Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:27


Список контейнеров, в которых могут выбираться объекты. Чтобы выяснить место текущего контейнера в иерархии контейнеров, нажмите кнопку со стрелкой.


Список объектов, расположенных в контейнере, и их описания, если они имеются. Чтобы просмотреть иерархию контейнеров, нажмите кнопку Размещение.


Поле для ввода имени объекта или объектов, которые требуется добавить. Можно ввести несколько имен, разделенных точкой с запятой. Закончив ввод имен объектов, нажмите кнопку Добавить.


Поле для ввода имени необходимого объекта.


Добавление одного или нескольких выделенных объектов.


Удаление одного или нескольких выделенных объектов.


Поле для ввода имени необходимого объекта в одной из следующих форм: домен/имя_объекта, объект@домен или объект. Можно ввести несколько имен, разделенных точкой с запятой. Если объект уже существует в домене или глобальном каталоге, введите несколько первых символов его имени и нажмите кнопку Проверить имена. Можно также выбрать имя в списке и нажать кнопку Добавить. Чтобы удалить объект, выделите его и нажмите клавишу DELETE.


Свойства выделенного объекта.


Поле для ввода домен и имени пользователя в формате, представленном в примере, или в следующем формате: имя_домена\имя_пользователя.


Поле ввода пароля для данного домена. Пароли вводятся с учетом регистра.


Отправка имени и пароля пользователя, отображенных в поле Подключиться как, в домен, с которым устанавливается соединение. Если были указаны действительные домен, имя пользователя и пароль, после отправки будет открыт доступ к домену и его ресурсам. Если введены недействительные имя пользователя и пароль, это диалоговое окно отображается снова.


Отмена попытки доступа к домену или его ресурсам. Нажатие на кнопку Отмена может привести к тому, что не удастся просмотреть список доменов, не будет доступа к ресурсам или объектам домена.


Код обнаруженной ошибки. Системный администратор или технический специалист может использовать этот код при диагностике неполадки. Чтобы скопировать этот код ошибки, выделите его, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Копировать.


Выбор повторного ввода имени объекта и повторения поиска.


Поле для повторного ввода имени объекта. Если точное имя неизвестно, введите несколько первых букв и нажмите кнопку OK, чтобы просмотреть список объектов, имена которых начинаются с этих букв. Если после нажатия кнопки OK снова отображается это диалоговое окно, следует ввести точное имя объекта или удалить это имя из списка.


Удаление данного объекта из выбранного списка объектов. Выберите этот параметр, если не удается найти или неизвестно имя искомого объекта. Другие выбранные объекты не будут удалены.


Проверка имен выделенных объектов. Если Windows не удается найти объект, исправьте его имя или удалите объект из списка.


Включение выбора объектов из списка.


Вывод списка имен объектов, сходных с именем, введенным в предыдущем диалоговом окне.


Поле для повторного ввода имени объекта. Если точное имя неизвестно, введите несколько первых букв и нажмите кнопку OK, чтобы просмотреть список объектов, имена которых начинаются с этих букв.


Указание типов объектов для выбора.


Определение корневого размещения, с которого требуется начать поиск.


Поле для ввода имен объектов, которые требуется найти. Чтобы выполнить поиск нескольких объектов, введите их имена через точку с запятой. Используйте один из следующих синтаксисов.

ВыводимоеИмя (пример: Имя Фамилия)

Имя объекта (пример: Компьютер1)

ИмяПользователя (пример: Пользователь1)

ИмяОбъекта@ИмяДомена (пример: Пользователь1@Домен1)

ИмяДомена\ИмяОбъекта (пример: Домен1\Пользователь1)


Поиск всех имен объектов, соответствующих именам, указанным в текстовом поле, с использованием выбранных типов объектов и размещения каталога.


Задание дополнительных параметров поиска.


Список доступных типов объектов для выполнения поиска. Этот список может включать один или несколько из следующих типов объектов.

Встроенная учетная запись участника безопасности.  Объекты, представляющие стандартные встроенные группы и участников внешней безопасности. Примеры: «Администраторы», «Системные операторы», «Пользователи», «Опытные пользователи», «Все», «Прошедшие проверку», «Анонимный вход», «Гость» и «Система».

Группы.  Объекты, членами которых могут быть пользователи, компьютеры и другие группы.

Пользователи.  Объекты, используемые конкретными лицами для доступа к сетевым ресурсам.

Компьютеры.  Объекты, представляющие компьютеры при доступе к сетевым ресурсам.

Контакты.  Объекты, используемые для хранения и поиска сведений о конкретных лицах. Объектам типа «Контакты» не могут быть назначены разрешения и, следовательно, у них нет доступа к сетевым ресурсам.

Другой.  Объекты, которые могут создаваться приложениями.


Список размещений, которые могут выбираться в качестве корневых при поиске объектов.


Выбранные типы объектов.


Имя размещения для проведения поиска.


Список переменных для поиска имен пользователей, компьютеров и групп.


Список переменных для поиска описаний пользователей, компьютеров и групп.


Признак включения в поиск отключенных учетных записей.


Признак включения в поиск учетных записей пользователей с неограниченным сроком действия пароля.


Число дней со времени последнего входа в домен пользователей из указанного корня запроса.


Запуск поиска.

Если требуется найти все объекты, заданные в полях Типы объектов и Размещения, не вводите никаких значений поиска и нажмите кнопку Поиск. Следует учитывать, что поиск такого типа может потребовать сетевых ресурсов большого объема в зависимости от его области определения. Чтобы минимизировать загрузку сетевых ресурсов, задайте значения поиска.


Остановка поиска. Будут отображены объекты, обнаруженные к моменту нажатия этой кнопки.


Поле для ввода имени запроса.


Поле для ввода описания запроса.


Изменение набора столбцов, отображаемых в данном представлении.


Список переменных для поиска имен пользователей, компьютеров и групп. Введите в поле имя пользователя, компьютера или группы, которые требуется найти.


Список столбцов, отображаемых в списке результатов поиска. В группе Доступные столбцы могут указываться дополнительные столбцы, отображаемые в списке результатов поиска.


Настройка вида сведений, отображаемых в списке результатов поиска, выполняется путем выбора перечисленных здесь столбцов.


Число дней со времени последнего входа в домен пользователей из указанного корня запроса.


Удаление выделенных столбцов из списка результатов поиска.


Добавление выделенных столбцов в список результатов поиска.


Список переменных для поиска описаний пользователей, компьютеров и групп.


Список переменных для поиска имен пользователей, компьютеров и групп.