לחץ כדי לטעון פרופיל נבחר אל nView Desktop Manager. משנטען הפרופיל, כל הגדרות מנהל שולחן העבודה nView Desktop Manager מוחלפות באלה של הפרופיל הנטען.


לחץ כדי להפעיל את אשף הגדרות של NVIDIA עבור nView Desktop Manager.

האשף יסייע לך בהגדרה של אפשרויות התצוגה הנפוצות ביותר של מנהל שולחן העבודה nView Desktop Manager, לרבות ניהול חלונות, ניהול שולחנות עבודה ואפקטים של ''שקיפות''. באמצעות האשף תוכל להגדיר את ההפעלה האוטומטית של  מנהל שולחן העבודה nView Desktop Manager בעת הפעלת מערכת Windows, כזמינה או כבלתי זמינה.


לחץ כדי ליצור ולהוסיף פרופיל חדש, המכיל את כל הגדרות הנוכחיות של nView Desktop Manager. משנשמר פרופיל זה, תוכל לטעון אותו מחדש בכל עת.

שים לב: יש צורך באישור גישה של משתמש מתקדם כדי ליצור פרופילים, לשמור או למחוק אותם.


   לחץ כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות עבור מנהל שולחן העבודה nView Desktop Manager אל הפרופיל הנבחר. משנשמר פרופיל זה, תוכל לטעון אותו מחדש בכל עת.

שים לב: יש צורך באישור גישה של משתמש מתקדם כדי ליצור פרופילים, לשמור או למחוק אותם.


לחץ כדי למחוק את הפרופיל הנבחר.

שים לב: יש צורך באישור גישה של משתמש מתקדם כדי ליצור פרופילים, לשמור או למחוק אותם.


באמצעות אפשרות זו ניתן להציג חלונות פרוסים לרוחב מספר צגים.

כאשר אפשרות מוגדרת כבלתי זמינה, החלונות לא יתפרסו על פני מספר צגים.


תודות לאפשרות זו ניתן לפרוס חלונות משנה של יישום מסוים לרוחב מספר צגים.

אם אפשרות זו מסומנת כבלתי זמינה, חלונות המשנה לא יתפרסו על פני מספר צגים גם אם החלון הראשי יתפרס.

שים לב: כדי שתוכל להשתמש באפשרות זו, עליך להגדיר, ראשית, את האפשרות הפעל פריסת חלונות על פני מספר צגים כזמינה.


פעולה זו מוסיפה לחצן של nView Desktop Manager , המשמש להגדלת חלון לגודל מרבי, אל שורת הכותרת בכל חלונות היישום.

השתמש בלחצן זה של שורת הכותרת כדי לעבור בין מצב מוגדל מרבית לבין מצב משוחזר, בתצורות של ריבוי צגים.


אפשרות זו מאפשרת לקבוע את מיקומן של תיבות דו-שיח.

•	הפעולה להצגת תיבות דו-שיח בצג n (n מסמל את מספר הצג) גורמת למיקום מחדש של תיבות הדו-שיח בצג מסוים.

•	הפעולה להצגת תיבות דו-שיח לפי מיקום הסמן גורמת למיקום מחדש של תיבות הדו-שיח בצג שבו ממוקם הסמן.

•	הפעולה להצגת תיבות דו-שיח בצג היישום גורמת למיקום מחדש של תיבות הדו-שיח בצג של היישום הראשי.


אפשרות זו גורמת להצגת תיבות הדו-שיח בצג נבחר.


אפשרות זו גורמת להצגת תיבות הדו-שיח בצג שבו נמצא הסמן.


אפשרות זו גורמת להצגת תיבות הדו-שיח בצג של היישום ראשי.


לחץ על החצים כדי לבחור בצג שבו תוצגנה תיבות הדו-שיח.


הוסף את אפשרויות nView לתפריט היישומים של המערכת.

1.	כדי לפתוח את תפריט המערכת, לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על שורת הכותרת בחלון היישום.

2.	לאחר מכן, לחץ על אפשרויות nView כדי להשתמש במאפייני מנהל שולחן העבודה nView Desktop Manager עבור יישום מסוים.


אפשרות זו מאיצה את הפעולות לפתיחה, להגדלה מרבית ולשחזור של חלונות.


מאפשרת הצגת חלון שקוף בעת פעולת גרירה של חלונות.

1.	כאשר לוחצים בלחצן העכבר על שורת הכותרת של החלון, החלון הופך לשקוף, וניתן לצפיות בנתונים שמעבר לו.

2.	כאשר משחררים את לחצן העכבר, החלון חוזר להיות אטום.


באמצעות אפשרות זו ניתן לקבוע את דרגת השקיפות של החלון הנגרר. ככל שהערך באחוזים גבוה יותר, כך יראה החלון הנגרר שקוף יותר.


השתמש בגלגל העכבר כדי לשנות את רמות ההגדלה/הקטנה כאשר החלון הגדלה/הקטנה פעיל.


השתמש בגלגל העכבר לצורך שינוי רמות ההגדלה/הקטנה בחלון הגדלה/הקטנה, תוך כדי לחיצה על המקש Shift.

שים לב: אם גם האפשרות Ctrl מסומנת, עליך ללחוץ בו-זמנית על המקש Ctrl  ועל המקש Shift  כדי להשתמש בגלגל העכבר לצורך שינוי רמות ההגדלה/הקטנה.


השתמש בגלגל העכבר לצורך שינוי רמות ההגדלה/הקטנה  בחלון הגדלה/הקטנה, תוך כדי לחיצה על המקש Ctrl.

שים לב: אם גם האפשרות Shift מסומנת, עליך ללחוץ על המקש Ctrl ועל המקש Shift בו-זמנית כדי להשתמש בגלגל העכבר לצורך שינוי רמות ההגדלה/הקטנה.


כאשר פותחים את החלון, אפשרות זו יוצרת חלון הגדלה/הקטנה בסגנון של זכוכית מגדלת. חלון ההגדלה/הקטנה בסגנון זכוכית מגדלת מכיל במרכזו ריבוע לבן.

•	כוונון רמת ההגדלה/הקטנה מגדיל או מפחית את גודל הריבוע הלבן.

•	גרור את חלון ההגדלה/הקטנה על פני אזור התצוגה המיועד להגדלה, כך שהריבוע הלבן השקוף יקיף את כל האזור, ורק אז שחרר את לחצן העכבר. אזור התצוגה הנכלל בתוך הריבוע הלבן יוגדל וימלא את כל חלון ההגדלה.


אפשרות זו יוצרת חלון הגדלה שמציג הגדלה של האזור שמסביב לסמן העכבר כאשר פותחים חלון הגדלה.


לחץ על לחצן זה כדי להפעיל ולהשבית את פעולת החלון המציג אזור נבחר של הצג בתצוגה מוגדלת.


פעולה זו מציגה רשימה של הפעולות שניתן לבצע על ידי לחיצה על מקש או על צירוף מקשים.


לחץ כדי להוסיף את פעולת מקש הקיצור וצירוף המקשים אל רשימת מקשי הקיצור הפעילים. מיד לאחר שמקש הקיצור הוסף לרשימה, הוא הופך לפעיל וזמין לשימוש.


לחץ כדי להסיר את מקש הקיצור הנבחר מתוך רשימת מקשי הקיצור הפעילים. מיד לאחר שמגש הקיצור הוסר, הוא אינו פעיל יותר ואינו זמין לשימוש.


לחץ כדי להסיר את כל מקשי הקיצור מרשימת מקשי הקיצור הפעילים. מיד לאחר שמקשי הקיצור הוסרו, הם אינם פעילים יותר ואינם זמינים לשימוש.


