Copyright: Sunday, September 02, 2001 12:57:31


Для открытия списка разделов справочной системы нажмите кнопку Вызов справки.


Сведения об установленной на компьютер версии Microsoft Windows.


Сведения об установленной на компьютер версии Microsoft Windows.


Регистрационные сведения для данной копии Windows. Они были введены во время установки Windows.


Сведения о типе процессора и общей физической памяти компьютера.


Сведения о типе процессора и общей физической памяти компьютера.


Сведения о типе процессора и общей физической памяти компьютера.


Сведения о типе процессора и общей физической памяти компьютера.


Сведения о типе процессора и общей физической памяти компьютера.


Сведения о типе процессора и общей физической памяти компьютера.


Отображение сведений об изготовителе данного компьютера.


Воспользуйтесь мастером установки оборудования для обнаружения новых устройств, для просмотра и изменения их свойств или для устранения неполадок неработающего устройства.


Запуск мастера установки оборудования.


Воспользуйтесь диспетчером устройств для изменения свойств и ресурсов устройств компьютера.


Запуск диспетчера устройств.


Воспользуйтесь окном «Профили оборудования» для копирования или переименования профиля и указания интервала ожидания системой завершения выбора профиля пользователем при загрузке Windows.


Изменение профиля оборудования компьютера.


Задание уровня защиты с применением цифровых подписей для использования при установке программного обеспечения.


Список профилей оборудования, имеющихся на компьютере.

Профили оборудования содержат сведения о том, какие драйверы следует загрузить при изменении доступного оборудования. Например, для переносного компьютера могут существовать различные аппаратные конфигурации в зависимости от того, находится ли он в стыковочном узле или нет.


Отображение свойств выбранного профиля оборудования; для переносного компьютера — также признака размещения в стыковочном узле.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Создание копии выбранного профиля оборудования. С целью настройки устройств для включения профиль оборудования можно запустить диспетчер устройств. Это удобно, если, например, пользователь отказался от работы в сети и не желает, чтобы загружались соответствующие драйверы.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Переименование выбранного профиля оборудования. Это удобно, если, например, пользователь хочет использовать ту же самую настройку устройств для другой конфигурации оборудования.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Удаление выбранного устройства из списка. Текущий профиль оборудования удалить невозможно.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Параметры профилей оборудования, определяющие приоритет загрузки профилей при запуске Windows.


Признак постоянного отображения данного профиля при загрузке системы в списке Имеющиеся профили оборудования. Если этот флажок не установлен, система Windows может оставить этот профиль в списке, если она не может автоматически определить, что он больше не используется.


Признак ожидания системой Windows при загрузке завершения выбора профиля пользователем.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Признак автоматического выбора системой Windows при загрузке через заданное число секунд первого профиля из списка Имеющиеся профили оборудования.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Поле ввода интервала времени (в секундах). Это значение можно также установить при помощи кнопок со стрелками.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Поле ввода интервала времени (в секундах). Это значение можно также установить при помощи кнопок со стрелками.

Для изменения профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Нажмите кнопку Настройка, чтобы изменить способ назначения ресурсов процессора активным и фоновым программам. Кроме того, можно задать размер файла подкачки, изменить визуальные эффекты и настроить параметры использования памяти.


Изменение настроек ресурсов программ, файла подкачки, визуальных эффектов и использования памяти.


Нажмите кнопку Настройка для копирования или удаления профилей пользователей. Также имеется возможность определять профили как локальные или перемещаемые.


Копирование или удаление профилей пользователей, а также определение профилей как локальных или перемещаемых.


Изменение переменных среды, таких как драйверы, пути или имена файлов, с целью создания символических имен для последующего использования системой Windows.


Изменение переменных среды для пользователя и системы.


Нажмите кнопку Настройка, чтобы изменить операционную систему, загружаемую по умолчанию при включении компьютера. Кроме того, можно выбрать действие, выполняемое Windows при возникновении неустранимой ошибки.


