Copyright: Sunday, September 02, 2001 12:57:26


Все доступные схемы управления питанием.


Сохранение изменений схемы управления питанием. Имеется возможность создать новую схему управления питанием, изменив существующую и сохранив ее под другим именем.


Удаление выделенной схемы.


Отображение параметров управления питанием для выделенной схемы.


Сокращение потребления электроэнергии компьютером. Выберите в раскрывающемся списке период отсутствия активности, через который компьютер переходит в ждущий режим.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер должен переходить в ждущий режим при питании от сети.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер должен переходить в ждущий режим при питании от батареи.


Отключение монитора через указанное время при отсутствии активности. Выберите период отсутствия активности в раскрывающемся списке.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер отключает монитор при питании от сети.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер отключает монитор при питании от батареи.


Задание дополнительных параметров для выбранной схемы электропитания.


Все доступные схемы управления питанием.


Сохранение изменений схемы управления питанием. Имеется возможность создать новую схему управления питанием, изменив существующую и сохранив ее под другим именем.


Удаление выделенной схемы.


Отображение параметров управления питанием для выделенной схемы.


Сокращение потребления электроэнергии компьютером. Выберите в раскрывающемся списке период отсутствия активности, через который компьютер переходит в ждущий режим.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер должен переходить в ждущий режим при питании от сети.


Отключение монитора через указанное время при отсутствии активности. Выберите период отсутствия активности в раскрывающемся списке.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер отключает монитор при питании от сети.


Задание дополнительных параметров для выбранной схемы электропитания.


Поле ввода имени для сохранения заданной схемы электропитания.


Отображение дополнительных параметров управления электропитанием для выбранной схемы.


Запрос пароля Windows при выводе компьютера из ждущего режима.


Отключение жестких дисков через указанное время при отсутствии активности. Выберите период отсутствия активности в раскрывающемся списке.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер отключает жесткие диски при питании от сети.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер отключает жесткие диски при питании от батарей.


Отображение дополнительных параметров управления электропитанием для выбранной схемы.


Запрос пароля Windows при выводе компьютера из ждущего режима.


Переключение монитора в состояние с низким потреблением электроэнергии (подсветка уменьшается, изображение тускнеет), если компьютер не подключен к питанию от сети.


Отключение жестких дисков через указанное время при отсутствии активности. Выберите период отсутствия активности в раскрывающемся списке.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер отключает жесткие диски.


Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image]  в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Подача звукового сигнала, выполнение действия (например переход в состояние с низким потреблением электроэнергии) или отображение сообщения, если заряд батареи снизится до заданного уровня.


Уровень зарядки батарей, при котором выдается звуковой сигнал или выводится сообщение.


Перетащите ползунок для изменения уровня заряда батарей, при котором выдается звуковой сигнал или выводится сообщение.


Задание типа уведомления о низком уровне зарядки батарей.


Отклик на уведомление о критическом уровне зарядки батарей.


Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image]  в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Подача звукового сигнала, выполнение действия (например переход в состояние с низким потреблением электроэнергии) или отображение сообщения, если заряд батареи снизится до заданного уровня.


Уровень зарядки батарей, при котором выдается звуковой сигнал или выводится сообщение о критическом состоянии.


Перетащите ползунок для изменения уровня зарядки батарей, при котором выдается звуковой сигнал или выводится сообщение о критическом состоянии.


Задание типа отклика на уведомление о критическом уровне зарядки батарей .


Отклик на уведомление о критическом уровне зарядки батарей.


Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image]  в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Выдача звукового сигнала при падении уровня зарядки батарей до уровня, заданного на вкладке Сигнализация.


Вывод сообщения при падении уровня зарядки батарей до уровня, заданного на вкладке Сигнализация.


Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image]  в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Признак выполнения действия (например переход в состояние с низким потреблением электроэнергии) при появлении звукового сигнала или сообщения о падении заряда батареи до низкого уровня.


Отображение списка. Указание действия (например переход в состояние с низким потреблением электроэнергии), выполняемого при появлении звукового сигнала или сообщения о падении заряда батареи до низкого уровня.


