

Для установки данного подключения L2TP/IPSec необходимо, чтобы на компьютере был установлен допустимый сертификат, однако такой сертификат не найден. Выполните следующие действия.

Если вы являетесь членом домена Active Directory, запросите сертификат в соответствующем центре сертификации. Дополнительные сведения см. в разделе Запрос сертификата.

Если требуется запросить сертификат из Интернета, см. раздел Отправка запроса на сертификат пользователя через Интернет.

Дополнительные сведений о сертификатах см. в разделе Проверка подлинности с помощью смарт-карт и других сертификатов.

Если для данного подключения требуется предварительный ключ, обратитесь к администратору сети.


Общий доступ к подключению (NAT) установлен как протокол маршрутизации, и должен быть удален перед разрешением общего доступа к подключению к Интернета.
782

Удалите протокол маршрутизации NAT (Network Address Translation). См. раздел Удаление протокола IP-маршрутизации.


Не удается разрешить общий доступ к подключению к Интернет. Подключение локальной сети, выбранной в качестве частной, либо не существует, либо разорвано. Убедитесь, что подключен сетевой адаптер.
783

Перед разрешением общего доступа к подключению Интернета, убедитесь, что адаптер локальной сети и соответствующий кабель надежно соединены.


Невозможно использовать это подключение во время загрузки, поскольку оно использует имя пользователя, отличное от пользователя смарт-карты. Для использования его во время загрузки, измените используемое имя на имя владельца смарт-карты.
784

Настройте подключение на использование того же имени, что и в смарт-карте. Откройте окно свойств подключения. На вкладке Безопасность установите переключатель Дополнительные (особые параметры) и нажмите кнопку Параметры. Установите переключатель Смарт-карта или иной сертификат (шифрование включено), нажмите кнопку Свойства, а затем снимите флажок Использовать для подключения другое имя пользователя.


Невозможно использовать это подключение во время загрузки, поскольку оно не настроено на использование смарт-карты. Измените свойства этого подключения, чтобы использовались данные смарт-карты.
785

Настройте подключение на использование смарт-карты. См. раздел Включение проверки подлинности с помощью смарт-карт или других сертификатов.


Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку отсутствует допустимый сертификат на вашем компьютере для проверки подлинности.
786

Свяжитесь с системным администратором удаленной сети. Вероятно, сбой вашего подключения происходит по одной или нескольким следующим причинам.

Сертификат вашего компьютера не действует, просрочен или не содержит необходимый предварительный ключ.

Сервер не доверяет ни одному из сертификатов вашего компьютера.

Компьютер использует недействительный общий секретный ключ. Попробуйте воспользоваться другим общим ключом.

Если вы являетесь членом домена Active Directory и вам нужно запросить сертификат, см. раздел Запрос сертификата. Если вы не являетесь членом домена Active Directory или вам нужно запросить сертификат из Интернета, см. раздел Отправка запроса на сертификат пользователя через Интернет. Дополнительные сведения о безопасности при удаленном доступе см. в разделе Действия системы безопасности в процессе подключения.


Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку не удалось проверить подлинность удаленного компьютера на уровне безопасности.
787

Обратитесь к системному администратору. Вероятно, сбой вашего подключения происходит по одной или нескольким следующим причинам.

Ваше имя пользователя и пароль неверны.

Сертификат вашего компьютера просрочен.

Сертификат используемого сервера просрочен.

Если вы являетесь членом домена Active Directory и вам нужно запросить сертификат, см. раздел Запрос сертификата. Если вы не являетесь членом домена Active Directory или вам нужно запросить сертификат из Интернета, см. раздел Отправка запроса на сертификат пользователя через Интернет.


Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку на уровне безопасности не удалось согласовать параметры с удаленным компьютером.
788

Обратитесь к системному администратору. Текущая настройка параметров L2TP несовместима с реализацией протокола L2TP корпорации Майкрософт.


Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласований с удаленным компьютером.
789

Обратитесь к системному администратору.


Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки проверки сертификатов.
790

Обратитесь к системному администратору. Вероятно, сбой вашего подключения происходит по одной или нескольким следующим причинам.

Сервер, которого вы достигли, не имеет сертификата.

Сервер, которого вы достигли, не имеет правильного сертификата.

Ваше подключение не настроено на использование правильного сертификата.

Если вы являетесь членом домена Active Directory и вам нужно запросить сертификат, см. раздел Запрос сертификата. Если вы не являетесь членом домена Active Directory или вам нужно запросить сертификат из Интернета, см. раздел Отправка запроса на сертификат пользователя через Интернет. Дополнительные сведения о безопасности при удаленном доступе см. в разделе Действия системы безопасности в процессе подключения.


Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку не найдена политика безопасности.
791

Обратитесь к системному администратору. Вероятно, сбой вашего подключения происходит по одной или нескольким следующим причинам.

Возможно, удаленный сервер выключен.

На сервере, к которому вы обращаетесь, нет правильных учетных данных.

Ваше подключение не настроено на использование правильных учетных данных.


Попытка L2TP-подключения не удалась, поскольку истекло время согласования режима безопасности.
792

Проверьте работу подключения к Интернету. Если подключение работает, свяжитесь со своим системным администратором. Вероятно, сбой вашего подключения происходит по одной или нескольким следующим причинам.

Возможно, удаленный сервер выключен.

На сервере, к которому вы обращаетесь, нет правильных учетных данных.

Ваше подключение не настроено на использование правильных учетных данных.

Ваше подключение настроено на использование метода безопасности, отличного от метода безопасности удаленного компьютера. Попробуйте изменить тип VPN-подключения. Чтобы изменить тип VPN-подключения, щелкните подключение правой кнопкой мыши, выберите команду Свойства, а затем просмотрите сведения на вкладке Сеть.


Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки согласования режима безопасности.
793

Обратитесь к системному администратору. Вероятно, сбой вашего подключения происходит по одной или нескольким следующим причинам.

Возможно, удаленный сервер выключен.

На сервере, к которому вы обращаетесь, нет правильных учетных данных.

Ваше подключение не настроено на использование правильных учетных данных.

Компьютер использует недействительный общий секретный ключ. Попробуйте воспользоваться другим общим ключом.

Дополнительные сведения о безопасности при удаленном доступе см. в разделе Действия системы безопасности в процессе подключения.


Установленный RADIUS-атрибут «Кадрированный протокол» (Framed Protocol) для этого пользователя имеет значение не PPP.
794

В удаленной сети должен быть настроен атрибут для данного подключения. Свяжитесь с администратором удаленной сети.


Установленный RADIUS-атрибут «Тип туннеля» (Tunnel Type) для этого пользователя имеет некорректное значение.
795

В удаленной сети должен быть настроен атрибут для данного подключения. Свяжитесь с администратором удаленной сети.


TУстановленный RADIUS-атрибут «Тип службы» (Service Type) для этого пользователя не имеет значения ни «Кадрированный» (Framed), ни «Кадрированный для ответных вызовов» (Callback Framed).
796

В удаленной сети должен быть настроен атрибут для данного подключения. Свяжитесь с администратором удаленной сети.


Попытка подключения не удалась, поскольку не найден модем или другое устройство связи. Убедитесь, что модем или другое устройство связи действительно установлено.
797

Для данного подключения требуется модем. Выполните следующие действия.

Закройте все программы и повторите попытку установить подключение. Возможно, модем или коммуникационный порт, к котором он подключен, используется другой программой.

Убедитесь, что на компьютере установлен модем. Дополнительные сведения см. в разделе Установка модема.

Проверьте правильность функционирования модема. Дополнительные сведения см. в разделе Устранение неполадок модемов.


Не удалось найти сертификат, который был бы использован с протоколом расширенной проверки подлинности (EAP).
798

Обратитесь к системному администратору. Если вы являетесь членом домена Active Directory и вам нужно запросить сертификат, см. раздел Запрос сертификата. Если вы не являетесь членом домена Active Directory или вам нужно запросить сертификат из Интернета, см. раздел Отправка запроса на сертификат пользователя через Интернет.


Не удалось включить общий доступ к подключению Интернета (ICS) из-за конфликта IP-адресов в сети. ICS требует, чтобы узел был настроен на использование адреса 192.168.0.1. Убедитесь, что никакой другой клиент в сети не использует адрес 192.168.0.1.
799

Проверьте IP-адреса всех компьютеров, подключенных к локальной сети и при необходимости измените их. См. раздел Настройка параметров TCP/IP.


Не удалось установить VPN-подключение.  Сервер VPN недоступен или неправильно настроены параметры безопасности данного подключения.
800

Не удалось установить подключение к VPN-серверу с помощью протокола PPTP или L2TP. Эта ошибка может быть вызвана одной или несколькими из следующих причин.

PPTP-сервер недостижим. Возможно, сервер с указанным именем не существует или PPTP-трафик блокируется сетевым компонентом, таким как брандмауэр.

Проверьте правильность имени PPTP-сервера для данного подключения. Чтобы проверить настройку, см. раздел Настройка подключения.

Выясните, включен ли для данного подключения брандмауэр подключения к Интернету. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и отключение брандмауэра подключения к Интернету.

Для получения дополнительной поддержки обратитесь к системному администратору.

L2TP/IPSec-сервер недостижим. Возможно, сервер с указанным именем не существует. Параметры подключения могут препятствовать политике IPSec создать безопасный канал с сервером. Кроме того, IPSec-трафик может блокироваться сетевым компонентом, таким как преобразование сетевых адресов (NAT) или брандмауэр.

Проверьте правильность имени L2TP-сервера и параметров устанавливаемого подклчюения на локальном компьютере. Чтобы проверить настройку, см. раздел Настройка подключения.

Проверьте наличие текущего сертификата компьютера или предварительного ключа. Дополнительные сведения см. в разделе Включение проверки подлинности с помощью смарт-карт или других сертификатов.

Выясните, включен ли для данного подключения брандмауэр подключения к Интернету. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и отключение брандмауэра подключения к Интернету.

Для получения дополнительной поддержки обратитесь к системному администратору.


(неизвестный текст)
Возникла внутренняя ошибка.

Убедитесь, что пароль введен правильно. Проверьте правильность регистра вводимых символов алфавита.

Проверьте настройки сети на компьютере.

Убедитесь, что все устройства находятся в рабочем состоянии.

Для получения дополнительных сведений о диагностике неполадок нажмите кнопку Пуск и выберите команду Справка и поддержка.


Поле ввода начального адреса для многоадресной группы IP.


Поле ввода конечного адреса для многоадресной группы IP.


Список доступных адресов ATM, поддерживаемых для службы ATM ARP/MARS. При отправке запросов на разрешение адресов по этим сетевым адресам ATM данный компьютер будет отвечать запрашивающим устройствам и обеспечивать для них сопоставление IP-адресов с адресами ATM.

Разрешение адресов выполняется службой ATM ARP/MARS, тем самым обеспечивается связь компьютеров ATM, находящихся в той же логической IP-подсети, что и данный компьютер. Служба ATM ARP поддерживает классическое подключение IP поверх ATM (документ RFC 1577). MARS — многоадресное подключение IP поверх ATM (документ RFC 2022).


Добавление нового адреса сервера ATM ARP/MARS в список.


Изменение адреса сервера ATM ARP/MARS, выбранного в списке.


Удаление адреса сервера ATM ARP/MARS, выбранного в списке.


Список доступных пар IP-адресов, для которых широковещательная и многоадресная пересылка обеспечивается ATM ARP/MARS. Когда в список вводятся пары IP-адресов, многоадресный и широковещательный трафик для этих адресов пересылается данным компьютером. Список состоит из пар IP-адресов (начальный и конечный), но не адресов ATM.

Если список пуст, ATM ARP/MARS работает в неконцентрирующем режиме, в котором не производится перенаправление клиентам групп многоадресной рассылки. Вместо этого ATM ARP/MARS возвращает запрашивающим клиентам динамический список узлов ATM, зарегистрированных в настоящий момент для адреса группы многоадресной рассылки. Далее клиенты создают отдельные виртуальные соединения «точка-точка» с каждым участником группы для выполнения фактической многоадресной рассылки.

Если список заполнен, ATM ARP/MARS работает в концентрирующем режиме. В этом режиме служба предоставляет запрашивающим клиентам свои адреса ATM в виде списка сервера многоадресной рассылки (MCS). В этом случае служба ATM ARP/MARS компьютера используется в качестве MCS для пересылки многоадресного и широковещательного трафика в заданный диапазон IP-адресов. Далее она создает виртуальные подключения «точка-многие точки» и запрашивает участников группы на проведение многоадресной рассылки.


Добавление нового соответствия диапазонов IP-адресов в список.


Изменение соответствия диапазонов IP-адресов, выбранного списке.


Удаление соответствия диапазонов IP-адресов, выбранного списке.


Поле ввода адреса ATM, который будет запрашиваться и использоваться ATM ARP/MARS.


Поле ввода или выбора протокола уровня данных (уровня 2) для использования компьютером при проверке совместимости. Если здесь производится выбор протокола, приложения компьютера, принимающие входящие вызовы на адреса ATM, указанные для использования с этой постоянной виртуальной цепью, выполняют первую проверку на совместимость с протоколом уровня 2.

Поле Значение необходимо задать, если в качестве протокола уровня 2 выбран вариант Определенное пользователем. Для других вариантов значения фиксированы в соответствии со спецификацией интерфейса UNI (User-Network Interface) 3.1 для сети ATM.


Поле ввода значения протокола уровня 2, если в качестве типа протокола выбран вариант Определенное пользователем в диалоговом окне Протокол уровня 2.