Изменение операционной системы, загружаемой по умолчанию, и действия, выполняемого Windows при возникновении неустранимой ошибки.


Распределение ресурсов процессора между выполняющимися программами.


Признак большего выделения ресурсов процессора активным , а не фоновым программам.


Признак равного выделения ресурсов процессора всем программам.


Сведения о файле подкачки виртуальной памяти на каждом диске компьютера. Для изменения размера файла подкачки нажмите кнопку Изменить.


Изменение размера файла подкачки для каждого драйвера.


Управление оптимизацией программ для архитектуры x86. Программы для архитектуры x86 запускаются значительно быстрее после их оптимизации.


Запуск средства оптимизации программ для x86.


Список переменных среды, определяемых системой Windows, которые не изменяются, кто бы ни вошел в систему на этом компьютере.

Для изменения значений и добавления новых переменных необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Список переменных среды пользователя, таких как путь к файлам, которые определяются пользователем или программами.


Имя изменяемой или добавляемой переменной.


Значение переменной, которая отображается в поле Имя переменной.


Добавление новой пользовательской переменной и задание ее значения.


Изменение пользовательской переменной и ее значения.


Удаление выделенной пользовательской переменной.

Для удаления пользовательской переменной необходимо войти в систему в качестве члена группы администраторов.

Важно!  При нажатии кнопки Удалить выделенная пользовательская переменная удаляется немедленно. Для восстановления настройки нажмите кнопку Отмена.


Добавление новой системной переменной и задание ее значения.

Для изменения значений и добавления новых переменных необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Изменение системной переменной и ее значения.

Для изменения значений и добавления новых переменных необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Удаление выделенной системной переменной.

Для изменения значений и добавления новых переменных необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».

Важно!  При нажатии кнопки Удалить выделенная системная переменная удаляется немедленно. Для восстановления настройки нажмите кнопку Отмена.


Задание операционной системы, загружаемой по умолчанию, и интервала ожидания до автоматической загрузки.

При запуске компьютера эта операционная система загружается автоматически, если пользователь не выбирает в списке другой возможный вариант.


Список операционных систем, установленных на компьютере. Для изменения операционной системы, загружаемой по умолчанию, надо выбрать ее в списке.


Интервал времени в секундах, по истечении которого производится автоматическая загрузка операционной системы по умолчанию. Введите в поле необходимое число секунд или установите нужное значение при помощи кнопок со стрелками.


Поле ввода интервала времени в секундах, по истечении которого производится автоматическая загрузка операционной системы по умолчанию; этот интервал времени можно также установить при помощи кнопок со стрелками.


Поле ввода интервала времени в секундах, по истечении которого производится автоматическая загрузка операционной системы по умолчанию; этот интервал времени можно также установить при помощи кнопок со стрелками.


Действия, выполняемые Windows при возникновении неустранимой ошибки.

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Признак записи в системный журнал Windows данных о событии при возникновении неустранимой ошибки.

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Признак оповещения администраторов системой Windows при возникновении неустранимой ошибки.

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Признак записи в журнал Windows содержимого системной памяти при возникновении неустранимой ошибки. Эти сведения затем могут быть использованы для выяснения причин остановки.

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Поле ввода имени файла журнала, который система Windows может использовать для записи содержимого системной памяти при возникновении неустранимой ошибки.

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Тип сведений, записываемых системой Windows при возникновении неустранимой ошибки, и имя файла.


Тип сведений, записываемых системой Windows в заданный файл дампа.

Малый дамп памяти записывает небольшой набор сведений, необходимых для определения причин возникновения неустранимой ошибки. Для выбора этого параметра требуется, чтобы размер файла подкачки составлял как минимум 2 Мб на загрузочном томе; если он выбран, Windows будет каждый раз автоматически создавать новый файл при возникновении неустранимой ошибки.  Список этих файлов будет хранить в папке, указанной в окне Папка малого дампа.

