Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:31


Имя пользователя, подключившегося к инструментарию управления Windows (WMI) с помощью диалогового окна Управляющий элемент WMI.


Подключение в качестве другого пользователя.


Сведения о компьютере, к которому выполнено подключение. Включают данные о компьютере, операционной системе, а также версии и расположение файлов для управляющего элемента WMI.


Признак подключения к инструментарию управления Windows в качестве пользователя, вошедшего в систему на данном компьютере, или подключения под другим именем. Для подключения под другим именем снимите этот флажок.


Поле ввода имени пользователя для подключения к инструментарию управления Windows.


Поле ввода пароля для подключения к инструментарию управления Windows.


Признак создания журналов ошибок для служб инструментария управления Windows и уровень подробности протоколирования. По умолчанию в файлах журналов записываются все ошибки. Отключить — отмена ведения журнала ошибок. Подробный — запись всех действий и ошибок.

Следует иметь в виду, что в режиме Подробный быстродействие системы немного снижается.


Максимальный размер (в байтах) файлов журналов инструментария управления Windows. При достижении файлом указанного размера расширение имени файла изменяется с .Log на .Lo_, после чего открывается новый файл журнала. При достижении вторым файлом заданного размера первый файл удаляется, а второй файл переименовывается.


Расположение папки для файлов журналов инструментария управления Windows. Чтобы изменить расположение, введите новый путь с клавиатуры или нажмите кнопку Обзор для его определения.


Задание расположения для файлов журналов инструментария управления Windows.


Включение или выключение автоматической архивации. Для выключения автоматической архивации снимите этот флажок. При установке данного флажка база данных архивируется в файл Cim.rec, каждый раз перезаписывая его содержимое.


Поле ввода интервала времени между последовательными архивациями базы данных. Доступные значения для интервала: от 5 до 999 минут или от 1 до 24 часов. Допускается использование только целых чисел.


Единица измерения интервала времени между последовательными архивациями.


Дата и время последней автоматической архивации базы данных. Эти сведения не относятся к ручным архивациям.

Данная возможность недоступна, если обслуживаемый в настоящий момент компьютер выполняет предыдущую версию инструментария управления Windows.


Перезапись текущей базы данных ее последней версией, сохраненной во время автоматической архивации.


Немедленная архивация базы данных. Далее будет запрошено имя и расположение архивного файла. Имена архивных файлов базы данных должны иметь расширение .rec.


Перезапись текущей базы данных ее предыдущей версией из выбранного архивного файла. Далее будет предоставлена возможность выбора файла. Этим можно воспользоваться, если ранее база данных архивировалась вручную в файлы с уникальными именами. Автоматические архивации периодически перезаписывают один и тот же файл (Cim.rec).


Выбор пространства имен, для которого требуется задать разрешения пользователей на доступ.


Задание доступа пользователей для выбранного пространства имен.


Список пользователей и групп, которым предоставлен доступ к инструментарию WMI.

Для удаления выделите пользователя или группу и нажмите кнопку Удалить. Для добавления нового пользователя или группы нажмите кнопку Добавить.


Выбор пользователей и групп, которым назначаются разрешения.


Удаление выбранного пользователя или группы.


Список стандартных разрешений, которые могут включаться и отключаться для каждого пользователя или группы. Если флажок Разрешить не установлен, права пользователя или группы будут определяться участием в существующих группах. Если пользователь (или группа) не участвует в имеющихся группах, он не будет обладать (в том числе и неявно) данным разрешением. Чтобы явно разрешить или запретить доступ, установите соответствующий флажок. Если флажок затенен, разрешение было унаследовано.


Расположение файла для базы данных.


Пространство имен, адресуемое по умолчанию в файлах сценариев.


Изменение пространства имен, адресуемого по умолчанию в сценариях WMI.


Пространство имен, для которого необходимо создать сценарий.


Признак разрешения доступа сценариев страниц ASP к инструментарию управления Windows. Чтобы разрешить доступ, установите этот флажок. Следует иметь в виду, что данный параметр может ослабить систему безопасности, поскольку сценарий будет всегда подключаться к инструментарию управления Windows с использованием идентификации на уровне контекста безопасности информационных служб Интернета (IIS).


Признак разрешения анонимного подключения пользователей к данному компьютеру. Этот параметр может потребоваться, поскольку безопасность ограничена на компьютерах под управлением Windows 95, Windows 98 и Windows Millennium Edition.


Переключатель режима запуска службы управления Windows: автоматически при загрузке компьютера, при запросе подсистемой обработки событий или никогда.