Для других вариантов значения фиксированы в соответствии со спецификацией интерфейса UNI (User-Network Interface) 3.1 для сети ATM.


Поле ввода или выбора протокола уровня сети (уровня 3) для использования компьютером при проверке совместимости. Если здесь производится выбор, приложения компьютера, принимающие входящие вызовы на адреса ATM, указанные для использования с этой постоянной виртуальной цепью, выполняют первую проверку на совместимость с протоколом уровня 3.


Поле ввода значения протокола уровня 3. Для варианта Определенное пользователем необходимо ввести пользовательское значение.

Для других вариантов значения фиксированы в соответствии со спецификацией интерфейса UNI (User-Network Interface) 3.1 для сети ATM.


Поле ввода кода для идентификатора IPI (Initial Protocol Identifier) уровня 3. Это значение задается на основе спецификации ISO/IEC TR 9577 и описывается в RFC 1356. Оно обеспечивает идентификацию протоколов на уровне сети.


Поле ввода шестнадцатеричного кода для идентификатора SNAP (Subnet Access Protocol) IEEE уровня 3. Это значение задается на основе спецификации ISO/IEC TR 9577 и описывается в RFC 1356. Оно обеспечивает идентификацию протоколов на уровне сети.


Поле ввода или выбора типа B-HLI (Broadband-High Layer Information), который будет использоваться компьютером при проверки совместимости. Если здесь производится выбор, приложения компьютера, принимающие входящие вызовы на адреса ATM, указанные для использования с данной постоянной виртуальной цепью, будут выполнять первую проверку на совместимость с протоколом верхнего уровня.

Поддерживаются следующие типы.

•	ISO. Данные B-HLI зарезервированы для использования в соответствии со стандартами ISO/HEC.

•	Параметры пользователя. Данные B-HLI определяются пользователем и требуют использования обоими конечными устройствами подключения.

•	Параметры вендора. Данные B-HLI определяются вендором на основе стандарта IEEE 802-1990 и включают сведения о идентификаторе, уникальном для подразделения, и идентификаторе, присвоенном вендором.


Поле ввода шестнадцатеричного кода, содержащего данные B-HLI (Broadband-High Layer Information), на основе значения поля Тип.


Поле ввода типа протокола уровня данных (уровня 2) для использования компьютером при проверке совместимости. Если здесь производится выбор, приложения компьютера, передающие исходящие вызовы на адреса ATM, указанные для использования с этой постоянной виртуальной цепью, выполняют первую проверку на совместимость с протоколом уровня 2.

Поле Значение необходимо задать, если в качестве протокола уровня 2 выбран вариант Определенное пользователем. Для других вариантов значения фиксированы в соответствии со спецификацией интерфейса UNI (User-Network Interface) 3.1 для сети ATM.


Поле ввода типа протокола уровня сети (уровня 3) для использования компьютером при проверке совместимости. Если здесь производится выбор, приложения компьютера, передающие исходящие вызовы на адреса ATM, указанные для использования с этой постоянной виртуальной цепью, выполняют первую проверку на совместимость с протоколом уровня 3 на основе выбранного типа.

Поле Значение необходимо задать, если в качестве протокола уровня 3 выбран вариант Определенное пользователем. Для других вариантов значения фиксированы в соответствии со спецификацией интерфейса UNI (User-Network Interface) 3.1 для сети ATM.


Поле ввода или выбора типа B-HLI (Broadband-High Layer Information), который будет использоваться компьютером при проверки совместимости. Если здесь производится выбор, приложения компьютера, передающие исходящие вызовы на адреса ATM, указанные для использования с данной постоянной виртуальной цепью, будут выполнять первую проверку на совместимость с протоколом верхнего уровня на основе выбранного типа.

Поддерживаются следующие типы.

•	ISO. Данные B-HLI зарезервированы для использования в соответствии со стандартами ISO/HEC.

•	Параметры пользователя. Данные B-HLI определяются пользователем и требуют использования обоими конечными устройствами подключения.

•	Параметры вендора. Данные B-HLI определяются вендором на основе стандарта IEEE 802-1990 и включают сведения о идентификаторе, уникальном для подразделения, и идентификаторе, присвоенном вендором.


Поле ввода описательного имени для этой постоянной виртуальной цепи (PVC). Это имя используется только для обозначения настроенной постоянной виртуальной цепи.


Поле ввода числа от 0 до 255 для идентификатора виртуального пути (VPI) для использования постоянной виртуальной цепью (PVC). Виртуальные пути предоставляют способ для логического разделения пропускной способности сети ATM по каждой части сетевого оборудования.

Устройства ATM определяют виртуальный путь и выделяют ему фиксированную пропускную способность. Далее пропускная способность выделяется в пределах каждого пути для использования в качестве виртуальных каналов. Вводимые здесь идентификаторы путей используются в сочетании с идентификатором виртуального канала (VCI), указанным в поле Код виртуальной цепи, для точной идентификации пути передачи между оборудованием ATM этого компьютера и следующим физическим местом соединения с удаленным портом, таким как коммутатор ATM.


Поле ввода числа от 32 до 1023 для идентификатора виртуального канала (VCI) для использования постоянной виртуальной цепью (PVC).

Задаваемые здесь идентификаторы каналов обозначают конкретные каналы передачи в пределах виртуального пути, указанного в поле Код виртуального пути. Сочетание VPI и VCI полностью определяет путь передачи этой виртуальной цепи. Эти идентификаторы должны быть уникальными для каждого физического пути передачи, но не для всей сети.

Значения от 0 до 32 для идентификатора VCI зарезервированы для использования в стандартных операциях, таких как передача сигналов, обслуживание или управление ресурсами.


Поле ввода тип уровня адаптации ATM (AAL), который используется для преобразования блоков данных протокола верхнего уровня в ячейки, применяемые на уровне ATM.

В настоящее время для служб ATM поддерживается только уровень адаптации ATM 5 (AAL5). AAL5 наиболее эффективен при адаптации трафика локальной сети и реализован в большинстве современных устройств ATM.


 Поле выбора типа приложения ATM, для которого предназначена эта постоянная виртуальная цепь (PVC). Выберите любой из следующих четырех типов.

•	Клиент ATM ARP. Если PVC поддерживает использование клиента ATM ARP. Необходимо выбрать этот тип приложения, если установлен флажок Только PVC на вкладке Дополнительные параметры TCP/IP для клиента ATM ARP.

•	PPP/ATM-клиент. Если PVC поддерживает постоянное PPP-подключение компонента «Сетевые подключения» с данного компьютера. В этом варианте PVC используется, только когда исходящие вызовы, выполняемые приложениями компьютера, использующими компонент «Сетевые подключения», соответствуют адресу, указанному в поле Только для приложений, вызывающих этот адрес.

•	PPP/ATM-сервер. Если PVC поддерживает постоянную PPP-службу маршрутизации и удаленного доступа на данном компьютере для удаленных клиентов. В этом варианте PVC используется входящими вызовами PPP/ATM (обрабатываемые данным компьютером), которые соответствуют предварительно заданным и хорошо известным адресам, указанным в поле Только для приложений, отвечающих этому адресу.

•	Особое. Если PVC требуется для поддержки настроенных условий сопоставления, указываемых в диалоговом окне дополнительных свойств. Если выбран вариант Особое, данный компьютер использует PVC, только когда настроены параметры сопоставления исходящих вызовов (сопоставление вызова) или исходящих вызовов (сопоставление ответа).

При выборе предопределенных типов приложений (отличных от варианта Особое), можно задать только дополнительные параметры QoS (Quality of Service — качество службы) для использования в качестве условий сопоставления вызова и (или) ответа. Если условия QoS заданы, PVC используется только соответствующими им входящими и исходящими вызовами.


Адрес ATM, сопоставляемый с исходящими вызовами для использования этой постоянной виртуальной цепи.

Этот параметр необходимо определить, если в качестве приложения выбран вариант PPP/ATM-клиент. Адрес ATM, указанный в текстовом поле, применяется для сопоставления с исходящими вызовами приложений компьютера, использующих компонент «Сетевые подключения». В результате постоянная виртуальная цепь может быть задействована только исходящими вызовами по указанному адресу.

Если в качестве типа приложения выбран вариант Особое, исходящие вызовы могут быть ограничены (или не ограничены) на основе заданного адреса.


Поле ввода удаленного адреса ATM, который, при вызове с данного компьютера, проверяется на соответствие перед разрешением использования этой постоянной виртуальной цепи.

Использование этой постоянной виртуальной цепи зависит от условий на параметры Качество службы и Сопоставление вызова ее дополнительных свойств.


Адрес ATM, сопоставляемый с входящими вызовами для использования этой постоянной виртуальной цепи.

Этот параметр необходимо определить, если в качестве приложения выбран вариант PPP/ATM-клиент. Адрес ATM, указанный в текстовом поле, применяется для сопоставления с входящими вызовами приложений компьютера, использующих компонент «Сетевые подключения». В результате постоянная виртуальная цепь может быть задействована только входящими вызовами по указанному адресу.

Если в качестве типа приложения выбран вариант Особое, входящие вызовы могут быть ограничены (или не ограничены) на основе заданного адреса.


Поле ввода локального адреса ATM, который, при ответе с данного компьютера, проверяется на соответствие перед разрешением использования этой постоянной виртуальной цепи.

Использование этой постоянной виртуальной цепи зависит от условий на параметры Качество службы и Сопоставление ответа ее дополнительных свойств.


Настройка и применение дополнительных свойств для постоянной виртуальной цепи (PVC), включая необходимые параметры QoS (Quality of Service — качестве службы).


Поле ввода пиковой скорости для трафика ATM, передаваемого компьютером по постоянной виртуальной цепи. Это максимальная скорость передачи, разрешенная для любого трафика, передаваемого по этой постоянной виртуальной цепи.


Поле ввода длительной скорости для трафика ATM, передаваемого компьютером по постоянной виртуальной цепи. Это средняя скорость передачи, требуемая для любого трафика, передаваемого по этой постоянной виртуальной цепи. Ее значение вычисляется на основе измерений, сделанных в течение значительного интервала времени.


Поле ввода максимального размера пакета (MBS), который может быть передан компьютером по постоянной виртуальной цепи. Такое число байтов может быть отправлено в виде одного пакета данных до перехода на более низкую скорость передачи. Это может произойти в режиме пиковой скорости.


Поле ввода максимального размера блока данных протокола (PDU) протоколов верхнего уровня (такого как IP), который может быть преобразован в ATM для трафика, передаваемого компьютером по постоянной виртуальной цепи.


Поле выбора категории QoS (Quality of Service — качество службы) сети ATM для трафика, передаваемого данным компьютером по постоянной виртуальной цепи.

Доступная скорость. Подключения, не требующие гарантированной скорости, например передача файлов или электронная почта. Использует обратную связь от сети для управления скоростью передачи данных для постоянной виртуальной цепи. Также требует поддержки сигналов UNI 4.0.

Постоянная скорость. Подключения, которые требуют постоянной неизменной скорости передачи, например передача звука или видео в реальном времени.

Неопределенная скорость. Подключения, требующие установки маршрута, но не требующие гарантированной доставки, например пакетная передача файлов или массовая электронная почта с низким приоритетом.

Переменная скорость. Подключения с переменным временем задержки, обычно с непостоянным трафиком, требующие минимальной потери ячеек.

Службы ATM системы Windows предоставляют механизмы запроса подключений для всех перечисленных категорий. Возможность создания постоянных виртуальных цепей для отдельной категории зависит также от возможностей оставшейся инфраструктуры сети ATM. Она включает поддержку выбранной категории адаптерами, драйверами и коммутаторами ATM. Почти все оборудование поддерживает как неопределенную, так и постоянную скорость.


Поле ввода пиковой скорости для трафика ATM, получаемого компьютером по постоянной виртуальной цепи.


Поле ввода длительной скорости для трафика ATM, получаемого компьютером по постоянной виртуальной цепи. Эта скорость представляет собой среднюю скорость передачи, вычисляемую на основе измерений, полученных на значительном интервале времени.


Поле ввода максимального размера пакета (MBS), который может быть получен компьютером по постоянной виртуальной цепи. Это число байтов может быть получено по постоянной виртуальной цепи в одном пакете данных в режиме пиковой скорости до уведомления источника о необходимости перехода на более низкую скорость передачи.


Поле ввода максимального размера блока данных протокола (PDU) протоколов верхнего уровня (такого как IP), который может быть преобразован в ATM для трафика, получаемого компьютером по постоянной виртуальной цепи.


Поле выбора категории QoS (Quality of Service — качество службы) сети ATM для трафика, получаемого данным компьютером по постоянной виртуальной цепи.

Доступная скорость. Подключения, не требующие гарантированной скорости, например передача файлов или электронная почта. Использует обратную связь от сети для управления скоростью передачи данных для постоянной виртуальной цепи. Также требует поддержки сигналов UNI 4.0.

Постоянная скорость. Подключения, которые требуют постоянной неизменной скорости передачи, например передача звука или видео в реальном времени.

Неопределенная скорость. Подключения, требующие установки маршрута, но не требующие гарантированной доставки, например пакетная передача файлов или массовая электронная почта с низким приоритетом.

Переменная скорость. Подключения с переменным временем задержки обычно с непостоянным трафиком, требующие минимальной потери ячеек.

Службы ATM системы Windows предоставляют механизмы запроса подключений для всех перечисленных категорий. Возможность создания постоянных виртуальных цепей для отдельной категории зависит также от возможностей оставшейся инфраструктуры сети ATM. Она включает поддержку выбранной категории адаптерами, драйверами и коммутаторами ATM. Почти все оборудование поддерживает как неопределенную, так и постоянную скорость.


