Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:27


Имя компьютера, на котором открывается служба съемных носителей. Если отображается значение (локальный компьютер), открыта служба съемных носителей на локальном компьютере. Если отображается другое значение, открывается служба съемных носителей на другом компьютере.


Число элементов рабочей очереди и запросов оператора, которые обрабатываются в настоящее время, а также число элементов рабочей очереди и запросов оператора, ожидающих обработки.


Имя существующего пула носителей. При создании нового пула носителей это поле может использоваться для ввода его имени.


Поле для ввода описания пула носителей.


Тип пула носителей. Предусмотрено четыре типа пулов носителей: свободные, импортированные, неопознанные и для конкретных приложений.


Конкретный тип кассет или дисков в пуле носителей.


Этот переключатель указывает, что в данном пуле носителей сгруппированы один или несколько пулов носителей.


Этот переключатель указывает, что в пуле носителей используются ленты или диски определенного типа. Выберите нужный тип в поле со списком. Щелкните стрелку вниз, чтобы открыть список, и выберите тип носителя.


Автоматическое перемещение лент или дисков из пула свободных носителей в данный пул при возникновении такой необходимости. Если этот флажок не установлен, при возникновении потребности в дополнительных носителях ленты или диски придется перемещать из пула свободных носителей вручную.


Автоматический возврат лент или дисков в пул свободных носителей, если они больше не требуется для работы приложения. Если этот флажок не установлен, ненужные ленты и диски придется возвращать в пул свободных носителей вручную, чтобы их могли использовать другие приложения.


Признак ограничения числа распределений носителей в данном пуле. Если этот флажок установлен, чтобы изменить значение по умолчанию, введите другое значение.


Поле ввода или изменения имени библиотеки.


Поле для ввода описания библиотеки.


Текущее рабочее состояние библиотеки. Возможны следующие состояния библиотек: отсутствует, инициализация, готова и нуждается в обслуживании.


Список типов лент или дисков, выбранных для использования в библиотеке в настоящее время.


Число дисков в библиотеке.


Признак автоматического учета всех носителей в библиотеке при сбое подключения ленты или диска к устройству.


Признак работоспособности библиотеки. Этот флажок всегда должен быть установлен. При возникновении сбоя библиотеки служба съемных носителей автоматически снимает этот флажок. После восстановления библиотеки его следует снова установить.


Изменение типа ленты или диска, используемого в библиотеке.


Список типов лент или дисков, используемых в библиотеке.


Список типов лент или дисков, доступных для использования в библиотеке в настоящее время.


Добавление нового типа ленты или диска, используемого в библиотеке.


Удаление типа ленты или диска из списка типов, используемых в библиотеке.


Список доступных методов учета лент или дисков в библиотеке. Выберите одно из следующих значений.

•	Нет. Отключение процесса автоматического учета.

•	Быстрый. Выполнение быстрого учета. Если в библиотеке имеется считыватель штрих-кода, выполняется учет штрих-кодов. Если в библиотеке нет считывателя штрих-кода, выполняется поиск разъемов, состояние которых изменилось с «Занято» на «Свободно».

•	Полный. Подключение каждой ленты или каждого диска библиотеки и чтение обозначений носителей. В некоторых библиотеках проведение полного учета может занимать продолжительное время.


Поле для ввода нового значения таймаута дверцы библиотеки. Если дверца не закрыта в течение периода, указанного в этом поле, отображается предупреждение и все последующие команды службы съемных носителей не выполняются.


Поле для ввода нового значения таймаута порта для вставки и извлечения библиотеки. Это время ожидания перед автоматическим закрытием порта, если в течение этого времени ленты или диски не вставлялись и не извлекались.


Общее число разъемов в библиотеке.


Поле для ввода описания текущей стороны диска.


Состояние текущей стороны диска. Возможны следующие состояния сторон.

•	Распределен. Сторона зарезервирована для использования приложением. Эта сторона недоступна для других приложений.

•	Доступен. Сторона доступна для всех приложений.

•	Завершен. Сторона используется, но запись на нее невозможна. На данной стороне нет свободного места.

•	Списан. Сторона больше не доступна для использования, поскольку для нее достигнуто максимальное число распределений.

•	Импортирован. Тип метки этой стороны опознается службой съемных носителей, но код метки не опознается.

•	Несовместим. Сторона не совместима с библиотекой. Эту ленту или диск необходимо удалить из библиотеки.

•	Новый. Новая сторона в системе съемных носителей. Она еще не каталогизирована.

•	Зарезервирован. Сторона может распределяться только для одного приложения. Это состояние двусторонних носителей, одна сторона которых уже была распределена.

•	Неподготовлен. У стороны еще нет метки носителя "Свободно". Это временное состояние.

•	Неопознан. Тип и код метки этой стороны не опознается службой съемных носителей.


Номер стороны диска.


Тип диска текущей стороны.


Имя диска для текущей стороны.


Число подключений и распределений этой стороны диска.


Физическое состояние ленты или диска. Возможны следующие физические состояния.

•	Простаивает. Находится в разъеме автоматической библиотеки или не подключен.