פעולה זו מציגה רשימה של המקשים שהוקצו ואשר מוגדרים כפעילים.


פעולה זו מציגה רשימה של כל שולחנות העבודה הזמינים.

לאחר שתבחר בשולחן עבודה מתוך הרשימה, תוכל להפעיל אותו, לשנות את שמו, או לעבור בין שולחנות עבודה שונים.

•	כדי להוסיף שולחן עבודה חדש לרשימה, לחץ על הלחצן הוסף.

•	כדי לעבור אל שולחן עבודה מסוים, לחץ לחיצה כפולה על שולחן העבודה הרצוי, ברשימה.


לחץ כדי להוסיף שולחן עבודה חדש.

1.	כאשר תתבקש, רשום שם של שולחן עבודה בשדה שם שולחן העבודה.

2.	לחץ על הלחצן החל ועל הלחצן אישור. שולחן העבודה נוצר והוא מופיע ברשימת שולחנות העבודה.


לחץ כדי לשנות את שמו של שולחן העבודה הנבחר. ערוך את שמו של שולחן העבודה בשדה שם שולחן העבודה ולחץ על אישור.


לחץ כדי להסיר שולחן עבודה.

שים לב: מיד לאחר שמחקת שולחן עבודה מסוים, הוא מוסר מרשימת שולחנות העבודה. היישומים שהיו בשולחן העבודה שנמחק יועברו לשולחן העבודה שהוגדר כברירת המחדל.


 פעולה זו מוסיפה סמל לשורת המשימות של Windows . לחיצה על

 הסמל מאפשרת לפתוח את לוחות הבקרה של מנהל שולחן העבודה nView Desktop Manager, לנווט בין שולחנות עבודה שונים ולשנות הגדרות תצוגה שכיחות.


תודות לאפשרות זו ניתן להציג שולחנות עבודה בעץ התיקיות של סייר Windows. ניתן לבצע את הפעולות הבאות בעזרת תצוגת עץ התיקיות של סייר Windows:

•	לשנות שם של שולחנות עבודה, להוסיף או למחוק שולחנות עבודה.

•	לעבור בין שולחנות עבודה ולגרור יישומים משולחן עבודה אחד למשנהו.


פעולה זו פותחת סרגל כלים קטן שמאפשר מעבר מהיר בין שולחנות עבודה. כדי להשתמש בסרגל כלים זה, עליך לסמן את האפשרות "הצג שולחנות עבודה בעץ התיקיות בחלון הסייר".


רשום שם ייחודי לפרופיל החדש שאתה יוצר.


רשום שם ייחודי לשולחן העבודה החדש שאתה יוצר.


ציין את שם היישום שברצונך להפעיל ואת מיקומו. תוכל גם ללחוץ על הלחצן עיון, כדי לאתר את מיקום היישום המבוקש.


כאשר אפשרות זו הוגדרה כזמינה, המערכת עוברת לפרופיל שנבחר, בכל פעם שתעגון את המערכת.

כאשר האפשרות הוגדרה כלא זמינה, לא יתרחש שינוי בפרופיל. אם, למשל, הגדרת את האפשרות הפרופיל שלי למצב מעוגן והאפשרות פרופיל מצב מעוגן כזמינות, המערכת תעבור לפרופיל המצב המעוגן האישי שלך בכל פעם שתעגון אותה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, המערכת עוברת לפרופיל שנבחר, בכל פעם שתנתק את המערכת מעגינתה.

כאשר האפשרות הוגדרה כלא זמינה, לא יתרחש שינוי בפרופיל. אם, למשל, בחרת באפשרות הפרופיל שלי למצב לא מעוגן והאפשרות פרופיל למצב לא מעוגן מוגדרת כזמינה, המערכת תעבור לפרופיל המצב המעוגן האישי שלך בכל פעם שתנותק מעגינתה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, המערכת עוברת לפרופיל שנבחר, בכל פעם שהמערכת נכנסת למצב כתיבה.

כאשר האפשרות הוגדרה כלא זמינה, לא יתרחש שינוי בפרופיל. אם, למשל, בחרת באפשרות פרופיל הכתיבה שלי והאפשרות פרופיל כתיבה הוגדרה כזמינה, המערכת תעבור לפרופיל הכתיבה האישי שלך בכל פעם שתעבור למצב כתיבה.


בחר באפשרות פרופיל ברירת המחדל כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן. בחר באפשרות פרופיל מוגדר אישית כדי להשתמש בהגדרות האישיות שלך.

שים לב: עליך ליצור פרופיל אישי למצב מעוגן, לפני שתוכל להשתמש בהגדרות אישיות במצב עגינה.


•	בחר באפשרות פרופיל ברירת המחדל כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן.

•	בחר באפשרות פרופיל מוגדר אישית כדי להשתמש בהגדרות האישיות שלך.

שים לב: עליך ליצור פרופיל אישי למצב לא מעוגן, לפני שתוכל להשתמש בהגדרות אישיות במצב לא מעוגן.


•	בחר באפשרות פרופיל ברירת המחדל כדי להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של היצרן.

•	בחר באפשרות פרופיל מוגדר אישית כדי להשתמש בהגדרות האישיות שלך.

שים לב: עליך ליצור פרופיל לכתיבה לפני שתוכל להשתמש בהגדרות אישיות במצב כתיבה.


לחץ על אפשרות זו כדי ליצור פרופיל מוגדר אישית.

1.	ערוך את הגדרות התצוגה שלך, הגדרות הספק ויישומים כך שיוצגו לפי רצונך בכל פעם שתפתח פרופיל זה.

2.	לאחר שהשלמת את קביעת ההגדרות, לחץ שנית על האפשרויות כדי לשמור את הפרופיל המוגדר אישית שלך.


אפשרות זו טוענת או מבטלת את טעינת לוח הבקרה nView Desktop Manager. האפשרות מפקחת גם על הקביעה האם nView Desktop Manager יופעל באופן אוטומטי בעת הפעלת המחשב או לא.


אפשרות זו מציגה או מסתירה כרטיסיות נוספות המכילות את ההגדרות עבור ריבוי שולחנות עבודה, ניהול יישומים ותכונות ממשק המשתמש של nView Desktop Manager.


באמצעות אפשרות זו ניתן לשלוט בפעולה של שמירת פרטי מצב הצג (רזולוציה, סדר הצגים, וכו') בפרופיל ו/או בפעולת האחזור שלהם ממנו.


באמצעות אפשרות זו ניתן לקבוע האם שורת המשימות של Windows תוגבל לצג יחיד או שתשתרע לרוחב מספר צגים.


אפשרות זו גורמת לכל חלון שהוא אשר מצביע העכבר מופיע מעליו להפוך לפעיל ולעבור לקדמת התצוגה בסדר הצגת החלונות.


אפשרות זו הופכת תפריטים נפתחים לשקופים כאשר החלון הראשי אטום.


אפשרות זו הופכת את שורת המשימות של Windows לשקופה.


אפשרות זו מציגה את ההגדרה לרמת שקיפות ''כללית''. כדי לכוונן את הערך, לחץ על החצים הפונים למעלה ולמטה, בהתאם לצורך.

שים לב: באפשרותך לקבוע רמות נפרדות של שקיפות ליישומים שונים באמצעות ההגדרות הייחודיות של יישום זה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה ולוחצים על האפשרות הצג חלון הגדלה/הקטנה, החלון הגדלה/הקטנה מציג הגדלה של אזור קבוע במסך.

1.	בחלון ההגדלה/הקטנה הפתוח, לחץ על האפשרות מסגר חלון כדי להציג את חלון המסגרת הקבועה.