Список доступных постоянных виртуальных цепей, настроенных для использования в данном сетевом подключении ATM.


Добавление новой постоянной виртуальной цепи ATM в список.


Удаление постоянной виртуальной цепи ATM, выбранной в списке.


Изменение постоянной виртуальной цепи ATM, выбранной в списке.


Поле ввода указанного имени группы эмулированной локальной сети, поддерживаемой данным компьютером для использования клиентами. Это имя должно также быть настроенным и поддерживаться для использования другими устройствами ATM (такими как коммутаторы) в вашей сети, предоставляющей службы эмуляции локальной сети данному компьютеру.


Список эмулированных локальных сетей, доступных для использования с данным клиентским подключением. В большинстве случаев можно остановиться на значении, предлагаемом по умолчанию, — «Неуказанное имя ELAN» — для упрощения настройки клиента.


Добавление в список нового указанного имени группы эмулированной локальной сети.

При наличии в сети других устройств ATM, поддерживающих эмуляцию локальной сети, любые имена групп локальной сети, добавляемые в этот список, должны соответствовать именам групп эмулированной локальной сети на данных устройствах.


Изменение указанного в списке выделенного имени группы эмулированной локальной сети.


Удаление указанного в списке выделенного имени группы эмулированной локальной сети.


Список устройств, доступных для использования с целью подключения к сети.


Устройство, используемое для подключения к сети.


Перемещение выделенного устройства вверх в списке Подключить через.


Перемещение выделенного устройства вниз в списке Подключить через.


Признак набора одного и того же номера всеми устройствами, выделенными в списке Подключить через.


Признак автоматической настройки параметров данного беспроводного сетевого подключения. Если планируется использование программного обеспечения для беспроводных сетей стороннего поставщика, снимите этот флажок.


Параметры, позволяющие настраивать беспроводные сети внутри диапазона данного компьютера.

Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image] в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Параметры, позволяющие указывать тип беспроводных сетей для подключения.

Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image] в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Список беспроводных сетей, попадающих в диапазон данного компьютера.


Параметр, позволяющий задать и настроить предпочитаемые беспроводные сети для данного компьютера.

Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image] в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Список предпочитаемых беспроводных сетей, к которым имеется возможность подключиться. Попытки подключения к сетям выполняются в том порядке, в котором они отображаются в списке.


Перемещение выделенной сети вверх по списку Предпочитаемые сети. Если этот список включает как сети с точкой доступа (с инфраструктурой), так и произвольные сети (типа «компьютер-компьютер»), произвольные сети не могут быть перемещены выше сетей с точкой доступа.


Перемещение выделенной сети вниз по списку Предпочитаемые сети. Если этот список включает как сети с точкой доступа (с инфраструктурой), так и произвольные сети (типа «компьютер-компьютер»), сети с точкой доступа не могут быть перемещены ниже произвольных.


Добавление в список новой предпочитаемой сети на основе параметров выбранной доступной сети.


Обновление списка доступных беспроводных сетей, попадающих в диапазон данного компьютера.


Создание новой беспроводной сети. Созданная сеть будет добавлена в список Предпочитаемые сети.


Удаление выделенной сети из списка Предпочитаемые сети.


Признак выполнения попытки подключения к любой доступной беспроводной сети внутри диапазона данного компьютера, даже если этой сети нет в списке Предпочитаемые сети.


Поле ввода имени для данной предпочитаемой беспроводной сети. В стандарте беспроводных сетей 802.11 имя сети также называется идентификатором набора служб (Service Set Identifier, SSID)


Признак того, что в данная предпочитаемая беспроводная сеть является произвольной (типа «компьютер-компьютер»). Если этот флажок снят, данная сеть имеет инфраструктуру (сеть с точкой доступа).


Параметры, позволяющие задать ключ для предпочитаемой беспроводной сети.

Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image] в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Признак автоматического предоставления ключа для данной предпочитаемой беспроводной сети. Например, ключ сети может содержаться в адаптере беспроводной сети, выданном администратором сети.


Список длин ключей, доступных для данной предпочитаемой беспроводной сети.


Список форматов, доступных для использования при вводе ключа для данной предпочитаемой беспроводной сети.


Поле ввода ключа для данной предпочитаемой беспроводной сети. Помимо ввода ключа сети необходимо указать формат и длину ключа.


Поле ввода нового индекса для ключа сети. Для задания нового значения можно также использовать кнопки со стрелками. Индекс ключа указывает размещение, где хранится ключ.


Выполнение попытки подключения к выбранной беспроводной сети.


Добавление новой беспроводной сети, если ее параметры необходимо настроить вручную или если не удается подключиться к выделенной беспроводной сети.


Поле ввода ключа для данной беспроводной сети. Если ключ этой сети будет получен автоматически (например он содержится в адаптере беспроводной сети, выданном администратором сети), оставьте это поле пустым.


Список беспроводных сетей, попадающих в диапазон данного компьютера.


Признак использования ключа для проверки подлинности в данной предпочитаемой беспроводной сети. Согласно стандарту 802.11 для беспроводных сетей, если для проверки подлинности используется ключ сети, сеть работает в режиме проверки подлинности по общему ключу. Если для проверки подлинности не используется ключ сети, сеть работает в режиме открытой системы.


Признак включения приватности для данной предпочитаемой беспроводной сети. Если этот флажок установлен, ключ сети используется для шифрования данных в ходе передачи по сети.

приватность обеспечивается набором служб безопасности, используемых для защиты беспроводных сетей стандарта 802.11 от несанкционированного доступа.


Признак выполнение попыток подключения только к произвольным сетям (типа «компьютер-компьютер»). Выберите данный параметр, если требуется создать подключение «компьютер-компьютер» и в диапазоне компьютера имеются как произвольные сети, так и сети с точкой доступа (с инфраструктурой).


Признак выполнение попыток подключения только к сетям с точкой доступа (с инфраструктурой).


Признак выполнения попыток подключения ко всем доступным беспроводным сетям, начиная с сетей с точкой запуска (с инфраструктурой), если они доступны.


Обновление списка беспроводных сетей, доступных для попыток подключения.


Настройка параметров выбранной беспроводной сети, включая имя, тип и ключ сети.


Признак использования для данного подключения управления доступом к сети на основе порта IEEE 802.1X. Если этот флажок установлен, для проверки подлинности используются такие учетные данные, как смарт-карты, сертификаты и пароли.


Настройка параметров выделенного устройства.


Настройка параметров проверки подлинности для выделенного протокола EAP, включая выбор сертификата, предоставляемого серверу для проверки подлинности, и задание необходимости проверки сертификата сервера.


Список доступных типов протоколов EAP, установленных на данном компьютере.


Признак выполнения попыток подключения к сети в качестве гостя, если сведения о пользователе или компьютере недоступны.


Признак выполнения компьютером попыток проверки подлинности в сети, если пользователь не вошел в систему.


Список доступных типов линий ISDN. Они упорядочены начиная с линии самого высокого качества (64 Кбит/с, цифровая) до самого низкого (56 Кбит/с, голосовая).


Признак начала согласования для выбранного типа линии и перехода (в зависимости от ее состояния) к линии более низкого качества.

Некоторые платы ISDN выполняют согласование как типа линии, так и количества каналов, если установлен флажок Согласование типа линии. Т. е. плата не только начинает согласование на самом высоком качестве (64 Кбит/c, цифровая) и спускается на самое низкое качество (56 Кбит/c, голосовая), но и переходит от многоканальной связи к меньшему числу каналов.


Признак использования собственных протоколов. Установите этот флажок, если вызываемый сервер поддерживает только собственные протоколы. Например, при использовании устройств DigiBoard и на сервере, и на клиенте.

Снимите этот флажок, если необходимо работать с многоканальными подключениями по нескольким линиям ISDN. Работа с многоканальными подключениями не требует собственных протоколов на сервере и клиенте.


Признак сжатия данных перед передачей. При установке этого флажка выключите программное сжатие.

Не все платы ISDN поддерживают аппаратное сжатие данных. Если этот флажок установлен, а плата не поддерживает аппаратное сжатие, то пропускная способность не улучшится. Если вы не знаете, поддерживает ли плата аппаратное сжатие, обратитесь к изготовителю платы.


Поле ввода нового числа каналов. Для задания значения можно также использовать кнопки со стрелками. Это позволит улучшить пропускную способность, если ваша плата позволяет объединять более одного канала ISDN, а плата ISDN для сервера удаленного доступа настроена на агрегацию каналов. См. раздел справки Создание подключения удаленного доступа по линии ISDN.

Не все драйверы ISDN позволяют запретить агрегацию каналов. Если используется такой драйвер, и компьютер настроен на прием вызовов, попросите звонящих клиентов задавать только один или два канала. В противном случае один пользователь с несколькими платами ISDN может захватить все каналы на сервере.

Нельзя соединиться по большему числу каналов, чем то, которое доступно на вашей плате (платах) ISDN. Более того, выбор числа каналов, превышающего максимально доступное, может помешать созданию соединения.


Список доступных скоростей, которые модем может использовать в процедуре согласования с модемом удаленного сервера. Скорость(в бит/с) может увеличиваться или уменьшаться во время согласования.


Список доступных протоколов (зависит от типа установленного модема). Например: Use error control, Standard error correction и Error control forced.


Признак включения аппаратной синхронизации. Это свойство позволяет модему сообщить программному обеспечению удаленного доступа, когда линия перегружена или свободна; таким образом, программное обеспечение удаленного доступа может при необходимости останавливать передачу данных. Аппаратная синхронизация улучшает передачу данных, предотвращая ошибки переполнения, что повышает общую пропускную способность.


Признак проверки ошибок в блоках данных при помощи вычисления контрольной суммы (CRC). Система контроля ошибок модема поддерживает повторную передачу поврежденных данных, обеспечивая прохождение через модем только данных без ошибок.


Признак сжатия потока данных между модемами. Таким образом можно уменьшить количество передаваемых байтов данных и, как следствие, уменьшить время передачи. Достигаемое уменьшение зависит от избыточности передаваемых данных.

Программное сжатие является более эффективным, чем аппаратное сжатие, потому что на компьютере доступен намного больший буфер, чем на модеме. Кроме того, при модемном сжатии передача данных задерживается до тех пор, пока модемный буфер заполняется со скоростью передачи данных между компьютером и модемом. При программном сжатии это задание выполняется с гораздо большей скоростью работы памяти и сжатые данные передаются по всей связи между компьютерами лучше, чем по сегменту между модемами.

Таким образом, не следует одновременно разрешать аппаратное и программное сжатие данных, так как никакой выгоды сжатие предварительно сжатых данных не приносит. Фактически, в зависимости от используемого модемом алгоритма, это может привести к увеличению объема передаваемых данных.


Признак выполнения сценария перед вызовом сервера. Таким образом можно автоматизировать процедуру входа в удаленную сеть.


Список сценариев, доступных для использования перед вызовом сервера.

См. раздел справки Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Windows или Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Switch.inf.


Изменение стандартного или создание нового сценария.


Поиск файлов сценария.


Признак открытия перед подключением к удаленной системе текстового окна для ввода команд настройки модема и просмотра его ответов.


Признак воспроизведения сигналов набора номера и подключения.


Код города и место для ввода кода города вызываемого удаленного сервера. Если не удается задать код города, установите флажок Использовать правила набора номера. Дополнительные сведения о правилах набора номера см. в разделе справочной системы Общие сведения о правилах набора номера.


Поле ввода номера телефона сервера удаленного доступа.

Специальные последовательности команд см. в разделе Использование модификаторов телефонного номера.


Список доступных кодов стран (регионов). Если не удается задать код страны (региона), установите флажок Использовать правила набора номера. Дополнительные сведения о правилах набора номера см. в разделе справочной системы Общие сведения о правилах набора номера.


Признак использования кода города и правил набора номера для этого подключения. Правила набора номера, задаваемые в компоненте панели управления «Телефон и модем», определяют настройку подключения, имеющую отношение к данному месту вызова. Например, чтобы звонить из дома и запретить режим оповещения, следует установить этот флажок в правилах набора номера для соответствующего размещения.


Настройка дополнительных номеров телефонов для использования в данном подключении.


Поле для ввода имени службы или кода сервера. Можно оставить это поле пустым. Для получения сведений о правильной процедуре установки данного подключения обратитесь к поставщику услуг Интернета.


Признак соединения сетью общего пользования до попытки создания подключения к виртуальной сети.


Список подключения сетям общего пользования.


Признак отображения значка на панели задач, если подключение активно.


Список дополнительных номеров телефонов, доступных для создания данного подключения. Если флажок При сбое пытаться соединиться по следующему номеру снят, для создания подключения используется только первый номер в этом списке. В противном случае будут последовательно задействованы все номера, пока соединение не будет установлено.


Добавление нового дополнительного номера в список Номера телефонов.


Изменение выделенного дополнительного номера телефона.


Удаление выделенного дополнительного номера из списка Номера телефонов.


Признак перемещения дополнительного номера, при помощи которого было успешно создано подключение, в начало списка Номера телефонов. При следующем вызове данный номер будет использоваться первым.


Признак автоматического перехода к следующему дополнительному номеру в списке Номера телефонов, если текущая попытка соединения была неудачной. Если данный флажок снят, для создания подключения используется только первый номер в этом списке. В противном случае будут последовательно задействованы все номера, пока соединение не будет установлено.


Перемещение выделенного дополнительного номера вверх в списке Номера телефонов.


Перемещение выделенного дополнительного номера вниз в списке Номера телефонов.


Поле ввода кода города для дополнительного номера. Если не удается задать код города, установите флажок Использовать правила набора номера. Дополнительные сведения о правилах набора номера см. в разделе справочной системы Общие сведения о правилах набора номера.