Инициация перехода в ждущий режим или завершения работы, даже если программа не отвечает.


Признак выполнения действия (например переход в состояние с низким потреблением электроэнергии) при закрытии крышки переносного компьютера.


Признак выполнения действия (например переход в состояние с низким потреблением электроэнергии) при нажатии кнопки выключения питания компьютера.


Признак выполнения действия (например переход в состояние с низким потреблением электроэнергии) при нажатии кнопки включения спящего режима компьютера.


Размер свободного дискового пространства, доступного для хранения рабочего стола в спящем режиме. Этот отчет составляется для диска, на котором установлена операционная система.


Размер свободного дискового пространства, необходимого для перевода компьютера в спящий режим.


Установите этот флажок, чтобы получить возможность перевести компьютер в спящий режим.


Для перевода компьютера в спящий режим на диске должно быть не меньше места, чем размер оперативной памяти компьютера.


Отображение индикатора электропитания в области состояния панели задач. Этот значок позволяет изменять параметры управления электропитанием.


Отображение уровня зарядки всех батарей компьютера.


Отображение сведений об используемом питания и состоянии зарядки батарей.


Вывод компьютера из ждущего режима для приема входящих телефонных звонков. После завершения звонка компьютер вновь переходит в ждущий режим.


Тип питания, используемый компьютером в настоящий момент.


Текущий уровень заряда батарей.


Время, на которое хватит текущего заряда батарей.


Отображение уровня зарядки батареи. Щелкните значок для вывода дополнительных сведений.


Отображение доступных сведений о батарее и ее текущем уровне зарядки.


Отображение обновленных сведений об уровне зарядки батареи.


Отключение компьютера после сохранения содержимого памяти на жестком диске. При следующем включении компьютера состояние рабочего стола полностью восстанавливается.

Выберите в раскрывающемся списке период отсутствия активности, через который компьютер переходит в спящий режим. Чтобы перевести компьютер в ждущий режим до включения спящего режима, задайте время в поле Ждущий режим через, если такая возможность имеется на данном компьютере.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер должен переходить в спящий режим при питании от сети. Чтобы перевести компьютер в ждущий режим до включения спящего режима, задайте время в поле Ждущий режим через, если такая возможность имеется на данном компьютере.


Задание периода отсутствия активности, через который компьютер должен переходить в спящий режим при питании от батареи. Чтобы перевести компьютер в ждущий режим до включения спящего режима, задайте время в поле Ждущий режим через, если такая возможность имеется на данном компьютере.


Для любого элемента этой группы имеются справочные сведения. Для получения справки нажмите кнопку [image] в верхней части диалогового окна, а затем щелкните нужный элемент.


Признак выполнения программы при возникновении критической ситуации, такой как сбой подачи электропитания.


Имя программы, которую следует выполнить. Проверьте наличие всех сведений о пути и устройстве.


Отображение диалогового окна, в котором можно просмотреть локальные и сетевые диски с целью поиска необходимой программы.


Активизация средств, предоставляющих данные об уровне заряда батареи и позволяющих переключать компьютер в ждущий или спящий режим.


Название изготовителя ИБП.


Название модели ИБП.


Источник, используемый ИБП для подачи электроэнергии в компьютер (сеть переменного тока или батарея).


Приблизительный период времени (в минутах), в течение которого ИБП может работать от батареи.


Текущий уровень заряда батареи ИБП (в процентах от максимального уровня).


Состояние батареи ИБП.


Параметры для задания изготовителя ИБП, модели и используемого последовательного порта.


Параметры для настройки отклика системы на критические ситуации, связанные с подачей электропитания. Для этого нужно нажать кнопку Выбрать, чтобы задать тип ИБП и последовательный порт.


Изготовитель, модель, серийный номер и версия, установленного ИБП.


Перечень изготовителей ИБП. Выберите в нем изготовителя данного ИБП. Для установки пользовательского ИБП с простой системой сигналов, выберите вариант Универсальный. Если ИБП не используется, выберите вариант Нет.