2.	כדי להגדיל אזור אחר של המסך, עליך להזיז את חלון המסגרת הקבועה למקום הרצוי בתצוגה. האזור המוגדל יופיע בחלון הגדלה/הקטנה.

3.	כדי להגדיל אזורים אחרים בתצוגה, חזור על צעד מס' 2, בהתאם לצורך.


אפשרות זו מציגה את הסמן בתצוגה מוגדלת אם נבחרה כסגנון החלון הגדלה/הקטנה האפשרות ממורכז בסמן או האפשרות מסגרת קבועה.


הגדרה זו מאפשרת להציג וידיאו בחלון ההגדלה/הקטנה.

שים לב: כדי לראות את תצוגת הוידיאו בחלון הגדלה/הקטנה, יש להפעיל את תצוגת הווידיאו רק לאחר פתיחת חלון זה.


לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את כרטיסיית הגדרות החפיפה, אשר בה תוכל להציג חלון וידיאו בהגדלה, כדי שיוצג במהירות תצוגה מלאה כשהוא פרוס על פני מלוא הצג.


אפשרות זו משמשת להוספת יישום לתיבת הרשימה של היישומים המנוהלים בנפרד.

שים לב: אם לא תקבע הגדרות נפרדות עבור היישום, היישום יוסר מן הרשימה כאשר תסגור את לוח הבקרה nView Desktop Manager


 לחץ על אפשרות זו כדי להוסיף מחלקה של חלונות לתיבת הרשימה של היישומים המנוהלים בנפרד

שים לב: אם לא תקבע פעולות עבור המחלקה כבלתי זמינות, המחלקה תוסר מן הרשימה כאשר תסגור כרטיסייה זו.


לחץ על אפשרות זו כדי להסיר יישום או מחלקה מתיבת הרשימה של היישומים המנוהלים בנפרד או כדי לבטל את האפשרות להגדיר פעולות כבלתי זמינות.


לחץ על אפשרות זו כדי לקבוע ניהול נפרד של חלון באמצעות nView Desktop Manager , ולהפעיל את ההגדרות עבור יישום מסוים.


לחץ על אפשרות זו כדי להגדיר את פעולות nView Desktop Manager  עבור יישום מסוים או עבור מחלקה של חלונות כבלתי זמינות.


לחץ על אפשרות זו כדי להפעיל או להשבית הגדרות נפרדות של יישום עבור כל החלונות.


אפשרות זו מציגה יישומים ומחלקות של חלונות, שנקבעו להם הגדרות נפרדות (סימן ירוק) או פעולות בלתי זמינות (סימן קריאה או סימן X אדום).


לחץ על אפשרות זו כדי להגדיר את הטפט (רקע) ו/או את הסמל עבור שולחן העבודה.


לחץ על אפשרות זו כדי להציג את הטפט ו/או את הסמל הנוכחיים שנבחרו עבור שולחן העבודה.


אפשרות זו מצינת האם להציג את האפשרויות עבור nView Desktop Manager  כאשר לוחצים באמצעות הלחצן הימני של העכבר על גבי שולחן העבודה.


אפשרות זו מציגה בועת הודעה על גבי שורת המשימות של  Windowsכאשר פעולה מסוימת של nView Desktop Manager  הופכת לבלתי זמינה.


פעולה זו מציגה לחצן בשורת הכותרת של חלונות אשר מאפשר למזער את החלון אל שורת הכותרת שלו.


פעולה זו מציגה לחצן בשורת הכותרת של חלונות, אשר מאפשר לפתוח את תפריט האפשרויות של nView Desktop Manager.


לחץ על אפשרות זו כדי לעצב באופן אישי את אפשרויות התפריט של nView Desktop Manager.


כאשר עוברים אל שולחן עבודה חדש, אפשרות זו מציגה לפרק זמן קצר את שם שולחן העבודה על הצג.


אפשרות זו מגדירה כזמינה תוכנית עזר אשר מאפשרת לך לכוונן את הצג כדי לפצות על אפקטים של סטייה אלכסונית.


אפשרות זו מציגה את האפשרויות של  NVKeystone בתפריט שולחן העבודה, כאשר לוחצים על שולחן העבודה של Windows באמצעות הלחצן הימני של העכבר.


אפשרות זו מציגה תבנית בדיקה, אשר מאפשרת לכוונן את הצג למצב אופטימלי.


אפשרות זו מבצעת יישור אוטומטי של צגים ומסירה רווחים קטנים בין פיקסלים.


לאחר חזרה ממצב השהייה או ממצב תרדמה nView Desktop Manager בודק באופן אוטומטי האם הצגים עדיין מחוברים.

במקרה שצגים מסוימים נותקו, הגדרות התצוגה משתנות באופן אוטומטי והגדרות הצגים שנותקו מוסרות.


לחץ על אפשרות זו כדי להסיט את סמלי שולחן העבודה ואת שורת המשימות של Windows אל צג מסוים.


nView Desktop Manager  צובע את גבולות חלונות היישום בהתאם להגדרות הנפרדות ליישום זה, או לפי האפשרות קבע צבעים לחלונות באופן אוטומטי. .  אפשרות לאחר מכן, תוכל לערוך שינויים בחלונות בעלי מפתחות צבעים באמצעות מקשי הקיצור שקבעת.


nView Desktop Manager מיישם, באופן אוטומטי, מפתוח צבעים בחלונות הפתוחים בשולחן העבודה באמצעות צבעים המוגדרים כזמינים, שאינם נמצאים בשימוש בהגדרות הנפרדות של יישומים.  הצבעים ייבחרו באופן אוטומטי מתוך מאגר הצבעים, כל עוד יש צבעים זמינים.

שים לב: אם כל הצבעים נמצאים בשימוש, צביעת חלונות חדשים אינה אפשרית.


צבע זה שייך למפתח צבעים. לחץ פעמיים על הצבע כדי להגדיר אותו כזמין, כבלתי זמין, או כדי לערוך בו שינויים.


רמת השקיפות הכללית אשר משמשת את nView Desktop Manager עבור חלונות שקופים, שורות משימות ותפריטים.

כדי לקבוע רמה מסוימת של שקיפות עבור יישום, השתמש בהגדרות הנפרדות של יישום זה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה יחד עם חלון הגדלה/הקטנה בסגנון ממורכז על הסמן, וחלון ההגדלה/הקטנה נמצא במצב של הגדלה מרבית, החלון הגדלה/הקטנה מועבר באופן אוטומטי אל הצג הבא, אם הסמן מוזז אל החלון הגדלה/הקטנה.


בעת שימוש בעכבר ביישומים שונים בחלון הגדלה/הקטנה בסגנון זכוכית מגדלת או בסגנון מסגרת קבועה תוכל להשתמש בשיטות העריכה הרגילות של העכבר ביישום זה.


פעולת המעבר בין שולחות העבודה הופכת לזמינה בנוסף לשילוב המקשים הרגיל Alt-tab, המשמש למעבר בין יישומים.

השימוש בפעולה נוספת זו של "מעבר בין שולחנות עבודה" מתבצע, כברירת מחדל, באמצעות לחיצה על שילוב המקשים Alt ו- ~ . באפשרותך לשנות את הגדרת שילוב המקשים בכרטיסיית מקשי הקיצור.


טענת פרופיל נעול. פרופילים נעולים אינם מאפשרים לך לשנות את ההגדרות השמורות בפרופיל. כדי לשנות את ההגדרות, עליך לטעון פרופיל שאינו נעול.


אין באפשרותך להסיר את שולחן העבודה המוגדר כברירת המחדל. כמו כן, אינך יכול להסיר שולחנות עבודה, אם טענת פרופיל נעול.


לחצן זה מפעיל אשף, אשר מאפשר להגדיר את מרבית המאפיינים הבסיסיים של nView Desktop Manager.