Поле ввода дополнительного номера телефона.


Список доступных кодов стран (регионов). Если не удается задать код страны (региона), установите флажок Использовать правила набора номера. Дополнительные сведения о правилах набора номера см. в разделе справочной системы Общие сведения о правилах набора номера.


Признак использования кода города и правил набора номера, заданных в компоненте «Параметры телефона и модема» панели управления, для данного подключения.


Поле ввода описания для дополнительного номера телефона.


Признак просмотра, выбора или изменения номера перед его набором.


Признак отображения хода набора номера и соединения при попытке создания подключения.


Поле ввода количества попыток автоматического набора номера телефона. Для задания значения можно также использовать кнопки со стрелками.


Список возможных интервалов времени между попытками набора номера.


Список возможных интервалов времени до отмены соединения при отсутствии активности клиента.

Сервер удаленного доступа имеет таймер отключения, действие которого может также привести к отсоединению клиента. Если этот параметр имеет большое значение, нет гарантии, что соединение не будет разорвано раньше.

Если подключение настроено на использование нескольких устройств и установлен флажок Лишь необходимые устройства, данное значение относится к последнему устройству.


Признак восстановления подключения при разрыве линии.

Следует установить этот флажок, если виртуальное частное подключение, используется с общим подключением к Интернету, настроенным на отсоединение при завершении сеанса. Это обеспечит правильное обновление IP-адреса, задействованного в подключении. Однако при этом возможно потребуется перезапустить одно или несколько приложений, если IP-адрес изменится.


Настройка нескольких устройств.


Список возможных уровней загрузки, при которых необходимо использовать дополнительную линию. Для включения линии необходимо также, чтобы было выполнено условие по времени. Например, чтобы дополнительная линия выбиралась тогда, когда общая загрузка линии составляет не менее 75 процентов по крайней мере в течение 2 минут, задайте значения 75% и 2 мин для полей Активно не менее и Продолжительность не менее соответственно.


Список возможных интервалов времени, при которых необходимо использовать дополнительную линию. Для включения линии необходимо также, чтобы было выполнено условие по загрузке. Например, чтобы дополнительная линия выбиралась тогда, когда общая загрузка линии составляет не менее 75 процентов по крайней мере в течение 2 минут, задайте значения 75% и 2 мин для полей Активно не менее и Продолжительность не менее соответственно.


Список возможных уровней загрузки, при которых необходимо освобождать линию. Для освобождения линии необходимо также, чтобы было выполнено условие по времени. Например, чтобы линия освобождалась тогда, когда общая загрузка линии составляет не более 25 процентов по крайней мере в течение 2 минут, задайте значения 25% и 2 мин для полей Активно не менее и Продолжительность не менее соответственно.


Список возможных интервалов времени, при которых необходимо освобождать линию. Для освобождения линии необходимо также, чтобы было выполнено условие по загрузке. Например, чтобы линия освобождалась тогда, когда общая загрузка линии составляет не более 25 процентов по крайней мере в течение 2 минут, задайте значения 25% и 2 мин для полей Активно не менее и Продолжительность не менее соответственно.

Это не обеспечивает завершение соединения по последней линии. Чтобы гарантировать завершение соединения по последней линии, настройте параметр Время простоя до разъединения для данного подключения.


Настройка параметров сети X.25.


Список доступных для вызова поставщиков услуг сети X.25.


Поле ввода адреса X.121 (аналога телефонного номера в X.25) вызываемого сервера удаленного доступа.


Поле ввода дополнительных сведений для подключения, требуемых ведущим компьютером X.25. Заполнение этого поля необязательно. Обычно это поле остается пустым, если только системный администратор не рекомендовал обратное.


Поле ввода параметров дополнительных возможностей, которые необходимо запросить у поставщика X.25. Например, некоторые поставщики услуг поддерживают режим /R, служащий для оплаты соединения вызываемым абонентом. Заполнение этого поля необязательно. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг X.25 или в документации.


Список доступных для использования типов шифрования. 128-битное шифрование MPPE можно применять только в США и Канаде. Выбранный здесь уровень шифрования должен поддерживаться сервером.


Список доступных для вызова типов серверов удаленного доступа. Возможные варианты выбора зависят от типа подключения.

Для подключения удаленного доступа следует выбрать PPP, если тип сервера неизвестен. Вариант SLIP можно установить только по указанию поставщика услуг или системного администратора.

Для виртуального частного подключения следует выбрать вариант Авто, если тип сервера неизвестен. L2TP пробуется первым, а затем — PPTP. Если тип сервера удаленного доступа известен (PPTP или L2TP), установите соответствующее значение.

Для подключения к серверу L2TP хранилище «Доверенные корневые центры сертификации» на вашем компьютере должно содержать сертификат корневого центра для центра сертификации, выдавшего сертификат вашему компьютеру, а также сертификат для сервера L2TP. За дополнительными сведениями обратитесь к своему системному администратору.

При использовании устройства ISDN нельзя подключиться к серверу SLIP.


Настройка расширения протокола LCP, программного сжатия и возможности многоканального подключения к серверу PPP.


Список доступных для использования сетевых компонентов. Сетевые компоненты представляют собой клиенты, службы и протоколы, применяемые для связи с серверами по сети.

Чтобы задействовать компонент, установите флажок рядом с его названием. Чтобы исключить компонент, снимите этот флажок.

Здесь могут отображаться сразу несколько протоколов. Если необходимый протокол неизвестен, обратитесь к системному администратору.


Добавление нового клиента, службы или протокола на данный компьютер.


Удаление выбранного клиента, службы или протокола с данного компьютера.


Настройка параметров выбранного клиента, службы или протокола.


Признак включения расширений протокола LCP. Эти расширения могут вызвать неполадки при соединении с серверами, использующими более старое программное обеспечение для протокола PPP. При появлении ошибки, связанной с несовместимостью протоколов, снимите этот флажок.

Снятие этого флажка запрещает LCP отправлять пакеты согласования времени ожидания и идентификации, а также запрашивать ответный вызов при согласовании LCP с PPP.


Признак включения программного сжатия.

Компонент «Сетевые подключения» предлагает программное сжатие данных в дополнение к модемному сжатию. Таким образом модемное сжатие необязательно для получения преимуществ быстрой передачи данных.

Необходимые рекомендации см. в разделе справки Сжатие данных.


Признак включения многоканального согласования для одноканального подключения. Если сервер удаленного доступа поддерживает это средство, можно получить заметно лучшее качество звука. При включении этого режима работа с другими серверами удаленного доступа может оказаться невозможной.


Список устройств, доступных для обслуживания входящих подключений. Чтобы задействовать устройство, установите флажок рядом с его названием. Чтобы исключить устройство, снимите этот флажок.


Признак использования многоканального подключения. Объединяет несколько физических связей в логическую группу, что позволяет увеличить пропускную способность для входящего подключения. На компьютере с Windows XP Professional данный режим включен всегда. На компьютере с Windows 2000 Server данный режим включен и доступен для настройки тогда, когда входящее подключение использует несколько устройств, линий или коммуникационных связей.


Настройка параметров выделенного устройства.


Разрешение создания виртуальных частных подключений на данном компьютере.

См. раздел справки Виртуальные частные подключения (подключения VPN).


Признак отображения значка в области уведомлений на панели задач, когда входящее подключение установлено.


Разрешение создания входящего подключения учетной записью пользователя на данном компьютере. При включении здесь доступа для входящих подключений другие факторы могут помешать пользователю войти в систему. Учетная запись пользователя может быть запрещена или заблокирована в компоненте «Локальные пользователи и группы» оснастки «Управление компьютером», или пользователь может пытаться создать подключение вне разрешенного интервала времени.


Добавление одного или нескольких новых пользователей в список пользователей данного локального компьютера.


Удаление выделенного пользователя из списка пользователей данного локального компьютера.


Настройка параметров пользователя, таких как имя пользователя, пароль и прав ответного вызова.


Признак шифрования паролей и данных всеми пользователями этого компьютера. Если шифрование задействовано, пользователь, подключающийся к данному компьютеру, должен установить флажок Требуется шифрование данных (иначе отключаться) на вкладке Безопасность окна свойств подключения.


Запуск консоли MMC (Microsoft Management Console). Здесь можно предоставлять права доступа пользователям, отсутствующим в списке пользователей локального компьютера, а также устанавливать другие параметры пользователя, такие как более строгая проверка подлинности и обязательное шифрование.


Поле ввода имени пользователя для входа в систему.


Поле ввода краткого имени пользователя.


Поле ввода пароля пользователя.


Запрещение использования ответного вызова для данного пользователя.


Признак обязательного использования особого номера ответного вызова для данного пользователя.


Поле ввода номера телефона для обратного вызова.


Разрешение использования клиентов, служб и протоколов, установленных на данном компьютере, для входящего подключения. Можно добавлять или удалять клиенты и службы, однако настроить для входящего подключения можно только следующие сетевые компоненты: сетевые протоколы TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, а также «Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft». Любые установленные компоненты, отличные от перечисленных, всегда используются входящими подключениями; их нельзя отключить и их флажки не могут находиться в недоступном состоянии.


Добавление клиента, службы или протокола в список Сетевые компоненты.


Удаление выделенного клиента, службы или протокола из списка Сетевые компоненты.


Настройка выделенного клиента, службы или протокола для данного компьютера.


Разрешение доступа пользователей, подключающихся к данному компьютеру, к ресурсам сети, в которой этот компьютер находится.


Признак назначения службой DHCP IP-адресов пользователям, подключенным к данному компьютеру. При помощи DHCP временное присвоение IP-адреса выполняется автоматически при подключении компьютера к сети. Если сервер DHCP недоступен, средство APIPA (Automatic Private IP Addressing) назначает случайный IP-адрес (169.254.xxx.xxx).


Признак назначения IP-адресов клиентам входящих подключений на основе предварительно определенного диапазона адресов, а не сервером DHCP. Этот диапазон задается начальным и конечным адресами. Дополнительные сведения по правильному выбору начального и конечного адресов см. в разделе справки Входящие подключения и IP-адреса.


Поле ввода начального адреса, используемого совместно с конечным адресом для задания диапазона адресов, назначаемых клиентам входящих подключений. Дополнительные сведения по правильному выбору начального адреса см. в разделе справки Входящие подключения и IP-адреса.


Поле ввода конечного адреса, используемого совместно с начальным адресом для задания диапазона адресов, назначаемых клиентам входящих подключений. Дополнительные сведения по правильному выбору конечного адреса см. в разделе справки Входящие подключения и IP-адреса.


Признак предоставления IP-адреса входящим пользователем. Этот режим полезен в случае, если за отдельным входящим пользователем зарезервирован предопределенный адрес. При этом возможен конфликт адресов, поскольку адрес, предоставляемый пользователем, уже может использоваться в сети.


Признак автоматического назначения сетевых номеров IPX. Входящее подключение использует протокол NetWare RIP (Router Information Protocol) для определения свободного сетевого номера IPX. Номер предоставляется входящему пользователю, если RIP подтверждает, что этот номер не занят в сети.


Признак назначения сетевых номеров IPX вручную. Этот режим полезен в случае, когда необходим более строгий контроль за предоставлением номеров в целях безопасности или слежения.


Признак назначения одного и того же сетевого номера IPX всем компьютерам, подключающимся по протоколу IPX.


Поле ввода сетевого номера IPX, либо назначаемого всем входящим пользователям, либо используемого для начала отсчета назначаемых номеров. Номера предоставляются входящим пользователям, если протокол NetWare RIP подтверждает, что эти номера не заняты в сети IPX. При задании сетевых номеров IPX существует вероятность ввода значений, уже используемых сетью.


Разрешение запроса удаленным компьютером конкретного сетевого адреса IPX, вместо использования номера узла, предоставляемого входящим подключением. Если данный флажок снят, клиенты удаленного доступа не смогут запрашивать конкретный номер.


Разрешение доступа пользователей, подключающихся к данному компьютеру, к ресурсам сети, в которой этот компьютер находится.


Устройство локальной сети, используемое для создания подключения.


Настройка параметров устройства, выбранного в списке Подключить через.


Признак отображения значка в области уведомлений на панели задач, когда подключение установлено.


Список доступных для использования сетевых компонентов. Сетевые компоненты представляют собой клиенты, службы и протоколы, применяемые для связи с серверами по сети.

Чтобы задействовать компонент, установите флажок рядом с его названием. Чтобы исключить компонент, снимите этот флажок.

Если необходимый протокол неизвестен, обратитесь к системному администратору.


Добавление нового сетевого клиента, службы или протокола на данный компьютер.


Удаление выбранного сетевого клиента, службы или протокола с данного компьютера.


Настройка параметров выбранного сетевого клиента, службы или протокола.


Разрешение общего доступа к данному подключению к Интернету. Если общий доступ к подключению к Интернету разрешен, сетевому адаптеру, подключенному к домашней или небольшой офисной сети, присваивается новый статический IP-адрес. Существующие подключения TCP/IP в этой сети к компьютеру, предоставляющему общий доступ к подключению к Интернету, отменяются и их необходимо устанавливать заново.


Список подключений локальной сети к компьютеру, который может быть настроен для предоставления общего доступа к подключению к Интернету. Для создания общего доступа к подключению к Интернету сетевому адаптеру выбранного подключения присваивается новый статический IP-адрес. Существующие подключения TCP/IP в этой сети к компьютеру, предоставляющему общий доступ к подключению к Интернету, отменяются и их необходимо устанавливать заново.


Настройка дополнительных параметров.