•	Используется. Лента или диск перемещается службой удаленных носителей.

•	Загружен. Лента или диск подключены к устройству и данные могут читаться и записываться.

•	Выгружен. Лента или диск отсоединены и готовы к извлечению из устройства.

•	Установлен. Лента или диск подключены к устройству, но данные не могут читаться и записываться.


Тип ленты или диска, настройки чтения и записи, последовательный номер и идентификация штрих-кода (если применимо).


Имя пула носителей, в который распределена лента или диск.


Имя библиотеки, номер устройства, номер разъема или порта вставки и извлечения, в которых лента или диск находится в настоящее время.


Включение использования ленты или диска библиотекой. Этот флажок всегда должен быть установлен. В случае сбоя ленты или диска служба съемных носителей автоматически снимает этот флажок. После восстановления или замены ленты или диска его следует снова установить.


Полный путь, используемый системой съемных носителей для доступа к устройству в библиотеке.


Поле для ввода или изменения имени ленточного или дискового накопителя.


Состояние устройства, имя и тип ленты или диска, связанных с устройством. Возможны следующие состояния устройства: загружен, пуст и выгружен. Выгруженными называются ленты и диски, готовые к удалению из устройства.


Число подключений ленты или диска к устройству, а также дата последней чистки устройства. Эти сведения могут использоваться для обеспечения равного использования устройств.


Включение доступности устройства. Этот флажок всегда должен быть установлен. При возникновении сбоя устройства служба съемных носителей автоматически снимает этот флажок. После восстановления устройства его следует снова установить.


Имя изготовителя устройства для чтения лент или дисков, а также номер модели, серийный номер и номер микропрограммы.


Адаптер SCSI (порт), номер канала (шина), уникальный номер (ID) и номер логического устройства (LUN) адаптера SCSI, связанного с устройством.


Доступность считывателя штрих-кода для библиотеки.


Имя пользователя, компьютер и приложение, создавшие элемент в рабочей очереди. Также отображаются тип и состояние элемента рабочей очереди. Возможны следующие состояния элементов рабочей очереди: «В процессе», «Ожидание», «В очереди», «Завершено» и «Неудача».


Время размещения элемента в рабочей очереди службой съемных носителей и время завершения операции.


Имя ленты или диска, а также связанная библиотека, создавшие элемент в рабочей очереди.


Описание события, создавшего элемент в рабочей очереди. Чтобы получить дополнительные сведения, просмотрите журнал системных событий с помощью программы просмотра событий.


Если этот флажок установлен, порядок установки размещается в начале рабочей очереди для устройства.


Если этот флажок установлен, порядок установки размещается в конце рабочей очереди для устройства.


Если этот флажок установлен, порядок установки размещается в указанном месте в рабочей очереди для устройства. Введите в поле новый номер в очереди.


Признак отображения запросов оператора во всплывающем окне.


Признак отображения на панели задач Windows соответствующего значка, если имеются запросы оператора, ожидающие обработки.


Задержка в минутах между выдачей запроса на отключение и отключением ленты или диска от устройства. Введите в поле новое значение.


Признак автоматического удаления запросов оператора из рабочей очереди на основе указанных параметров. По умолчанию этот флажок установлен.


Признак автоматического удаления неудачных запросов оператора из рабочей очереди.


Признак отключения автоматического удаления неудачных запросов оператора из рабочей очереди.


Интервал времени перед автоматическим удалением запросов оператора из рабочей очереди. Введите интервал в имеющихся полях.


Восстановление параметров, используемых по умолчанию для удаления запросов оператора из рабочей очереди. Все запросы оператора, включая неудачные, будут автоматически удаляться из рабочей очереди каждый час.


Немедленное удаление всех запросов оператора из рабочей очереди.


Номер гнезда чистящей кассеты библиотеки.


Имя изготовителя библиотеки, а также номер модели, серийный номер и номер микропрограммы. Кроме того, отображается тип библиотеки: изолированное устройство или автоматическая.


Полный путь к библиотеке.


Адаптер SCSI (порт), номер канала (шина), уникальный номер (ID) и номер логического устройства (LUN) адаптера SCSI, связанного с библиотекой.


Имя ленты или диска. Можно ввести в поле новое имя.


Имя текущей стороны ленты. Можно ввести в поле новое имя.


Общее число лент или дисков, содержащихся в библиотеке.


Тип и состояние запроса оператора.


Имя приложения, создавшего запрос оператора.


Описание события, создавшего запрос оператора. Чтобы получить дополнительные сведения, просмотрите журнал системных событий с помощью программы просмотра событий.


Текущее положение порядка установки в рабочей очереди.


Сведения о работе службы съемных носителей на указанном компьютере.


Способ перемещения лент и дисков между этим пулом носителей и пулом свободных носителей и максимальное число подключений лент и дисков к этому пулу.


Тип и имя диска для текущей стороны.


Пул носителей и библиотека, где в настоящее время находится лента или диск.


Метод отображения запросов оператора для указанного компьютера.


Метод удаления запросов оператора из рабочей очереди.