שים לב: כדי להפעיל את האשף, עליך ראשית להגדיר את nView Desktop Manager כזמין.


כדי להגדיר את האפשרות לפריסת חלונות כבלתי זמינה, עליך, ראשית, להגדיר יותר מצג אחד, או רשת אחת כזמינים אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להגדיר את האפשרות לפריסת חלונות כבלתי זמינה, עליך, ראשית, להגדיר כזמינה את האפשרות לפרישת חלונות, ולהגדיר יותר מצג אחד, או רשת אחת כזמינים אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להגדיר את האפשרות לעריכת שינויים בשורת המשימות כזמינה, האפשרות תמיד עליון חייבת להיות מושבתת, שורת המשימות חייבת שלא להיות נעולה, האפשרות להצגת תכולת חלון התצוגה בעת גרירת החלון חייבת להיות פעילה, ואסור שתהיינה שורות משימות פעילות בסגנון Windows 2000 (מערכת Windows 2000 או במערכת Windows XP  בסגנון קלאסי).


כדי להגדיר את האפשרות למיקום מחדש של תיבות דו-שיח כזמינה, עליך להגדיר ראשית כזמינים יותר מצג אחד או רשת אחת. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי לשמות אפשרות זו, ראשית עליך להגדיר כזמינה את האפשרות למיקום מחדש של תיבות דו-שיח, ולהגדיר כזמינים יותר מצג אחד או רשת אחת. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי לשמות אפשרות זו, ראשית, עליך להגדיר כזמינה את האפשרות למיקום מחדש של תיבות דו-שיח, ולהגדיר כזמינים יותר מצג אחד או רשת אחת. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי לשמות אפשרות זו, עליך להגדיר ראשית כזמינה את האפשרות למיקום מחדש של תיבות דו-שיח, ולהגדיר כזמינים יותר מצג אחד או רשת אחת. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי לשנות אפשרות זו, ראשית, עליך להגדיר כזמינה את האפשרות למיקום מחדש של תיבות דו-שיח, לבחור באפשרות העבר תיבות דו שיח לצג, ולהגדיר כזמינים יותר מצג אחד או רשת אחת. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


עליך לבחור ביישום ו/או במחלקה לפני שתוכל להסירם. אינך יכול להסיר יישומים ו/או מחלקות אם טענת פרופיל נעול.


עליך לבחור ביישום לפני שתוכל לערוך את ההגדרות הנפרדות שלו. אינך יכול לשנות הגדרות נפרדות עבור מחלקה (מחלקה או יישום ומחלקה).  אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


עליך לבחור ביישום ו/או במחלקה לפני שתוכל להגדיר מאפיינים של יישום ו/או מחלקה אלה כבלתי זמינים. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


עליך להגדיר את הרשתות כזמינות כדי שתוכל לערוך אותן. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


עליך להגדיר את האפשרות למפתוח צבעים כזמינה לפני שתוכל לשנות פקד זה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


עליך להגדיר את האפשרות למפתוח צבעים כזמינה לפני שתוכל לשנות פקד זה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


עליך להגדיר את האפשרות לבקרת רמת ההגדלה/הקטנה באמצעות גלגלת העכבר כזמינה לפני שתוכל לשנות פקד זה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


עליך להגדיר את האפשרות לבקרת רמת ההגדלה/הקטנה באמצעות גלגלת העכבר כזמינה לפני שתוכל לשנות פקד זה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו אינה זמינה במצב הגדלה/הקטנה בסגנון זכוכית מגדלת. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק במצב הגדלה/הקטנה בסגנון ממורכז על הסמן. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו אינה זמינה במצב הגדלה/הקטנה בסגנון ממורכז על הסמן. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק כאשר תגדיר כזמין את המאפיין הפעל באופן אוטומטי חלונות הנמצאים מתחת למצביע העכבר. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק כאשר האפשרות לזיהוי תנועות העכבר מוגדרת כזמינה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק כאשר האפשרות לזיהוי תנועות העכבר מוגדרת כזמינה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק כאשר האפשרות לזיהוי זריקות העכבר מוגדרת כזמינה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק כאשר האפשרות לתיקון אפקטים של סטייה אלכסונית באמצעות העכבר מוגדרת כזמינה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק אם DirectX מגרסה 8 או גרסה עדכנית יותר של היישום מותקן במערכת, אתה משתמש בהגדרה של 16 bpp (סיביות לפיקסל) לפחות, בכל אחד מן הצגים, במידה והיישום לתיקון אפקטים של סטייה אלכסונית נכלל בחבילת התוכנה של מנהל ההתקן ואם מערכת ההפעלה Windows שמותקנת במחשב היא מגרסה ME או מגרסה עדכנית יותר. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק כאשר מספר הצגים המחוברים גדול מאחד ואינך משתמש במצב פריסה של nView. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו זמינה אך ורק כאשר מספר הצגים המחוברים גדול מאחד. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו מגדירה את שולחן העבודה התלת ממדי NVIDIA 3D Desktop כזמין. שולחן העבודה התלת-ממדי מחליף את שולחן העבודה של מערכת Windows בשטח תלת-ממדי, אשר מאפשר לך לעצב את החלונות (באמצעות ''סקינים'') ולהשתמש באפקטים תלת-ממדיים. כדי שתוכל להשתמש בשולחן העבודה התלת-ממדי, 3D Desktop, DirectX מגרסה 8 או מגרסה עדכנית יותר חייב להיות מותקן במערכת, מערכת ההפעלה של המחשב חייבת להיות Windows XP והמאיץ הגרפי חייב להיות מסוג GeForce4 4200 או מדגם עדכני יותר.


אפשרות זו מסירה את קובצי שולחן העבודה התלת-ממדי NVIDIA.


אפשרות זו מוסיפה אפשרות לשליטה בשולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop לתפריט המאפיינים של שולחן העבודה.


אפשרות זו מפעילה עיבוד נוסף של שולחן העבודה. הפעולה מאפשרת שימוש באפקטים נוספים תוך שימוש קטן יחסית במשאבי הביצועים.


אפשרות זו טוענת מוטיב מוגדר מראש של שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop. הפעולה מאפשרת שימוש באפקטים נוספים תוך שימוש קטן יחסית במשאבי הביצועים.


מאפשרת הצגה מוקדמת של הגדרות שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop.


אפשרות זו מגדירה כזמינים או כבלתי זמינים את האפקטים של העכבר, שנכללים במוטיב של שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop.


אפשרות זו מגדירה כזמינים או כבלתי זמינים את האפקטים של ההנפשה, שנכללים במוטיב של שולחן העבודה התלת-ממדי שלך,


אפשרות זו מגדירה כזמינים או כבלתי זמינים את האפקטים של הצללת חלון, שנכללים במוטיב של שולחן העבודה התלת-ממדי שלך.


אפשרות זו מגדירה כזמינים או כבלתי זמינים את האפקטים של הארה, שנכללים במוטיב של שולחן העבודה התלת-ממדי שלך.


אפשרות זו מגדירה כזמינות או כבלתי זמינות את האפשרויות לבחירת עיצוב החלון (באמצעות ''סקינים''), שנכללות במוטיב של שולחן העבודה התלת-ממדי.


אפשרות זו פותחת תיבת דו-שיח, אשר מאפשרת בקרה מפורטת של הגדרות שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop, ובכלל זה האפשרות ליצירת מוטיבים ולשמירתם.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי להשתמש בפקד זה, על שולחן העבודה התלת-ממדי 3D Desktop להיות מוגדר כזמין. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


הגדרה זו מאפשרת לזרוק חלונות אל קצות התצוגה (תוך כדי גרירת החלון, שחרר את העכבר) .


הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר איזו פעולה תתרחש כאשר תנער את העכבר.


הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר איזו פעולה תתרחש כאשר תזיז את העכבר בתנועה מעגלית.


עליך ללחוץ על המקש Shift תוך כדי הזזת העכבר בתנועה מוגדרת.


אפשרות זו מבצעת את הפעולה בהתאם לתנועת העכבר, בחלון הנמצא מתחת לסמן.  (בדרך כלל, פעולה זו מבוצעת בחלון הפעיל).


אפשרות זו מכווננת את מידת הרגישות לתנועת 'זריקה' של העכבר. כדי להגביר את מידת הרגישות (ולהקל על פעולת הזריקה), הזז את הזחלן ימינה.


אפשרות זו מכווננת את מידת הרגישות לתנועות מוגדרות של העכבר. כדי להגביר את מידת הרגישות (ולהקל על ההבחנה בפעולת ניעור או בתנועה מעגלית), הזז את הזחלן ימינה.


כדי לשנות הגדרה זו, על האפשרות להבחנה בתנועות מוסכמות של העכבר להיות מוגדרת כזמינה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


הגדרה זו מאפשרת לך לסמן חלון של יישום ומחלקה כך, שגבולותיו יהבהבו כאשר הוא פתוח.


מאפשרת לשנות את ההרחבות של nView עבור יישומים מסוימים.


ניתן להשתמש בהגדרה זו רק עבור זוג של יישום ומחלקה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע הגדרת רזולוציה שונה לכל שולחן עבודה.

שים לב: מעבר בין שולחנות עבודה בעלי הגדרות רזולוציה שונות איטי יותר מאשר מעבר בין שולחנות עבודה שהגדרות הרזולוציה שלהם זהות.


אפשרות זו מציגה חלונות של מנחה פקודה בשולחן העבודה היחיד, שבו נפתחו במקום בכל שולחנות העבודה, הגדרה המשמשת כברירת המחדל.


מאפשרת לשנות את האפשרויות הכלליות של שולחנות עבודה.


אפשרות זו מאפסת את כל שולחנות העבודה לרזולוציה הנוכחית.


אפשרות זו כופה על כל שולחנות העבודה להשתמש בטפט הנוכחי. אפשרות זו משפרת את מהירות המעבר בין שולחנות העבודה.


יש צורך במערכת Windows 2000 או במערכת מגרסה עדכנית יותר כדי להשתמש בפעולות השקיפות של  nView. בנוסף לכך, אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


כדי לשמור פרופילים חייבות להיות לך זכויות של מנהלן.


סרגל הכלים של nView מאפשר למקם פרופילים, פעולות ושולחנות עבודה בסרגלי כלים שניתנים לעיגון במקום שבו תהיה אליהם גישה באמצעות לחיצה יחידה על הלחצן.


רשתות nView מאפשרות להגדיר רשתות בכל אחד מהתקני התצוגה של המערכת.  רשתות אלה פועלות כצגי-משנה, כאשר משתמשים במאפיינים, כגון מיקום מחדש של תיבות דו-שיח, פריסת חלונות ו- הגדלת חלונות.


מאפשרת לערוך רשתות ולעגן נקודות עבור צג מסוים, אשר משמשות לעכבר בפעולות הזריקה.


יש צורך במערכת Windows 2000 או במערכת מגרסה עדכנית יותר כדי להשתמש בסרגל הכלים של nView. בנוסף לכך, אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


יש צורך במערכת Windows 2000 או במערכת מגרסה עדכנית יותר כדי להשתמש ברשתות nView. בנוסף לכך, אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אפשרות זו מונעת את החלונות מלהיפתח מעבר לשטח הצג.


אפשרות זו מאלצת את תיבות הדו-שיח להיות ממורכזות בצג המיועד שלהן.


אין באפשרותך להגדיר את האפשרות הזו כזמינה, אלא אם יותר מצג אחד או רשת אחת מוגדרים כזמינים. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


אין באפשרותך להגדיר את האפשרות הזו כזמינה, אלא אם יותר מצג אחד או רשת אחת מוגדרים כזמינים. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


הגדרות צבעי שולחן העבודה, כגון בהירות, ניגודיות, גאמה וחידוד התמונה.


הגדרות ייחודיות ל- Direct3D


הגדרות הקשורות לרמת הביצועים ולאיכות עבור יישומי OpenGL ו- Direct 3D


אפשרות זו מפרטת את הגדרות המשתמש עבור מנהל ההתקן של הכרטיס הגרפי מתוצרת NVIDIA, אפשרויות NVKeystone ומיזוג גבולות.


האפשרות מפרטת את הגדרות המשתמש עבור וידיאו במלוא הצג וחפיפת וידיאו ברמת החומרה.


    האפשרות מפרטת את הגדרות המשתמש עבור יישומי OpenGL.


אפשרות זו מציגה או מסתירה אפשרויות מפורטות עבור טעינת פרופילים או שמירתם.


אפשרות זו שומרת ומשחזרת את מצב היישומים הפתוחים בשולחן העבודה.


אפשרות זו שומרת ומשחזרת את הגדרות ניהול שולחן העבודה nView.


אפשרות זו שומרת ומשחזרת את מצב התצוגה.


אפשרות זו שומרת ומשחזרת את מצב שורת המשימות של Windows, כאשר בוחרים בפרטי המצב.


אפשרות זו שומרת ומשחזרת את פרופיל ניהול צריכת החשמל של המחשב כאשר בוחרים בפרטי המצב.


אפשרות זו מציגה רשימה של יישומים שנשמרו בפרופיל, אם נתוני מצב היישומים נשמרו בפרופיל.


אפשרות זו טוענת את הפרופיל הנבחר ומחילה את ההגדרות שנבחרו בעמוד מתקדם.


אפשרות זו שומרת את הפרופיל הנבחר עם ההגדרות שנבחרו בעמוד מתקדם.


אפשרות זו מבטלת את הפעולה.


תיאור הפרופיל. באפשרותך לשנות את תיאור הפרופיל בעת יצירת פרופיל או בעת שמירתו.


כאשר האפשרות הפעל באופן אוטומטי חלוות הנמצאים מתחת לסמן העכבר מוגדרת כזמינה, הגדר כזמינה אפשרות זו [שנה את סדר ציר העומק (z) כאשר הם מופעלים] כדי להציג את החלון שהופעל באופן אוטומטי בקדמת המסך.


עליך להגדיר כזמינה את האפשרות הפעל באופן אוטומטי חלונות הנמצאים מתחת לסמן העכבר לפני שתוכל לשנות פקד זה. אינך יכול לשנות הגדרה זו אם טענת פרופיל נעול.


היפוך צבעי הטקסט או התמונה הנצפים בהגדלה/הקטנה משפר את איכות התצוגה ומקל על הקריאה. כדי להגדיר אפשרות זו כזמינה, בחר באפשרות הפוך את צבעי התמונה הנצפית בהגדלה/הקטנה ולחץ על הלחצן החל.


לא תוכל להוסיף מקש קיצור אם לא בחרת בפעולה. כמו כן, לא תוכל להוסיף מקש קיצור, אם טענת פרופיל נעול.


לא תוכל להסיר מקש קיצור, אם הרשימה הפעילה של מקשי הקיצור ריקה (לא בחרת במקש קיצור המיועד להסרה). כמו כן, לא תוכל להוסיף מקש קיצור, אם טענת פרופיל נעול.


תכונה זו מאפשרת להפעיל, באמצעות תנועה מוגדרת מראש של העכבר, פעולות שתצורתן ניתנת להגדרה.