Разрешение вызова по требованию для общего подключения. В этом режиме данное подключение используется автоматически, когда другой компьютер в локальной сети пытается получить доступ к внешним ресурсам.


Список сетевых компонентов, доступных для установки.


Установка выбранного сетевого клиента, службы или протокола.


Список устройств и портов, доступных для создания подключения.


Список подключений в порядке, в котором они используются сетевыми службами. Данный порядок отражает порядок, в котором TCP/IP (или следующий доступный протокол) привязан к сетевым адаптерам. Привязки для подключений удаленного доступа применяются ко всем таким подключениям.


Перемещение выделенного подключения вверх в списке Подключения.


Перемещение выделенного подключения вниз в списке Подключения.


Список привязок для выделенного подключения. Если флажок установлен — привязка включена.


Перемещение выделенной привязки вверх в списке Привязка для.


Перемещение выделенной привязки вниз в списке Привязка для.


Список маршрутов NetBIOS, созданных для установленных протоколов.


Изменение номера выбранного маршрута NetBIOS.


Изменение порядка служб доступа к сети.


Список служб доступа к сети для данного компьютера. Для изменения порядка элементов списка используются кнопки Вверх и Вниз.


Перемещение выделенного поставщика вверх в списке Службы доступа к сети.


Перемещение выделенного поставщика вниз в списке Службы доступа к сети.


Поле ввода имени пользователя. Если поля Домен в этом диалоговом окне нет, а требуется войти в домен Windows, введите имя пользователя и имя домена в одном из двух форматов. Примеры этих форматов: someone@sales.westcoast.microsoft.com и sales/someone. За дополнительными сведениями обратитесь к своему системному администратору.


Поле ввода пароля.


Поле ввода имени домена, в который осуществляется вход.


Признак сохранения пароля компонентом «Сетевые подключения» для использования при следующем входе в систему.


Открытие элемента, выбранного в списке Средства диагностики для этого подключения.


Приостановка или возобновление работы выбранного устройства (в зависимости от его состояния).


Список устройств, доступных для использования в данном многоканальном подключении. Если устройство в настоящий момент активно, доступна кнопка Приостановить. Если работа устройства приостановлена, доступна кнопка Возобновить.


Разрыв подключения. При этом может быть закрыт доступ к общим файлам, принтерам и т. п.


Просмотр или изменение настройки данного подключения, например используемых устройств, протоколов и служб. Для подключения по локальной сети сделанные изменения применяются незамедлительно. Для подключения удаленного доступа или виртуального частного подключения некоторые изменения применяются сразу, а другие, например для номера телефона или IP-адреса, — при следующем соединении.


Интервал для повторной попытки соединения. По умолчанию повторная попытка соединения осуществляется через одну минуту. Данный интервал можно изменить на вкладке подключения Параметры.


Отображение дополнительных сведений по ошибке, в том числе советов по устранению неполадок.


Поле повторного ввода пароля пользователя.


Список модемов или устройств, доступных для ответного вызова, и их телефонных номеров.


Список доступных мест вызова. Правила набора номера соответствуют конкретному месту вызова. Например, при наборе номера из удаленного места вызова и использовании для оплаты звонков кредитной карточки, нажмите кнопку Правила и создайте место вызова с включенной телефонной карточкой. После этого новое место вызова можно задействовать для использования в данном подключении.


Настройка параметров устройства, набора номера, безопасности, сети и общего доступа к подключению к Интернету для данного подключения.


Признак использования ответного вызова во всех случаях для следующих номеров.


Добавление или изменение номеров телефонов.


Признак принятия решения об использовании ответного вызова во время процедуры входа в систему (когда сервер отображает диалоговое окно входа).


Поле ввода номера телефона для набора.


Удаление выделенного номера телефона. Операции с номерами телефонов выполняются, даже если удален модем или другое коммуникационное устройство.


Настройка правил набора номера, применяемых в данном месте вызова. Они включают режим оповещения, использование кредитных карточек и т. п.


Разрешение пользователю задавать номер ответного вызова. Дополнительные сведения по последовательности событий, приводящих к использованию ответного вызова, см. в разделе справки Ответный вызов.


Признак запрещения использования ответного вызова.


Признак запроса данных для проверки подлинности перед попыткой соединения. Эти данные могут включать имя пользователя, пароль и сертификат (если применяется смарт-карта). При использовании дополнительных устройств защиты, таких как смарт-карта, если подобные сведения не требуются устройством защиты, то они не запрашиваются у пользователя перед соединением.


Признак запроса домена для проверки подлинности перед попыткой подключения. Данный параметр доступен только в случае, если у пользователя запрашиваются также имя, пароль и сведения о сертификате. При использовании дополнительных устройств защиты, таких как смарт-карта, если сведения о домене не требуются для устройства защиты, они не запрашиваются у пользователя перед подключением.


Список доступных для применения уровней шифрования данных. Шифрование можно отменить, позволив пользователям предоставлять серверу незакодированные данные.


Признак использования протокола EAP в данном подключении. EAP проверяет удаленных пользователей в сочетании с другими средствами безопасности. Такими средствами могут являться смарт-карты и сертификаты.


Разрешение использования выбранных протоколов проверки подлинности.


Признак использования протокола PAP для проверки подлинности. Протокол PAP использует незашифрованные текстовые пароли и является наименее сложным протоколом проверки подлинности. Обычно протокол PAP используется, когда удаленная рабочая станция и сервер не могут согласовать использование более надежных способов проверки подлинности. Данный протокол может потребоваться при вызове сервера, отличного от серверов корпорации Майкрософт.


Признак использования протокола SPAP для проверки подлинности. Этот протокол используется для вызова сервера Shiva и проверки подлинности при подключении к нему. Если сервер требует использования SPAP, нельзя выбрать вариант обязательное (отключиться если нет шифрования) в поле Шифрование данных.


Признак использования протокола CHAP для проверки подлинности. CHAP обеспечивает шифрование данных при проверке подлинности. MD5 — это стандартный способ преобразования данных (например, пароля) с получением уникального результата, по которому нельзя восстановить исходные данные. Протокол CHAP применяет схему запрос-ответ с использованием необратимого хеширования ответа по методу MD5. Таким образом пользователь может доказать серверу, что он знает пароль, без пересылки по сети самого пароля. Поддержка протокола CHAP позволяет компоненту «Сетевые подключения» устанавливать безопасные подключения практически к любым PPP-серверам.


Признак использования протокола MS-CHAP. Корпорация Майкрософт разработала протокол MS-CHAP для проверки подлинности удаленных рабочих станций Windows, обеспечивая функциональные возможности, привычные пользователям локальных сетей, и интегрируя алгоритмы шифрования и хеширования, используемые в сетях Windows. Протокол MS-CHAP применяет схему запрос-ответ с использованием необратимого шифрования ответа.

Там, где это возможно, MS-CHAP отвечает стандарту CHAP. Пакет ответа имеет формат, разработанный специально для сетевых продуктов Windows. Кроме того, MS-CHAP не требует использования незашифрованных или обратимо зашифрованных паролей, и системный администратор может определить правила повтора проверки подлинности и изменения паролей для пользователей, подключающихся к серверу.


Признак использования старой версии протокола MS-CHAP, относящейся к серверам Windows 95. Требуется только при работе сервера под управлением Windows 95.


Признак использования новой 2-й версии протокола MS-CHAP. Этот протокол обеспечивает взаимную проверку подлинности, более надежные начальные ключи шифрования данных и разные ключи шифрования для отправки и приема данных. Чтобы снизить риск раскрытия пароля при обменах по протоколу MS-CHAP, протокол MS-CHAP v2 не поддерживает возможность смены пароля MS-CHAP и не передает зашифрованный пароль.

Для VPN-подключений сначала предлагается использовать протокол MS-CHAP v2, а лишь затем — более старый MS-CHAP. Обновленные клиенты Windows принимают предлагаемый протокол MS-CHAP v2. На подключения удаленного доступа это не распространяется.


Признак автоматического ввода вашего имени пользователя, пароля и, при наличии, домена. Данная возможность доступна при использовании протокола MS-CHAP или MS-CHAP v2. В этом режиме при входе пользователя в систему применяется тот же набор личных данных, что и в процессах проверки подлинности для домена и для удаленного доступа.

Кроме того, если пользователю предлагается изменить пароль во время проверки подлинности для удаленного доступа, такое изменение применяется к текущему сеансу, после чего можно немедленно осуществить доступ к сетевым ресурсам с новыми личными данными. Если данный режим не включен и пользователь получает предложение на изменение своего пароля во время проверки подлинности для удаленного доступа, такое изменение не применяется к текущему сеансу. Чтобы получить доступ к удаленным ресурсам, необходимо выйти из системы и войти в нее снова.


Список методов проверки подлинности по протоколу EAP, доступных на данном компьютере. Если необходимый метод отсутствует в списке, его следует установить. За дополнительными сведениями обратитесь к своему системному администратору.


Настройка свойств выбранного метода проверки подлинности по протоколу EAP.


Признак согласования предопределенного набора методов проверки подлинности и требований шифрования с сервером во время обмена PPP. В этом режиме окно параметров можно открыть, выбрав вариант Дополнительные (выборочные параметры) и нажав кнопку Настройка.


Список доступных для использования режимов проверки подлинности. Для подключения удаленного доступа они образуют диапазон от режима с незашифрованным паролем до проверки подлинности с применением смарт-карты. Для виртуального частного подключения — от режима с зашифрованным паролем до проверки подлинности с применением смарт-карты.


Признак использования вашего имени пользователя, пароля и, при наличии, домена в процессе проверки подлинности.


Признак обязательного использования шифрования данных. В этом режиме подключение разрывается, если подключающийся сервер не шифрует данные. Если этот режим не включен, шифрование предпринимается, однако, даже при его отсутствии, данное подключение создается. Чтобы не использовать шифрование, выберите вариант Дополнительные (выборочные параметры), нажмите кнопку Настройка, затем в списке Шифрование данных выберите вариант не разрешено (отключиться если требуется шифрование).


Признак индивидуального включения, настройки и выключения методов проверки подлинности и требований шифрования. Для этого необходимо знание протоколов безопасности.

В этом режиме окно параметров можно открыть, выбрав вариант Дополнительные (выборочные параметры) и нажав кнопку Настройка. Если после выбора варианта Дополнительные (выборочные параметры) выбрать вариант Обычные (рекомендуемые параметры), будут восстановлены настройки шифрования и проверки подлинности, используемые по умолчанию.


Индивидуальное включение, настройку и выключение методов проверки подлинности и требований шифрования.


Признак выполнения сценария после вызова сервера.

Средство работы со сценариями предусмотрено для последовательных модемов. Оно не предназначено для устройств ISDN.


Признак использования диалогового окна терминала после вызова сервера. См. раздел справки Использование окна терминала в процессе удаленного входа.

Средство работы с терминалом предусмотрено для последовательных модемов. Оно не предназначено для устройств ISDN.


Список сценариев, доступных для использования после вызова сервера. См. раздел справки Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Windows или Автоматизация процесса входа в удаленную систему с помощью сценариев Switch.inf.

Средство работы со сценариями предусмотрено для последовательных модемов. Оно не предназначено для устройств ISDN.


Изменение выбранного или создание нового сценария.

Средство работы со сценариями предусмотрено для последовательных модемов. Оно не предназначено для устройств ISDN.


Поиск файла сценария.

Средство работы со сценариями предусмотрено для последовательных модемов. Оно не предназначено для устройств ISDN.


Разрешение пользователям создавать и изменять подключения перед попытками входа в систему Windows. Например, удаленному пользователю может понадобиться быстро изменить номер телефона для подключения удаленного доступа. В этом режиме пользователю не нужно предоставлять личные данные входа в Windows для частной сети перед изменением подключения удаленного доступа. Это позволяет пользователям, не вошедшим в сеть, изменять свою конфигурацию.


Список доступных мест вызова, в которых можно включить автонабор номера. Средство автоматического набора номера сопоставляет сетевые адреса с удаленными ресурсами, что позволяет автоматически устанавливать удаленные подключения при обращении к этим ресурсам из приложения или из командной строки. Чтобы включить автонабор для места вызова, установите соседний флажок. Чтобы выключить автонабор, снимите его.

Функция автонабора номера работает только при запущенной службе «Диспетчер авто-подключений удаленного доступа». Чтобы открыть службу «Диспетчер авто-подключений удаленного доступа», щелкните правой кнопкой мыши значок Мой компьютер и выберите команду Управление. В дереве консоли дважды щелкните значок Службы и приложения, затем щелкните значок Службы. В правой области щелкните правой кнопкой мыши службу Диспетчер авто-подключений удаленного доступа и выберите команду Пуск. В столбце Состояние будет отображено значение Работает.


Признак вывода запроса на разрешение автоматического набора номера. Если этот флажок снят, автонабор номера выполняется без подтверждения у пользователя.


Признак выключения автонабора номера при завершении текущего сеанса.


Список доступных служб, включенных для данного подключения. Включение службы дает возможность пользователям из Интернета обращаться к службе или компьютеру в частной сети.


Добавление в нового элемента в список Службы.


Просмотр или изменение сведений о выделенной службе.


Удаление выделенного элемента из списка Службы.


Поле ввода названия службы. Здесь можно ввести легко узнаваемое имя.


Поле ввода номера порта компьютера, где размещена служба.


Признак соответствия номера порта TCP-порту. Протокол TCP обеспечивает доставку данных, а также гарантирует, что пакеты доставляются в том же порядке, в каком они отправлялись.


