Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:27


Копирование данных реестра в текстовый файл, который можно использовать для справки или импортировать обратно для восстановления настроек. Для экспорта всего реестра установите переключатель Весь реестр. Чтобы копировать только выделенный раздел (вместе со всеми дочерними разделами), установите переключатель Выбранная ветвь.


Имя компьютера, содержащего удаленный реестр, который требуется открыть. Если имя компьютера неизвестно, нажмите кнопку Обзор для получения списка компьютеров сети.


Данная кнопка позволяет просмотреть список компьютеров сети для выбора компьютера, реестр которого требуется открыть.


Выбор диапазона данных реестра для печати. Чтобы вывести на печать весь реестр, установите переключатель «Диапазон печати» в положение «Все разделы». Для печати только выделенного раздела (вместе со всеми дочерними разделами), установите переключатель в положение Выбранная ветвь.


Вывод текущего имени параметра.

Если требуется переименовать параметр, нажмите кнопку «Отмена», а затем щелкните имя параметра (щелкать следует именно название параметра, а не значок слева от него), введите новое имя и нажмите клавишу ENTER. Затем щелкните имя раздела или значения (щелкать следует именно название, а не значок слева от него), введите новое имя и нажмите клавишу ENTER.


Поле для ввода типа новых данных для данного параметра.


Параметры, позволяющие сузить область поиска, указав тип искомого текста.


Поле для ввода образца поиска.


Поиск только полных строк. В этом режиме не будут найдены образцы, входящие в состав более длинных строк.


Поиск следующего вхождения текста, введенного в поле Найти.


Установка системы счисления для задания параметра DWORD (шестнадцатеричной или десятичной).


Список компьютеров, реестры которых подключены к вашему компьютеру. Чтобы отключиться от сетевого реестра, щелкните имя соответствующего компьютера и нажмите кнопку OK.