תכונה זו מונעת שרטוט מחדש של שולחן העבודה כל עוד לא הושלם שרטוט כל החלונות.


תכונה זו מגדירה כזמינה או כבלתי זמינה את האפשרות לריבוי שולחנות עבודה.


אין באפשרותך להוסיף שולחן עבודה חדש, אם הגדרת כבלתי זמינה את האפשרות לריבוי שולחנות (הגדר את האפשרות לריבוי שולחנות עבודה כזמינה). כמו כן, אינך יכול להוסיף שולחן עבודה חדש אם טענת פרופיל נעול.


לא תוכל לשנות אפשרויות, אם הגדרת כבלתי זמינה את האפשרות לריבוי שולחנות (הגדר את האפשרות לריבוי שולחנות עבודה כזמינה). כמו כן, אין באפשרותך לשנות אפשרויות אם טענת פרופיל נעול.


לחץ  כדי להפעיל את אשף הגדרות התצורה של NVIDIA nView עבור ריבוי צגים האשף מסייע להגדיר את תצורתם של מרבית מצבי התצוגה השכיחים של nView, ובכלל זה ערכי הרזולציה של המסך וסוג הפלט.


לחץ כדי להציג מידע אודות nView Desktop Manager, ובכלל זה מידע על זכויות היוצרים והגרסה.


לחץ כדי להעתיק פרופיל ממקום או ממחשב אחר אל מחשב זה.  לאחר שתייבא את הקובץ תוכל לטעון אותו.


לחץ כדי להעתיק פרופיל ממחשב זה אל מקום אחר.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, תוצג בפניך אזהרה במקרה של אפשרות לאיבוד כל הגדרות התצורה שלך כתוצאה מטעינה של פרופיל.


אפשרות זו מציגה רשימה של כל הפרופילים הזמינים. פרופיל מכיל רשומות מידע על כל הגדרות התצוגה של nView Desktop Manager והגדרות מנהל ההתקן של התצוגה, ומאפשר להגדיר תצורת יישומים בקלות.

1.	בחר בפרופיל מתוך הרשימה.

2.	לחץ על טען כדי לטעון את הפרופיל.

שים לב: יש צורך באישור גישה של משתמש מתקדם כדי ליצור פרופילים, לשמור או למחוק אותם. לאחר מכן תוכל להשתמש במאפייני הפרופיל כדי לשמור את המידע אודות ניהול שלוחן העבודה שלך והגדרות התצוגה של NVIDIA בפרופיל, ולהוסיף פרופילים חדשים ייחודים, עבור חברה, קבוצת עבודה או משתמש מסוימים.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, פרופיל זה יופיע בתפריט סכימת התצוגה של nView, הזמין באמצעות מקש קיצור ייעודי של nView Desktop Manager.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה והחלון משוחרר בטווח הפיקסלים שהוגדרו ממסגרת של מסך או חלון אחר, החלון המשוחרר יועבר באופן אוטומטי כך, שגבולות המסגרת שלו יוצמדו אל גבול המסך או החלון השני.


לחץ על אפשרות זו כדי להציג את מספר התצוגה בכל אחד מן הצגים המחוברים, ומופעלים.


אפשרות זו מאפשרת לקבוע את מיקומן של תיבות דו-שיח.

•	הבחירה ללא מיקום מחדש משביתה את פקד תיבות הדו-שיח.

•	הבחירה שלח לצג n (n הוא מספר) ממקמת את תיבות הדו-שיח בצג מסוים.

•	הבחירה העבר לצג הסמן ממקמת את תיבות הדו-שיח בצג שבו נמצא הסמן.

•	הבחירה העבר לצג היישום ממקמת את תיבות הדו-שיח בצג של היישום ראשי.

שים לב: אם התכונה למיקום מחדש של תיבות דו-שיח (זמינה בעת עריכת קווי רשת) מוגדרת כזמינה, תוכל להשתמש באפשרות הנוספת הבאה:

•	שלח לרשת n.m (n.m הוא המספר), ממקמת תיבות דו-שיח ברשת מסוימת.

בדרך כלל, התבנית המוסכמת לזיהוי התקן תצוגה, הוא מספר n, למשל, תצוגה מס' n, תצוגה 1, תצוגה 2, וכו'. כאשר האפשרות לשימוש בקווי רשת זמין, כל אחד מהתקני התצוגה יכול להציג מספר אזורים של קווי רשת. רשת 1.2 משמעה התקן תצוגה מס' 1 ורשת מס' 2; ורשת 2.1 פירושה התקן תצוגה מס' 2 ורשת מס' 1, וכו'.


אם אפשרות זו מוגדרת כזמינה, nView Desktop Manager יוסף אל Microsoft Internet Explorer וירחיב את הדפדפן, כך שכאשר תחזיק את המקש Shift לחוץ בעת לחיצה על קישור, הקישור ייפתח בחלון חדש של הדפדפן Internet Explorer בהתקן התצוגה הבא.

כדי להשתמש במאפיין זה:

1.	לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על שורת הכותרת של Internet Explorer ובחר בתפריט אפשרויות nView כדי להציג את הגדרות התצורה של תפריט זה.

2.	בחר באפשרות פתח חלון של קישור חדש בצג וציין את התקן התצוגה הרצוי.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, חסימת חלונות צצים תהייה זמינה במערכת עבור חלונות הדפדפן Internet Explorer.

1.	לחץ על מאפיינים… כדי לקבוע את הגדרות התצורה לחסימת חלונות צצים עבור כלל המערכת.

2.	לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על שורת הכותרת של הדפדפן Internet Explorer.

3.	בחר בתפריט אפשרויות nView.

4.	בחר בפריט המתאים כדי להגדיר את תצורת החסימה של חלונות צצים רק עבור הדפדפן Internet Explorer זה.


לחץ כדי לקבוע את הגדרות התצורה של התכונה לחסימת חלונות צצים של הדפדפן Internet Explorer וכדי להציג את הנתונים הסטטיסטיים ואת ההיסטוריה של חלונות צצים שנחסמו.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, האפשרות nView תוסף אל PowerPoint , תרחיב אותו, ותאפשר לך לבחור בהתקן התצוגה שבו ברצונך להציג מצגות שקפים. כדי להשתמש במאפיין זה:

1.	לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על שורת הכותרת של PowerPoint.

2.	בחר בתפריט אפשרויות nView.

3.	לחץ על הצג שקפים בתצוגה, וציין את התקן התצוגה הרצוי.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, תבוצע הרחבה של Microsoft_ Outlook™, והאפשרות nView תוסף אליו, ותאפשר לך לבצע פעולות אלה:

•	לשמור את החלונות הפתוחים של Outlook בזמן סגירת תיבת הדואר הנכנס של Outlook

•	ולפתוח מחדש באופו אוטומטי את אותם חלונות כאשר תסגור את Outlook ותפעיל אותו שנית.

כדי להשתמש באפשרות זו:

1.	לחץ באמצעות הלחצן הימני של העכבר על תיבת הדואר הנכנס של Outlook.

2.	בחר בתפריט אפשרויות nView.

3.	ולבסוף, בחר בפקודה הרצויה מתפריט Outlook.


מציין את שם שולחן העבודה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה באפשרותך לקבוע רקע שונה לכל אחד מהצגים.


בחר באופן שבו יוצג הרקע הנבחר.


לחץ כדי לשנות את הרקע.


לחץ כדי להסיר את הרקע.


לחץ כדי לשנות את הסמל המשויך לשולחן עבודה זה. סמל שולחן העבודה יופיע בממשקי משתמש שונים של nView Desktop Manager.


לחץ כדי להסיר את הסמל המשויך לשולחן עבודה זה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, סמל שולחן העבודה הנוכחי מוצג במגש המערכת של Windows – זהו האזור שבקצה הימני של שורת המשימות.