Признак соответствия номера порта UDP-порту. UDP — это протокол, не создающий подключений, который, аналогично протоколу TCP, выполняется на верхнем уровне IP-сетей. Протокол UDP/IP в основном используется в сети для широковещательной рассылки сообщений, когда не требуется высокая надежность.


Поле ввода имени или IP-адреса компьютера домашней сети, где размещаются службы.


Список доступных приложений, настроенных для общего доступа к подключению к Интернету.


Добавление нового элемента в список Приложения.


Просмотр или изменение сведений о выделенном приложении.


Удаление выделенного элемента из списка Приложения.


Предназначено ввода названия приложения. Здесь можно ввести легко узнаваемое имя.


Поле ввода номера порта сервера удаленного доступа, где размещено приложение.


Признак соответствия номера порта удаленного сервера TCP-порту. Протокол TCP обеспечивает доставку данных, а также гарантирует, что пакеты доставляются в том же порядке, в каком они отправлялись.


Признак соответствия номера порта удаленного сервера UDP-порту. UDP — это протокол, не создающий подключений, который, аналогично протоколу TCP, выполняется на верхнем уровне IP-сетей. Протокол UDP/IP в основном используется в сети для широковещательной рассылки сообщений, когда не требуется высокая надежность.


Поле ввода номера TCP-порта компьютера вашей домашней сети, к которой подключены приложения. Для некоторых приложений требуются номера как портов TCP, так и портов UDP.


Поле ввода номера UDP-порта компьютера вашей домашней сети, к которой подключены приложения. Для некоторых приложений требуются номера как портов TCP, так и портов UDP.


Признак предоставления серверу сертификата, записанного на смарт-карте, для проверки подлинности.


Поле ввода имени для входа в систему для отправки при соединении с сервером.


Список доступных сертификатов, которые можно использовать в целях идентификации.


Список доступных сертификатов, которые сервер удаленного доступа может использовать для представления себя клиентам удаленного доступа.


Описание центра сертификации, выдавшего сертификат, выбранный в списке Выдан для.


Имя центра сертификации, выдавшего сертификат, выбранный в списке Выдан для.


Дата окончания срока действия сертификата, выбранного в списке Выдан для.


Признак предоставления сертификата, размещенного в хранилище сертификатов на вашем компьютере, серверу для проверки подлинности.


Признак проверки срока действия сертификата, представленного вашему компьютеру сервером. В процессе проверки подлинности с помощью сертификата компьютер предоставляет свой сертификат серверу, а сервер предоставляет свой сертификат компьютеру.


Признак подключения вашего компьютера к серверу, только если тот находится в определенном домене. Например, для подключения к серверам домена Microsoft.com введите Microsoft.com.


Поле ввода имени домена, в котором должен размещаться сервер. Например, для подключения к серверам домена Microsoft.com введите Microsoft.com.


Список доступных доверенных корневых центров сертификации. Корневые центры сертификации прошли многочисленные проверки и считаются наиболее безопасными. Чтобы задать для своего сервера определенный корневой центр сертификации, выберите необходимый вариант в списке.


Признак использования другого имени пользователя, если это имя на смарт-карте или в сертификате не совпадает с именем в домене, вход в который осуществляется пользователем.


Порядок использования коммуникационных устройств, если их несколько. Если требуется выполнять вызов только с помощью первого свободного устройства, выберите вариант Задействовать первое из доступных устройств. Чтобы выполнять вызов с помощью всех устройств, выберите вариант Задействовать все устройства. Если предполагается занимать линии лишь по мере необходимости, выберите вариант Лишь необходимые устройства.


Определение правил набора номера. Например: всегда начинать номер с цифры 9, вставить паузы и т. п.


Разрешение устройствам с прямым соединением с компьютером, таким как карманные (palmtop) компьютеры, подключаться без предоставления пароля, минуя систему защиты.


Список доступных сетевых подключений.


Подключение к серверу. Если это подключение — подключение удаленного доступа, данная кнопка называется Набрать. Если это подключение — виртуальное частное подключение, данная кнопка называется Соединить.


Закрытие диалогового окна без сохранения всех внесенных изменений.


Создание нового подключения удаленного доступа, прямого или виртуального частного подключения при помощи мастера сетевых подключений.


Просмотр свойств подключения, выбранного в поле Выберите сетевое подключение.


Просмотр сведений по устранению неполадок компонента «Сетевые подключения».


Признак оптимизации сервера для небольшого числа клиентов.


Признак оптимизации сервера для смешанного использования на нем общего доступа к файлам и принтерам в дополнение к другим службам, например к службе интерактивной рабочей станции.


Признак оптимизации сервера для обслуживания такого количества ресурсов, какое требуется для выполнения служб сервера печати и файлового сервера.


Признак оптимизации памяти сервера для распределенных приложений, таких как Microsoft SQL Server, которые сами управляют использованием памяти (кэшированием).


Признак доступа клиентов LAN Manager 2.x вашей сети к общим ресурсам на данном компьютере.


Поле ввода поставщика службы имен. Поставщиком службы имен по умолчанию является локатор Windows. Изменять поставщика службы имен следует только по согласованию с системным администратором.


Поле ввода сетевого адреса поставщика службы имен. Данное поле доступно, если для параметра Поставщик службы имен выбран вариант Служба каталогов ячеек DCE.


Включение поддержки RPC для сетей Banyan.


Признак обработки данным адаптером входящих сетевых подключений AppleTalk.


Список зон сети AppleTalk, в которых появится данная система.


Признак сохранения подключения по требованию постоянно в соединенном состоянии. Это подключение создается при запуске службы «Маршрутизация и удаленный доступ» и никогда не разрывается вызывающим маршрутизатором.


Признак разъединения по истечении времени простоя непостоянных подключений удаленного доступа.


Список возможных интервалов для времени простоя. Вызывающий удаленный маршрутизатор также имеет свое значение времени простоя, которое может быть меньше данного. В этом случае удаленный маршрутизатор будет разрывать неактивное подключение раньше.


Поле ввода номера телефона для ответного вызова.


Поле ввода личного PIN-кода для использования при работе со своей смарт-картой.


Признак сохранения PIN-кода для применения при следующем использовании смарт-карты.


Список устройств и протоколов, обеспечивающих подключение к сети.


Список связей с другими коммуникационными устройствами. Для изменения порядка подключений используются кнопки Вверх и Вниз.


Состояние подключения: подключено или отключено.


Длительность подключения в днях, часах, минутах и секундах.


Скорость подключения в мегабитах в секунду (Мбит/c).


Объем данных (в байтах или пакетах), отправленных и полученных с момента установки подключения.


Настройка параметров ответного вызова.


Открытие диалогового окна Параметры IPSec. В этом диалоговом окне задается использование метода проверки подлинности и шифрования данных для обеспечения безопасности и конфиденциальности данных, передаваемых по сетям общего пользования. Если настраивается двусторонне подключение по требованию, необходимо ввести свой код и пароль в оснастке RRAS.


Признак включения метода проверки подлинности по предварительному ключу для служб IKE. Этот метод использует секретный набор символов (ключ), согласованный двумя пользователями.


Поле ввода предварительного ключа. Это поле доступно, только если установлен флажок Для проверки подлинности использовать предварительный ключ.


Настройка предварительного ключа для проверки подлинности подключений в данном интерфейс маршрутизации.


Признак использования сохраненных имени пользователя и пароля только для данной конкретной учетной записи пользователя.


Признак использования сохраненных имени пользователя и пароля для любого лица, у которого имеется разрешение на использование данного подключения. Этот параметр доступен, только если подключение доступно для всех пользователей.


Признак включения брандмауэра для данного подключения к Интернету. Брандмауэр подключения к Интернету обеспечивает защиту от просмотра ресурсов данного компьютера и доступа к ним с компьютеров, расположенных за пределами вашей сети.


Получение дополнительных сведений о брандмауэре подключения к Интернету.


Разрешение общего доступа к данному подключению к Интернету. Если общий доступ к подключению к Интернету разрешен, сетевому адаптеру, подключенному к домашней или небольшой офисной сети, присваивается новый статический IP-адрес. Существующие подключения TCP/IP в этой сети к компьютеру, предоставляющему общий доступ к подключению к Интернету, отменяются и их необходимо устанавливать заново.


Список локальных сетевых подключений данного компьютера, которые могут использоваться для частного подключения. Следует выбрать локальное сетевое подключение к вашей сети.


Список локальных сетевых подключений данного компьютера, которые могут использоваться для частного подключения. Следует выбрать локальное сетевое подключение к вашей сети.


Предоставление клиентам разрешения управлять общим доступом к данному подключению к Интернету. Если этот флажок установлен, пользователи сети могут управлять состоянием данного подключения к Интернету, устанавливая его и разрывая.


Получение дополнительных сведений об общем доступе к подключению к Интернету.


Настройка дополнительных параметров.


Признак записи в журнал всех потерянных пакетов, исходящих из частной сети или из Интернета.


Признак записи в журнал всех успешных подключений, исходящих из частной сети или из Интернета.


Имя и расположение файла журнала безопасности брандмауэра подключения к Интернету, а также поле для ввода новых имени и расположения.


Обзор папки, в которой находится файл журнала безопасности брандмауэра подключения к Интернету, или выбор новой папки для этого файла.


Размер файла журнала безопасности и элементы управления для его изменения. Максимальный размер файла журнала составляет 32 767 Кбайт. По достижению максимального размера файла журнала старые записи удаляются.


Восстановление стандартных значений всех параметров ведения журнала безопасности.


Список доступных протоколов ICMP, на которые будет отвечать брандмауэр подключения к Интернету.


Определение выделенного параметра ICMP.


Признак включения брандмауэра для данного подключения к Интернету. Брандмауэр подключения к Интернету обеспечивает защиту от просмотра ресурсов данного компьютера и доступа к ним с компьютеров, расположенных за пределами вашей сети.


Получение дополнительных сведений о брандмауэре подключения к Интернету.


Список локальных сетевых подключений данного компьютера, которые могут использоваться для частного подключения. Следует выбрать локальное сетевое подключение к вашей сети.


Предоставление клиентам разрешения управлять общим доступом к данному подключению к Интернету. Если этот флажок установлен, пользователи сети могут управлять состоянием данного подключения к Интернету, устанавливая его и разрывая.


Получение дополнительных сведений об общем доступе к подключению к Интернету.


Запуск мастера настройки сети. Мастер настройки сети упрощает процедуру настройки домашней или малой офисной сети. После выполнения мастера все компьютеры сети смогут совместно использовать ресурсы, такие как файлы, принтеры и подключение к Интернету.


Запуск мастера настройки сети. Мастер настройки сети упрощает процедуру настройки домашней или малой офисной сети. После выполнения мастера все компьютеры сети смогут совместно использовать ресурсы, такие как файлы, принтеры и подключение к Интернету.


Признак применения параметров данного диалогового окна ко всем постоянным виртуальным цепям ATM, настроенных на этом компьютере. При снятии этого флажка текущая настройка используется для всех виртуальных цепей ATM, созданных на этом компьютере, включая как коммутируемые виртуальные цепи (SVC), так и постоянные виртуальные цепи (PVC).

Чтобы настроить PVC, воспользуйтесь диалоговым окном Настройка ATM PVC. Чтобы настроить SVC, в папке «Сетевые подключения» дважды щелкните значок Создание нового подключения.


Признак использования сжатия заголовков пакетов TCP/IP по методу VJ (Van Jacobson). Метод сжатия VJ является оптимизацией протокола, широко поддерживаемой в реализациях удаленного доступа. Если этот флажок снят, выполняется попытка обнаружить сжатые пакеты и, в случае их обнаружения, автоматически запускается режим VJ-сжатия. Это должно обеспечить успешное подключение и в большинстве случаев дает наибольшую производительность.

Иногда, когда на обоих концах осуществляется попытка определить сжатие, оно может быть не включено. Если вы уверены, что сервер удаленного доступа поддерживает VJ-сжатие, установите этот флажок для включения сжатия и улучшения производительности. В использовании сжатия можно убедиться, наблюдая данные сжатия на вкладке Общие диалогового окна Состояние для данного подключения.

Если флажок установлен, а сервер не поддерживает VJ-сжатие, прием информации будет осуществляется нормально, но передача — нет. Поскольку большинство приложений требует передачи в обоих направлениях, обычно сеанс связи останавливается.


Список размеров исходящих кадров SLIP. По умолчанию устанавливается значение 1006; размер 1500 возможен, если сервер удаленного доступа принимает пакеты SLIP размером 1500-байт.


Список политик безопасности IP (IPSec), имеющихся на этом компьютере.


Если этот параметр включен, компьютер пытается динамически зарегистрировать через DNS IP-адрес этого подключения с полным именем данного компьютера, указанного на вкладке Имя компьютера компонента «Система» на панели управления. Значение локального параметра используется, только если групповая политика выключена или не определена.


Поле для ввода имени IP-адреса сервера DNS.


Поле ввода суффикса для добавления в ваш список поиска доменных суффиксов.


Признак автоматического получения из сети сетевых адресов DNS-серверов. Если этот параметр включен, соответствующие сведения предоставляются DHCP-сервером или сервером удаленного доступа к сети по протоколу PPP. Данный параметр недоступен для коммутируемых подключений к серверам, использующим протокол SLIP.


Поле для ввода DNS-суффикса подключения. Если подключение было настроено DHCP-сервером и DNS-суффикс не задан, DNS-суффикс назначается подключению соответствующим образом настроенным DHCP-сервером. Если DNS-суффикс задан, назначаемый DHCP-сервером DNS-суффикс не учитывается. Значение локального параметра используется, только если групповая политика выключена или не определена.


