Copyright: Sunday, September 02, 2001 12:57:21


Режим ввода символов клавиатуры щелчками мыши или джойстика.


Режим ввода символов клавиатуры перемещением указателя мышью или джойстиком.


Если установлен переключатель Задержка указателя для выбора, в поле Минимальное время задержки задается время задержки (от полсекунды до трех секунд), после которого выбирается символ. Чтобы изменить это значение, выберите время в раскрывающемся списке.


Режим ввода выделяемых символов при помощи назначенной клавиши клавиатуры, мыши или джойстика.


При установке переключателя Джойстик или клавиша для выбора включается режим сканирования. Чтобы изменить интервал проверки (от полсекунды до трех секунд), после которого сканируются и выделяются символы клавиатуры, выберите значение в раскрывающемся списке.


Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Закрытие диалогового окна без сохранения всех внесенных изменений.


Выбор устройства для запуска режима сканирования клавиатуры: мышь, джойстик или клавиша.


Использование мыши или джойстика для запуска режима сканирования клавиатуры. Затем мышь или джойстик используется для ввода символа клавиатуры.


Выбор клавиши для запуска режима сканирования клавиатуры. Затем эта клавиша используется для ввода символа клавиатуры.