תוכל גם להשתמש בסמל זה של מגש המערכת כדי לעבור בין שולחנות עבודה.


פעולה זו מציגה לחצן בשורת הכותרת של היישום, אשר מאפשר להעביר את החלון אל התצוגה הבאה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, התכונה שקיפות תהייה בשימוש בעת גרירה של חלונות, רק אם תלחץ באופן מתמשך על המקש Shift בעת שתתחיל לגרור את החלון.


תוכל להקליד כאן את שם היישום (שם קובץ ההפעלה ללא הסיומת). תוכל גם ללחוץ על הלחצן עיון… כדי לאתר את היישום, או על חיפוש… כדי לפתוח את כלי החיפוש, במידה שהיישום נמצא במצב פעולה.

שים לב: אם תשאיר את השדה יישום ריק, תחול ההגדרה על כל מחלקות היישומים.


תוכל להקליד כאן את שם המחלקה (שם קובץ ההפעלה ללא הסיומת). תוכל גם ללחוץ על הלחצן חיפוש… כדי לפתוח את כלי החיפוש במקרה שחלון היישום מוצג באופן גלוי.

שים לב: אם תשאיר את שדה המחלקה ריק, תחול ההגדרה על כל מחלקות החלונות.


לחץ כדי לפתוח חלון שממנו תוכל לבחור ביישום הנמצא במצב פעולה.


לחץ כדי לפתוח חלון שממנו תוכל לבחור בחלון נראה של יישום.


לחץ כדי לעיין למציאת יישום.


תוכל להקליד כאן את שם היישום או שם המחלקה. לחלופין, השתמש בכלי החיפוש וגרור אותו מעל לחלון היישום כדי למלא את הנתונים בשדה זה באופן אוטומטי.


גרור כלי זה מעל לחלון כדי לאחזר את שם היישום או שם המחלקה.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כבלתי זמינה, כל פעולות nView יושבתו.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כבלתי זמינה, כל האפשרות לשקיפות ותמיד עליון של nView יושבתו.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כבלתי זמינה, כל לחצני שורת הכותרת של nView יושבתו.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כבלתי זמינה, כל פעולות המיקום של nView לתיבות דו-שיח וחלונות יושבתו.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כבלתי זמינה, כל פעולות ההגדלה המרבית של nView יושבתו.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כבלתי זמינה, כל פעולות זיכרון מצב החלון של nView יושבתו.


אפשרות זו מורה שלא לשמור את הפרופיל הנוכחי, אלא להמשיך ולטעון את הפרופיל הנבחר.


אפשרות זו מוגדרת כבלתי זמינה משום שאין פרופיל הנטען כעת. אפשרות זו תוגדר כזמינה כאשר תבחר בפרופיל לטעינה בזמן ביצוע שינויים בפרופיל הנוכחי.


האפשרות הפוך חלונות לשקופים בעת גרירתם חייבת להיות זמינה כדי שניתן יהיה להשתמש בהגדרה זו. אם טענת פרופיל נעול, אפשרות זו לא תהייה זמינה.


האפשרות שמור את פרטי מצב התצוגה חייבת להיות מוגדרת כזמינה כדי שניתן יהיה להשתמש בהגדרה זו.


האפשרות שמור את הגדרות הביצועים והאיכות חייבת להיות מוגדרת כזמינה כדי שניתן יהיה להשתמש בהגדרה זו.


הפרופיל הנטען אינו מכיל מידע זה.


הגדרה זו מאפשרת שיוך כל צג פעיל אל שולחן עבודה נפרד. פירוש הדבר, שבאפשרותך לצפות בן-בעת בנוחות במספר שולחנות עבודה (אחד בכל צג), במקום לצפות בשולחן עבודה אחד בלבד בכל פעם.


לחץ על אפשרות זו כדי לפתוח את הכרטיסייה הגדרות מאפייני תצוגה של Windows, אשר בה ניתן להפעיל (לחבר), או להשבית (לנתק) את התקני התצוגה המחוברים.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, חלונות צצים ייחסמו בחלונות חדשים של הדפדפן Internet Explorer.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, מראה סמן העכבר ישתנה לפרק זמן קצר כאשר חלון צץ נחסם.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, יושמע צליל כאשר חלון צץ נחסם.


כאשר אפשרות זו מוגדרת כזמינה, החלון הצץ החסום יופיע למשך הזמן, שנבחר בתיבת העריכה משך התצוגה (בשניות).


לאחר שבחרת באפשרות הצג בקצרה את החלון הצץ באמצעות סימון בתיבת הסימון, הקלד את משך הזמן (בשניות) הרצוי להצגה המוקדמת הקצרה של חלונות צצים חסומים.


אם סימנת בתיבת הסימון הקודמת, וקבעת שחלונות צצים יוצגו למשך זמן קצר, הדבר יגרום לחלון הצץ המוצג להתעמעם לאחר שיפוג פרק הזמן שנקבע להצגתו.


הקלד את כתובת האינטרנט (URL) של האתר, שאת החלונות הצצים המוצגים ממנו ברצונך לאפשר. לאחר מכן, לחץ על הלחצן הוסף, והוסף כתובת זו אל רשימת הכתובות של האתרים היוצאים מן הכלל. פירוש הדבר, שחלונות צצים מאתר זה שהוספת, יוצגו תמיד.


פעולה זו מוסיפה את האתר, שאת כתובתו רשמת בתיבה כתובת אתר האינטרנט, אל רשימת האתרים היוצאים מן הכלל. פירוש הדבר, שחלונות צצים מאתר זה שהוספת, יוצגו תמיד.


פעולה זו מציגה את האתרים שפעולת חסימת החלונות הצצים אינה מיושמת על חלונותיהם. חלונות צצים מאתרים אלה יוצגו תמיד.


פעולה זו מוחקת את אתר האינטרנט הנבחר מרשימת האתרים היוצאים מן הכלל.


פעולה זו מוחקת את כל כתובות האתרים שברשימת האתרים היוצאים מן הכלל.


פעולה זו מציגה את רשימת אתרי האינטרנט שהוגדרו כך, שכל החלונות המוצגים מהם ייחסמו. הרשימה מפרטת גם את התאריך והשעה שבה נקבעו הגדרות אלה.


פעולה זו מוסיפה את אתר האינטרנט הנבחר מן הרשימה שלמעלה (רשימת האתרים שחלונותיהם הצצים ייחסמו) אל רשימת האתרים היוצאים מן הכלל. כתוצאה מכך, חלונות צצים מאתרים אלה יוצגו תמיד.


פעולה זו מוחקת את אתר האינטרנט הנבחר מרשימת האתרים שחלונותיהם הצצים ייחסמו.


פעולה זו מוחקת את כל האתרים מרשימת אתרי האינטרנט שחלונותיהם הצצים ייחסמו.


פעולה זו מפרטת את משך הזמן לשמירת פריטים ברשימת אתרי האינטרנט שחלונותיהם הצצים ייחסמו. פריטים יימחקו מהרשימה באופן אוטומטי לאחר חלוף פרק הזמן שנקבע.


כאשר אפשרות זו נבחרת, היא מאפשרת לשנות את סדר ציר העומק באמצעות הלחצן האמצעי של העכבר.

שים לב: יישומי תוכנה אחרים, שניתן להתאימם לשימוש בגלגל האמצעי של העכבר עלולים להפריע לפעולה זו של nView Desktop Manager.


אפשרות זו גורמת למצביע העכבר לדלג מעל לאזורים מתים בתצוגה כאשר מצביע העכבר מועבר במהירות מצג לצג, בתצורה שאינה מלבנית.