Признак задания сетевых адресов DNS-серверов, используемых этим компьютером, вручную. Если этот параметр включен, необходимо ввести IP-адреса для всех DNS-серверов в полях Предпочитаемый DNS-сервер и Дополнительный DNS-сервер. Если точно неизвестно, какие IP-адреса следует использовать, свяжитесь с администратором сети или поставщиком услуг Интернета.


Признак использования динамического обновления DNS для регистрации IP-адресов и доменного имени, применяемых в этом подключении. Зависящее от подключения имя DNS для данного подключения составляется из имени компьютера (первая часть полного имени компьютера) и DNS-суффикса подключения. Полное имя компьютера задается на вкладке Имя компьютера компонента Система панели управления. Если флажок Зарегистрировать адреса этого подключения в DNS установлен, эта регистрация выполняется в дополнение к регистрации в DNS полного имени компьютера. Значение локального параметра используется, только если групповая политика выключена или не определена.


Поле ввода IP-адреса предпочитаемого или основного DNS-сервера для данного компьютера. Этот сервер первым используется для разрешения в IP-адреса имен DNS, запрошенных данным компьютером, которые нельзя разрешить при помощи локальных сведений о разрешении имен, например кэшированных имен DNS или имен, содержащихся в файле Hosts.


Ограничение разрешения неполных имен, используемых на данном компьютере, доменными суффиксами, включающими основной суффикс и суффиксы всех подключений. Суффиксы подключений задаются в поле DNS-суффикс подключения. Для задания основного DNS-суффикса нажмите кнопку Изменить на вкладке Имя компьютера компонента Система панели управления. Значение локального параметра используется, только если групповая политика выключена или не определена.

Например, если основным DNS-суффиксом является dev.wcoast.microsoft.com, при вводе ping xyz в командной строке компьютер запросит адрес xyz.dev.wcoast.microsoft.com. Если задано также зависящее от подключения доменное имя bldg23.dev.wcoast.microsoft.com, компьютер запросит адреса xyz.dev.wcoast.microsoft.com и xyz.bldg23.dev.wcoast.microsoft.com.


Включение с целью разрешения неполных имен, используемых на данном компьютере, родительских суффиксов от основного DNS-суффикса до домена второго уровня. Для задания основного DNS-суффикса нажмите кнопку Изменить на вкладке Имя компьютера компонента Система панели управления. Значение локального параметра используется, только если групповая политика выключена или не определена.

Например, если основным DNS-суффиксом является dev.wcoast.microsoft.com, при вводе ping xyz в командной строке компьютер запросит также адреса xyz.wcoast.microsoft.com и xyz.microsoft.com.


Поле ввода IP-адреса альтернативного или дополнительного DNS-сервера для данного компьютера. Данный сервер используется в случаях, когда DNS-сервер, указанный в поле Предпочитаемый DNS-сервер, недоступен или не может разрешить в IP-адреса имена DNS, запрашиваемые данным компьютером.


Добавление IP-адреса нового DNS-сервера в список серверов, запрашиваемых компьютером для разрешения доменных имен DNS.


Перемещение выбранного сервера DNS вниз в списке Адреса DNS-серверов, в порядке использования.


Изменение IP-адреса для выбранного сервера DNS.


Список DNS-серверов (упорядоченных по IP-адресу), запрашиваемых компьютером для разрешения доменных имен DNS, используемых на данном компьютере. Серверы DNS запрашиваются в порядке их следования в этом списке. Значение локального параметра используется, только если групповая политика выключена или не определена.


Удаление IP-адреса для выбранного сервера DNS.


Перемещение выбранного сервера DNS вверх в списке Адреса DNS-серверов, в порядке использования.


Добавление суффикса DNS в список Дописывать следующие DNS-суффиксы.


Перемещение выбранного суффикса DNS вниз в списке Дописывать следующие DNS-суффиксы.


Изменение суффикса DNS, выбранного в списке Дописывать следующие DNS-суффиксы.


Список суффиксов DNS для поиска в порядке следования в списке Дописывать следующие DNS-суффиксы.


Удаление суффикса DNS из списка Дописывать следующие DNS-суффиксы.


Перемещение выбранного суффикса DNS вверх в списке Дописывать следующие DNS-суффиксы.


Ограничение разрешения неполных имен, используемых на данном компьютере, доменными суффиксами, входящими в список Дописывать следующие DNS-суффиксы. Если этот параметр включен, основной суффикс DNS и суффикс подключения не используются для разрешения неполных имен. Значение локального параметра используется, только если групповая политика выключена или не определена.

Например, если список суффиксов DNS содержит суффиксы dev.microsoft.com и test.microsoft.com, при вводе ping xyz в командной строке компьютер запросит адреса xyz.dev.microsoft.com и xyz.test.microsoft.com.


Поле ввода сетевого адреса ATM (20-байтовая последовательность шестнадцатеричных цифр) для коммутатора или другого сетевого устройства ATM, обеспечивающего разрешение логических IP-адресов в физические сетевые адреса ATM.


Поле ввода наибольшего размера (в байтах) блока передаваемых данных (MTU), используемого компьютером во время IP-связи по ATM с другими узлами TCP/IP.

Это значение оказывает влияние только на IP-связь поверх ATM данного компьютера с другими узлами в сетях TCP/IP. Оно не изменяет максимальный размер блока данных, передаваемых по сетям ATM, который имеет физическое ограничение 53 байт (необходимая длина каждой отдельной ячейки ATM).


Поле ввода номера TCP-порта, UDP-порта или IP-протокола, для которых разрешен трафик.


Признак включения фильтрации TCP/IP для всех адаптеров. Фильтрация TCP/IP определяет входящие на компьютер потоки данных, которые не передаются протоколу TCP/IP для обработки. Чтобы настроить фильтрацию TCP/IP, установите этот флажок и укажите типы трафика TCP/IP для всех адаптеров на этом компьютере, используя понятия протоколов IP, портов TCP и портов UDP. ICMP-трафик не может быть исключен.

При включении фильтрации TCP/IP настроенные фильтры могут оказаться очень узкими, что может привести к подавлению трафика, необходимого для сетевых процессов. Чтобы определить, препятствует ли фильтрация прохождению необходимого трафика, можно временно выключить фильтрацию TCP/IP и повторить процесс снова.


Разрешение всего IP-трафика. Эта настройка используется по умолчанию.


Блокировка всего IP-трафика, кроме трафика протоколов, указанных в списке IP-протоколы. ICMP-трафик (протокол 1) не может быть исключен.


Разрешение всего TCP-трафика. Эта настройка используется по умолчанию.


Блокировка всего TCP-трафика, кроме трафика портов, указанных в списке TCP-порты.


Разрешение всего UDP-трафика. Эта настройка используется по умолчанию.


Блокировка всего UDP-трафика, кроме трафика портов, указанных в списке UDP-порты.


Список номеров протоколов для IP-трафика, разрешенного в режиме Только.


Добавление номеров протоколов в список IP-протоколы.


Удаление выбранного номера протокола из списка IP-протоколы.


Список номеров портов TCP для TCP-трафика, разрешенного в режиме Только.


Добавление номера порта в список TCP-порты.


Удаление выбранного номера порта из списка TCP-порты.


Список номеров UDP-портов для UDP-трафика, разрешенного в режиме Только.


Добавление номера порта в список UDP-порты.


Удаление выбранного номера порта из списка UDP-порты.


Признак динамического получения данным сетевым подключением IP-адреса от DHCP-сервера или сервера удаленного доступа к сети по протоколу PPP. Данный параметр недоступен для коммутируемых подключений к серверам, использующим протокол SLIP.


Признак использования для данного сетевого подключения IP-адреса, введенного вручную (статического IP-адреса). Если этот параметр включен, необходимо ввести адрес в поле IP-адрес и (для высокоскоростных подключений к Интернету и подключений по локальной сети) маску в поле Маска подсети.


Добавление IP-адреса дополнительного основного шлюза для использования данным сетевым подключением.


Добавление дополнительных IP-адресов и масок подсети для использования данным сетевым подключением.


Поле ввода IP-адреса дополнительного основного шлюза (локального IP-маршрутизатора) для использования данным сетевым подключением.


Признак автоматического расчета протоколом TCP/IP метрики основного шлюза на основе скорости интерфейса. Интерфейс с наивысшей скоростью имеет наименьшую метрику основного шлюза. Метрика основного шлюза указывает стоимость использования основного шлюза. Это значение в столбце Метрика для основного шлюза в таблице IP-маршрутизации. Поля Сетевой адрес и Маска сети основного маршрута имеют значение 0.0.0.0. Для просмотра таблицы IP-маршрутизации введите в командной строке команду route print.


Признак автоматического расчета протоколом TCP/IP метрики интерфейса на основе скорости интерфейса. Интерфейс с наивысшей скоростью имеет наименьшую метрику интерфейса. Метрика интерфейса используется для определения значений в столбце Метрика всех маршрутов в таблице маршрутизации, полученных из конфигурации интерфейса. Этот параметр не применяется к метрике основного маршрута, если метрика основного шлюза задана вручную. Для просмотра таблицы IP-маршрутизации введите в командной строке команду route print.


Поле для ввода метрики основного шлюза. Метрика указывает на стоимость использования основного шлюза и представляет собой значение в столбце Метрика для основного маршрута в таблице маршрутизации IP. Поля Сетевой адрес и Маска сети основного маршрута имеют значение 0.0.0.0. Если существуют несколько маршрутов по умолчанию в таблице IP-маршрутизации, используется маршрут по умолчанию с наименьшей метрикой. По умолчанию используется значение 1. Для просмотра таблицы IP-маршрутизации введите в командной строке команду route print.


Признак автоматического расчета протоколом TCP/IP метрики основного маршрута для данного основного шлюза на основе скорости интерфейса. Интерфейс с наивысшей скоростью имеет наименьшую метрику маршрута. Поля Сетевой адрес и Маска сети основного маршрута имеют значение 0.0.0.0. Для просмотра таблицы IP-маршрутизации введите в командной строке команду route print.


Поле ввода дополнительного IP-адреса для использования в этом сетевом подключении. После ввода адреса задайте соответствующее значение полю Маска подсети.


Поле ввода маски подсети, которая должна использоваться вместе с адресом, введенным в поле IP-адрес.


Настройка дополнительных параметров адресации IP, которые будут использоваться данным сетевым подключением, например дополнительных параметров DNS и WINS или нескольких IP-адресов и нескольких основных шлюзов для высокоскоростных подключений к Интернету и подключений по локальной сети.


Список дополнительных IP-адресов и масок подсети, которые могут быть назначены данному сетевому подключению. Число IP-адресов не ограничено. Этот параметр удобно использовать, если данный компьютер подключается к одной физической сети, требует дополнительные IP-адреса, по одной из следующих причин.

Одна логическая сеть IP уже используется, а для данного компьютера требуется более одного IP-адреса для связи по этой сети.

Используются несколько сетей IP, а для данного компьютера требуются различные IP-адреса для связи с каждой логической сетью IP.


Изменение IP-адреса для выбранного основного шлюза, используемого данным сетевым подключением.


Изменение выбранного IP-адреса (и связанной с ним маски подсети) для данного сетевого подключения.


Список IP-адресов дополнительных основных шлюзов, которые могут использоваться данным сетевым подключением. Основной шлюз является локальным маршрутизатором IP, предназначенным для пересылки пакетов в места назначения вне локальной сети. Если в столбце Метрика отображается значение Автоматический, метрика основного маршрута для данного основного шлюза рассчитывается автоматически на основе скорости интерфейса. Интерфейс с наивысшей скоростью имеет наименьшую метрику маршрута.


Поле для ввода IP-адреса добавляемого основного шлюза. Это адрес локального IP-маршрутизатора, находящегося в одной сети с данным компьютером, который используется для перенаправления трафика по адресам за пределами локальной сети. Значение в каждом поле должно являться числом в диапазоне от 0 до 255.

Шлюз — это маршрутизатор, который соединяет отдельные сегменты IP-сети. Например, с помощью маршрутизатора сегмент сети может быть подключен к другому сегменту, к глобальной сети или к Интернету.


Поле для ввода IP-адреса, полученного от администратора сети или поставщика услуг Интернета. IP-адрес представляет собой 32-разрядное значение, записываемое в виде четырех чисел от 0 до 255, разделенных точками.


Поле ввода метрики интерфейса для данного сетевого подключения. Метрика показывает стоимость использования маршрутов в таблице маршрутизации. Значение метрики маршрута отображается в столбце Метрика таблицы IP-маршрутизации. Если для одного адреса в таблице IP-маршрутизации существуют несколько наиболее близких маршрутов, используется маршрут с наименьшей метрикой. По умолчанию используется значение 1. Для просмотра таблицы IP-маршрутизации введите в командной строке команду route print.


Удаление IP-адреса для выбранного основного шлюза, используемого данным сетевым подключением.


Удаление выбранного IP-адреса (и связанной с ним маски подсети) для данного сетевого подключения.


Поле для ввода номера маски подсети, полученного от администратора сети или поставщика услуг Интернета. Вместе с IP-адресом это число однозначно определяет сегмент сети, в котором находится компьютер.

Маска подсети представляет собой 32-разрядное значение, записываемое в виде четырех чисел от 0 до 255, разделенных точками. Обычно маска подсети состоит из чисел 0 или 255 (например 255.255.255.0), но допускается использование других чисел


Список IP-адресов любых ARP-серверов сети ATM, с которыми данный компьютер связывается и использует их для разрешения IP-адресов в сетевые адреса ATM.


Список IP-адресов любых MARS-серверов, с которыми данный компьютер связывается и использует их для разрешения групповых адресов TCP/IP класса D в списки сетевых адресов ATM.