Перечень моделей ИБП выбранного изготовителя. Выберите в нем модель данного ИБП. Если в качестве изготовителя ИБП задан вариант Универсальный, выберите модель Особый, чтобы настроить полярность сигналов ИБП.


Перечень доступных последовательных портов. Выберите порт, к которому присоединен ИБП.


Параметры для настройки полярности сигналов для пользовательского ИБП с простой системой сигналов.


Подтверждение внесенных изменений и закрытие диалогового окна. Изменения не вступят в силу до тех пор, пока не будет нажата кнопка Применить или кнопка OK в диалоговом окне Свойства: Электропитание.


Выберите вариант Полож., если сигнал ИБП имеет положительную полярность, или вариант Отриц., если сигнал ИБП имеет отрицательную полярность (в случае работы ИБП от батареи). Для получения необходимых сведений изучите документацию на ИБП или обратитесь к его изготовителю.


Выберите вариант Полож., если сигнал ИБП имеет положительную полярность, или вариант Отриц., если сигнал ИБП имеет отрицательную полярность (в случае низкого уровня заряда батареи). Для получения необходимых сведений изучите документацию на ИБП или обратитесь к его изготовителю.


Выберите вариант Полож., если сигнал ИБП имеет положительную полярность, или вариант Отриц., если сигнал ИБП имеет отрицательную полярность (в случае выключения сигнала для сохранения оставшегося заряда батареи после выполнения задачи, предусмотренной при возникновении критической ситуации). Для получения необходимых сведений изучите документацию на ИБП или обратитесь к его изготовителю.


Включение службы ИБП для отображения уведомлений о возникновении критической ситуации, такой как: электропитание исчезло или восстановлено, связь с источником прервана или восстановлена, батарея источника разрядилась.


Интервал времени, по истечении которого служба ИБП отправляет первое сообщение о сбое в подаче электроэнергии. Задайте интервал ожидания в секундах.


Интервал времени между предупреждениями о сбое в подаче электроэнергии. Задайте интервал между предупреждениями в секундах.


Интервал времени работы ИБП на батарее, по истечении которого начинается оповещение о возникновении критической ситуации. Задайте интервал в минутах; в течение этого интервала источник питания будет работать на батарее, если исчезло электропитание в сети. Если батарея почти разрядилась, оповещение начнется немедленно.


Если батарея источника питания разрядилась, оповещение о возникновении критической ситуации начинается немедленно (без окончания соответствующего времени ожидания).


Программа, выполняемая до завершения работы системы службой ИБП.


Параметры для настройки программы, запускаемой до выполнения действия, предусмотренного при возникновении критической ситуации. Здесь можно настроить новую или изменить существующую конфигурацию программы.


Признак завершения работы Windows службой ИБП или включения для компьютера спящего режима при сбое в подаче электроэнергии. Выберите значение Завершение работы, чтобы завершить работу Windows. Выберите Переход в спящий режим, чтобы сохранить все содержимое оперативной памяти на жестком диске. Этот вариант недоступен, если не установлен флажок После приостановки перейти в спящий режим на вкладке Спящий режим.


Отключение источником питания своих выходов для сохранения оставшегося заряда батареи после выполнения задач, предусмотренных при возникновении критической ситуации.


Подтверждение внесенных изменений и закрытие диалогового окна. Изменения не вступят в силу до тех пор, пока не будет нажата кнопка Применить или кнопка OK в диалоговом окне Свойства: Электропитание.


Серийный номер ИБП.


Номер версии.


Состояние, в котором компьютер при простое потребляет меньше электроэнергии, но остается доступным для немедленного применения.

При этом данные из памяти не записываются на жесткий диск. При прерывании питания данные из памяти будут потеряны.


Состояние, в котором компьютер завершает работу, но предварительно сохраняет все содержимое памяти на жестком диске. При выводе компьютера из спящего режима все открытые до этого приложения и документы восстанавливают свое состояние.


Группа заранее установленных параметров управления питанием. Например, имеется возможность задать промежутки времени, через которые компьютер переводится в ждущий режим с отключением монитора и жесткого диска. Эти параметры сохраняются вместе со именованной схемой питания.