לחץ כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני מקש קיצור, אשר בה תוכל לקבוע את הגדרות סגנון הפעולה QuickZoom הבאות. ודא שלחצת על החל כדי להחיל את השינויים.

•	רשת נוכחית מאפשרת לך לצפות בצג בקירוב כדי להציג את הרשת שבה ממוקם מצביע העכבר. אם לא נקבעה כל רשת, יוצג הצג שבו מוצג מצביע העכבר.

•	ממורכז על הסמן מאפשרת לך לצפות בקירוב באזור התצוגה שמסביב למצביע העכבר.

•	השתמש בגלגל העכבר… אם ברצונך לאפשר צפייה מהירה, בהגדלה או בהקטנה, בכל שטח שולחן העבודה באמצעות ללחיצה על המקש Shift או על המקש Ctrl במשולב בלחיצה על גלגל העכבר, בחר בתיבת סימון זו, ולאחר מכן, בחר בתיבת הסימון עבור Shift או בתיבת הסימון עבור Ctrl.


אפשרות זו סוגרת את תיבת הדו-שיח ושומרת את השינויים שערכת.


אפשרות זו סוגרת את תיבת הדו-שיח ללא שמירה של שינויים כלשהם שערכת.


ציין כאן שילוב של מקשי קיצור ולחץ על אישור. כעת תוכל להשתמש בשילוב מקשים זה בכל עת כדי לבצע את הפעולה המפורטת בתיבה 'פעולה'.


בחר בתיבת בחירה זו אם ברצונך להשתמש בגלגל העכבר כדי לצפות במהירות באזור תצוגה, בהגדלה או בהקטנה, במצב QuickZoom.


בחר בתיבת בחירה זו אם ברצונך ללחוץ על המקש Shift תוך כדי שימוש בגלגל העכבר כדי לצפות במהירות באזור תצוגה, בהגדלה או בהקטנה, במצב QuickZoom.


בחר בתיבת בחירה זו אם ברצונך ללחוץ על המקש Ctrl תוך שימוש בגלגל העכבר כדי לצפות במהירות באזור תצוגה, בהגדלה או בהקטנה, במצב QuickZoom.


בחר באפשרות זו אם ברצונך שהאזור המוצג בהגדלה יעקוב במצב QuickZoom אחרי סמן העכבר .


בחר באפשרות זו אם ברצונך שהאזור המוצג בהגדלה יוצמד במצב QuickZoom לרשת התצוגה הנוכחית.


בחר בתיבת בחירה זו אם ברצונך שהפעולה תפעל בחלון הנמצא תחת סמן העכבר.


בחר באפשרות זו אם ברצונך שפעולת הסיבוב תתבצע דרך כל אחת ממעלות הסיבוב הזמינות.


בחר באפשרות זו אם ברצונך לקבוע את מידת הסיבוב לערך שנבחר בתיבה "מידת הסיבוב".


בחר באפשרות זו כדי לשנות את מצב פעולת הסיבוב בין "מידת הסיבוב" שנבחרה בתיבת הסימון לבין הערך 0 (אפס) מעלות סיבוב.


בחר באפשרות זו כדדי לאפשר את החלת פעולת הסיבוב לצג שאליו מכוון סמן העכבר.


בחר באפשרות זו כדי להחיל את פעולת הסיבוב בכל אחד מן הצגים.


כאשר תלחץ בתיבה זו, המקשים שעליהם תלחץ (בלוח המקשים) יופיעו בתיבה. בחר במקש או בשילוב המקשים, שבהם ברצונך להשתמש כדי לבצע את הפעולה הנבחרת, אשר מופיעה בתיבה 'פעולה'.


כאשר תלחץ בתיבה, המקשים שעליהם תלחץ (בלוח המקשים) יופיעו בתיבה. בחר במקש או בשילוב המקשים, שבהם ברצונך להשתמש כדי לעבור בין שולחנות העבודה.


פעולה זו מציגה רשימה של מאפיינים, הזמינים לשימוש באמצעות מקש הקיצור הנבחר.


פעולה זו מציגה רשימה של תצוגות (או צגים), הזמינים לשימוש באמצעות מקש הקיצור הנבחר.


פעולה זו מציגה רשימה של אפשרויות כוונון, הזמינות לשימוש באמצעות מקש הקיצור הנבחר.


פעולה זו מציגה רשימה של פרופילים, הזמינים לשימוש באמצעות מקש הקיצור הנבחר.


אפשרות זו מציגה רשימה של זוויות סיבוב (במעלות), הזמינות לשימוש עם מקש הקיצור שנבחר בתיבה "צירוף מקשי קיצור". תוכל לבחור בכל אחת מן האפשרויות הללו ולשייך אותה אל שילוב מקשי הקיצור שתציין בתיבה "צירוף מקשי קיצור".


פעולה זו מציגה רשימה של שולחנות עבודה ,הזמינים לשימוש באמצעות מקש הקיצור הנבחר.


פעולה זו מציגה רשימה של צבעים, הזמינים לשימוש באמצעות מקש הקיצור הנבחר.


פעולה זו מציגה רשימה של אחוזים, הזמינים לשימוש באמצעות מקש הקיצור הנבחר.


בחירה בהגדרה זו תגרום למקשי הקיצור להפעיל את שולחן העבודה שנבחר מתוך רשימת שולחנות העבודה.


בחירה בהגדרה זו תגרום למקש הקיצור להפעיל את שולחן העבודה הבא בהתאם למקומו ברשימת שולחנות העבודה.


בחירה בהגדרה זו תגרום למקש הקיצור להפעיל את שולחן העבודה הקודם בהתאם למקומו ברשימת שולחנות העבודה.


בחירה בהגדרה זו תגרום למקש הקיצור להפעיל את שולחן העבודה האחרון שהיה פעיל.


בחירה בהגדרה זו תגרום למקש הקיצור למתג בין פעולת הגדלת החלון לגודלו המרבי לבין שיחזור מצבו הראשוני של החלון.


בחירה בהגדרה זו תגרום למקש הקיצור למתג בין פעולת הגדלת החלון באופן מרבי על-פני שולחן העבודה לבין שיחזור מצבו הראשוני.


בחירה באפשרו זו תגרום למקש הקיצור למתג בין פעולת מזעור החלון לבין שיחזור מצבו הראשוני.


בחירה בהגדרה זו תגרום למקש הקיצור למתג בין פעולת כיווץ החלון אל שורת המשימות לבין שיחזור מצבו הראשוני.


סמן בתיבת סימון זו, אם אינך רוצה לחסום חלונות צצים שמקורם באתרי אינטרנט בהם ביקרת.

שים לב: חסימתם של חלונות צצים שמקורם באתרי אינטרנט אחרים תישאר בתוקף.


הגדרה זו מאפשרת לקבוע באיזה צג ייפתחו יישומים, כברירת מחדל.

•	הצג האחרון, הוא הצג שבו סגרת את היישום.

•	הצג ההתחלתי, הוא הצג שבו מוצג הלחצן התחל.

•	הצג הבא הוא הצג הבא הזמין. זהו הצג שבא אחרי הצג המשמש להצגת היישום הפעיל ברגע זה.

שים לב: אם תבחר באפשרות  הצג האחרון, ישוחזר בעת פתיחת היישום גם מצב היישום (כולל nView Desktop Manager - מנהל התצוגה של nView והמצבים הגדלה לגודל מרבי וכיווץ).


אשף הטלוויזיה יסייע לך לקבוע את ההגדרות המתאימות עבור הטלוויזיה או עבור HDTV (טלוויזיה ברמת הבחנה גבוהה) כך שיוכלו לפעול לאחר שיחוברו למחשב.