Список необязательных параметров TCP/IP, доступных для использования данным компьютером. Они не требуются для обеспечения базовой сетевой функциональности, но могут дополнять ее, например при настройке фильтрации TCP/IP.

Для настройки выделите необязательный параметр, а затем нажмите кнопку Свойства.


Описание дополнительного параметра, выделенного в списке Необязательные параметры.


Настройка параметра, выделенного в списке Необязательные параметры.


Добавление нового IP-адреса ARP-сервера сети ATM в перечень Список адресов серверов ARP.


Перемещение выбранного адреса вниз в списке. При перемещении адреса вниз в списке уменьшается приоритет соответствующего сервера или предпочтение его использования данным компьютером во время разрешения адресов ATM.


Изменение IP-адреса ARP-сервера сети ATM, выбранного в перечне Список адресов серверов ARP.


Удаление выбранного IP-адреса ARP-сервера сети ATM из перечня Список адресов серверов ARP.


Перемещение выбранного адреса вверх в списке. При перемещении адреса вверх в списке возрастает приоритет соответствующего сервера или предпочтение его использования данным компьютером во время разрешения адресов ATM.


Добавление нового IP-адреса MARS-сервера в перечень Список адресов MARS.


Перемещение выбранного IP-адреса MARS-сервера вниз в списке. При перемещении адреса вниз в списке уменьшается приоритет соответствующего MARS-сервера или предпочтение его использования данным компьютером во время сопоставления групповых адресов сетей TCP/IP и ATM.


Изменение IP-адреса MARS-сервера, выбранного в перечне Список адресов MARS.


Удаление выбранного IP-адреса MARS-сервера из перечня Список адресов MARS.


Перемещение выбранного IP-адреса MARS-сервера вверх в списке. При перемещении адреса вверх в списке возрастает приоритет соответствующего MARS-сервера или предпочтение его использования данным компьютером во время сопоставления групповых адресов сетей TCP/IP и ATM.


Признак неприменения данным сетевым подключением протокола NetBIOS через TCP/IP (NetBT) и службы WINS.

По умолчанию этот параметр отключен и использование NetBIOS и WINS на компьютере разрешено. Он применяется, только если компьютер не взаимодействует по именам с компьютерами, работающими под управлением предыдущих версий Windows (для чего требуется служба WINS) или выполняющими устаревшие приложения, для которых необходим протокол NetBT.

Перед включением этого режима убедитесь, что не потребуется использование службы WINS или таких устаревших приложений для данного сетевого подключения (например, если компьютер связывается только с компьютерами под управлением данной операционной системы или Windows 2000, использующими DNS и регистрирующими имена в DNS, либо связывается с компьютерами в Интернете с помощью приложений, поддерживающих DNS).


Признак применения данным сетевым подключением протокола NetBIOS через TCP/IP (NetBT) и службы WINS (Windows Internet Name Service).

Если IP-адрес настроен вручную, выберите этот параметр, чтобы включить использование NetBIOS и WINS на данном компьютере. Этот параметр требуется, если компьютер взаимодействует по имени с компьютерами, работающими под управлением предыдущих версий Windows. Перед включением этого режима убедитесь, что для данного сетевого подключения не потребуется использование имен NetBIOS (например, если компьютер связывается только с компьютерами под управлением данной операционной системы или Windows 2000, использующими DNS и регистрирующими имена в DNS, либо связывается с компьютерами в Интернете, использующими DNS).

 Для подключений удаленного доступа этот переключатель установлен по умолчанию.


Признак получения сведений о включении или отключении протокола NetBIOS через TCP/IP (NetBT) для данного сетевого подключения с DHCP-сервера. Включение и выключение протокола NetBT с помощью DHCP обеспечивается значением зарезервированного Майкрософт параметра DHCP Отключить NetBIOS через TCP/IP.

Если компьютер получает IP-адрес автоматически, этот параметр по умолчанию выбран, обеспечивая тем самым использование конфигурации параметров NetBT в том виде, в каком они дополнительно предоставляются сервером DHCP при выделении компьютеру IP-адреса. Если параметр DHCP Отключить NetBIOS через TCP/IP предоставляется DHCP-сервером, его значение определяет, включен или выключен протокол NetBT. Если DHCP-сервером не предоставляет параметр DHCP Отключить NetBIOS через TCP/IP, протокол NetBT включен.

Если IP-адрес настраивается вручную, выбор данного параметра приводит к включению протокола NetBT. Для подключений удаленного доступа этот параметр недоступен.


Признак использования на время соединения основного шлюза на удаленной сети. При создании подключения удаленного доступа или виртуального частного подключения в таблицу маршрутизации IP добавляется новый основной маршрут, использующий данное подключение, и ему назначается наименьшая метрика. Если в таблице уже существует такой маршрут, он остается в таблице маршрутизации, но его метрика увеличивается. После добавления маршрута с меньшей метрикой доступ по адресам, которые ранее достигались посредством исходного маршрута, станет невозможным.

Например, компьютер, работающий под управлением данной операционной системы или Windows 2000 в корпоративной сети, имеет сетевое подключение к этой сети и настроен на основной шлюз локального маршрутизатора IP. Если флажок Использовать основной шлюз в удаленной сети установлен, при вызове компьютером поставщика услуг Интернета для получения доступа к Интернету основным шлюзом становится поставщик услуг Интернета, а не локальный корпоративный маршрутизатор. Таким образом, все адреса в корпоративной сети, кроме находящихся в локальной сети, станут недоступными на время соединения с поставщиком услуг Интернета. Если флажок Использовать основной шлюз в удаленной сети снят, исходный маршрут не изменяется (новый не добавляется) и адреса Интернета остаются недоступными.


Добавление нового сервера WINS в список серверов, используемых данным сетевым подключением для обслуживания имен NetBIOS, применяемых компьютером.


Поле ввода IP-адреса для каждого сервера WINS. IP-адрес представляет собой четыре числа от 0 до 255, разделенных точками.


Перемещение выбранного сервера WINS вниз в списке WINS-адреса, в порядке использования.


Изменение IP-адреса сервера WINS, выбранного в списке WINS-адреса, в порядке использования.


Задание расположения файла, который необходимо импортировать в файл Lmhosts.


Признак использования файла Lmhosts для разрешения имен NetBIOS. Файл Lmhosts применяется для сопоставления имен NetBIOS удаленных компьютеров и IP-адресов. Нажмите кнопку Импорт LMHOSTS для импорта файла в файл Lmhosts.


Удаление IP-адреса сервера WINS, выбранного в списке WINS-адреса, в порядке использования.


Список серверов WINS, запрашиваемых протоколом TCP/IP для разрешения имен NetBIOS. Серверы WINS запрашиваются в порядке их следования в этом списке.


Перемещение выбранного сервера WINS вверх в списке WINS-адреса, в порядке использования.


Признак использования адресации APIPA, если DHCP-сервер не найден. При использовании адресации APIPA уникальный IP-адрес выбирается случайным образом из диапазона от 169.254.0.1 до 169.254.255.254 с маской подсети 255.255.0.0. Адресация APIPA не назначает основной шлюз, DNS-серверы и WINS-серверы.


Признак использования альтернативной конфигурации, если DHCP-сервер не найден. Альтернативную конфигурацию удобна, если компьютер работает в нескольких сетях, хотя бы в одной из которых отсутствует DHCP-сервер, и конфигурация APIPA не требуется. В качестве примера можно привести портативный компьютер, который используется на работе и дома. В офисе для этого компьютера используется конфигурация TCP/IP, выделенная DHCP-сервером. Дома DHCP-сервер отсутствует и компьютер использует альтернативную конфигурацию, что обеспечивает простой доступ к устройствам домашней сети и Интернету. Это позволяет использовать компьютер в обоих сетях, не изменяя конфигурацию TCP/IP вручную.


Поле для ввода IP-адреса альтернативной конфигурации, полученного от поставщика услуг Интернета или администратора сети. IP-адрес представляет собой 32-разрядное значение, записываемое в виде четырех чисел от 0 до 255, разделенных точками.


Поле для ввода номера маски подсети альтернативной конфигурации, полученной от поставщика услуг Интернета или администратора сети. Вместе с IP-адресом это число однозначно определяет сеть, в которую включен компьютер.

Маска подсети представляет собой 32-разрядное значение, записываемое в виде четырех чисел от 0 до 255, разделенных точками. Обычно маска подсети состоит из чисел 0 или 255 (например 255.255.255.0), но допускается использование других чисел


Поле для ввода IP-адреса основного шлюза дополнительной конфигурации. Это адрес локального маршрутизатора IP, расположенного в той же сети, что и данный компьютер, и предназначенного для пересылки трафика в места назначения вне этой локальной сети. В каждом поле должно быть введено число в диапазоне от 0 до 255.

Шлюз является точкой подключения или обмена, соединяющей различные сети IP. Например, он требуется для подключения локальной сети к глобальной сети или Интернету.


Поле ввода IP-адреса предпочитаемого или основного DNS-сервера альтернативной конфигурации для данного компьютера. Этот сервер используется для разрешения в IP-адреса имен DNS, запрошенных данным компьютером, которые нельзя разрешить при помощи локальных сведений о разрешении имен, например кэшированных имен DNS или имен, содержащихся в файле Hosts. IP-адрес представляет собой четыре числа от 0 до 255, разделенных точками.


Поле ввода IP-адреса дополнительного или альтернативного DNS-сервера альтернативной конфигурации для данного компьютера. Данный сервер используется в случаях, когда DNS-сервер, указанный в поле Предпочитаемый DNS-сервер, недоступен или не может разрешить в IP-адреса имена DNS, запрашиваемые данным компьютером. IP-адрес представляет собой четыре числа от 0 до 255, разделенных точками.


Поле ввода IP-адреса предпочитаемого или основного WINS-сервера альтернативной конфигурации для данного компьютера. Этот сервер используется для разрешения имен NetBIOS, запрошенных компьютером, в IP-адреса IP-адрес представляет собой четыре числа от 0 до 255, разделенных точками.


Поле ввода IP-адреса дополнительного или альтернативного WINS-сервера альтернативной конфигурации для данного компьютера. Данный сервер используется в случаях, когда сервер WINS, указанный в поле Предпочитаемый WINS-сервер, недоступен или не может разрешить в IP-адреса имена NetBIOS, запрашиваемые данным компьютером. IP-адрес представляет собой четыре числа от 0 до 255, разделенных точками.


Поле ввода 8-разрядного шестнадцатеричного номера внутренней сети.

Назначение номеров внутренних сетей позволяет организовать более эффективную маршрутизацию для службы на компьютере с несколькими сетевыми адаптерами, подключенными к нескольким взаимосвязанным сетям.


Тип пакетов, соответствующий вашему сетевому протоколу.

Выберите режим Автоопределение, если он действует в вашей среде.

Если такой возможности нет и правильный вариант неизвестен, следует обратиться к администратору сети.


Поле ввода шестнадцатеричного номера внешней сети. Если номер сети неизвестен, следует обратиться к администратору сети. Если номер внешней сети не установлен, он автоматически определяется операционной системой.

Для взаимодействия между собой все компьютеры сети, использующие данный тип пакета, должны иметь одинаковый номер внешней сети.


Признак автоматического определения типа пакетов для вашей сети. Тип пакетов можно определять автоматически либо устанавливать вручную. При этом тип пакетов определяется автоматически при загрузке протокола NWLink. Если помимо пакетов типа 802.2 обнаружены пакеты других типов, по умолчанию используется тип 802.2.


Признак определения типа пакетов вручную. Используйте кнопки Добавить и Удалить для задания всех типов пакетов, необходимых сетевому адаптеру. Тип пакетов можно определять автоматически либо устанавливать вручную. При этом тип пакетов определяется автоматически при загрузке протокола NWLink. Если помимо пакетов типа 802.2 обнаружены пакеты других типов, по умолчанию используется тип 802.2.

При работе в сети NetWare 3.3 или более поздней версии с помощью адаптера Ethernet, выберите вариант Ethernet 802.2.

Для других конфигураций адаптера Ethernet, выберите вариант Ethernet 802.3.

Для адаптера Token Ring (независимо от того, является ли сеть сетью NetWare или нет) выберите вариант Ethernet 802.5.

При выборе типа пакетов для других сетевых конфигураций обратитесь к администратору сети.


Список типов пакетов, для которых настроен протокол NWLink. Этот список содержит только типы пакетов, установленные на сетевом адаптере.


Добавление типа пакетов.


Изменение параметров выделенного типа пакетов.


Удаление выделенного типа пакетов.


Список доступных типов пакетов для сетевого адаптера. Для каждого сетевого адаптера может быть указано несколько типов пакетов.


Тип адреса, который показывает, как был назначен адрес.


IP-адрес, назначенный подключению в настоящий момент.


Маска подсети IP для IP-адреса, назначенного подключению в настоящий момент.


Адрес IP-устройства, обеспечивающего доступ к другим сетям IP.


Просмотр свойств данного подключения, включая адреса зависимых внешних устройств.


Восстановление сетевого подключения. Операция восстановления пытается обновить сохраненные данные, связанные с подключением, и регистрацию в сетевых службах. Восстановление используется для широковещательной рассылки обновлений адреса DHCP, сброса протокола ARP, локальных кэшей NetBIOS и службы DNS, а также регистрации в службах WINS и DNS.


Отображение подробных сведений, относящихся к свойствам сетевого подключения.


Поле ввода имени локального компьютера, связанного с протоколом OSI-LAN.


Поле ввода адреса NSAP (Network Service Access Point). NSAP — это точка, в которой сетевая служба доступна пользователю.