Дамп памяти ядра записывает только память ядра, что при возникновении неустранимой ошибки увеличивает скорость записи данных в журнал событий. В зависимости от размера оперативной памяти (RAM) необходимо выделять для файла подкачки от 50 Мб до 800 Мб на загрузочном томе.

Полный дамп памяти записывает все содержимое системной памяти при возникновении неустранимой ошибки. При выборе этого параметра необходимо иметь файл подкачки на загрузочном томе, равный физической памяти RAM плюс один мегабайт (Мб).

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Признак обновления существующего файла журнала, указанного в поле Запись отладочной информации.

Если этот флажок снят, Windows не будет перезаписывать текущий файл журнала. Чтобы создать новый файл журнала, введите новое имя файла.

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Признак автоматической перезагрузки Windows при возникновении неустранимой ошибки.

Для задания параметров восстановления необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Текущий выбранный профиль оборудования для компьютера.


Идентификационный номера устройства, присвоенный изготовителем (если такой номер имеется).


Серийный номер, присвоенный данному компьютеру изготовителем (если такой номер имеется).


Идентификационный номер устройства, присвоенный изготовителем (если такой номер имеется).


Серийный номер, присвоенный данному компьютеру изготовителем (если такой номер имеется).


Признак переносного компьютера.


Отмена определения системой Windows состояния стыковки компьютера для данного профиля оборудования.


Признак использования данного профиля оборудования, когда компьютер присоединен к стыковочному узлу. Если система Windows обнаружит, что компьютер присоединен к стыковочному узлу, изменение этого параметра будет невозможно.


Признак использования данного профиля оборудования, когда компьютер не присоединен к стыковочному узлу. Если система Windows обнаружит, что компьютер не присоединен к стыковочному узлу, изменение этого параметра будет невозможно.


Имя копируемого в настоящее время профиля.


Перемещение выбранного профиля вверх на одну позицию в списке Имеющиеся профили оборудования.

Предпочтение при загрузке профилей оборудования основано на их положении в списке (уменьшается сверху вниз). Во время загрузки системы используется первый профиль в списке, если только не установлен флажок дождаться явного указания от пользователя в группе Выбор профиля оборудования.

Для изменения предпочтения загрузки профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Перемещение выбранного профиля вниз на одну позицию в списке Имеющиеся профили оборудования.

Предпочтение при загрузке профилей оборудования основано на их положении в списке (уменьшается сверху вниз). Первый профиль в списке используется по умолчанию при загрузке системы.

Для изменения предпочтения загрузки профилей оборудования необходимо войти в систему в качестве члена группы администраторов.


Поле ввода имени для новой копии профиля оборудования.


Имя нового профиля оборудования.


Поля ввода имени нового профиля оборудования.


Список установленных на компьютере профилей пользователей.

Профиль позволяет Windows выбрать правильные предпочтения и параметры рабочего стола при входе пользователя в систему.


Удаление выбранного профиля пользователя.


Если на вашем компьютере имеется перемещаемый профиль пользователя, нажмите эту кнопку, чтобы определить, какой профиль пользователя, локальный или перемещаемый, будет использоваться при входе в сеть с этого компьютера. Перемещаемый профиль пользователя позволяет входить в систему на других компьютерах, используя сохраненную настройку.


Создание новой копии выбранного профиля пользователя.


Если в вашей учетной записи Windows содержится перемещаемый профиль пользователя, можно выбрать вариант Локальный профиль для использования на этом компьютере только локального профиля пользователя. Для использования перемещаемого профиля при входе в систему Windows следует выбрать вариант Перемещаемый профиль, а при выходе из системы — сохранить все сделанные в этом профиле изменения.

Если вариант Перемещаемый профиль недоступен, это значит, что учетная запись не содержит перемещаемого профиля. Если какой-то определенный профиль пользователя необходимо использовать на нескольких компьютерах или нескольких копиях системы Windows, следует попросить своего системного администратора создать перемещаемый профиль.


Указание, что выбранный профиль пользователя является локальным. На данном компьютере предусмотрено использование и изменение локального профиля пользователя.


Указание, что выбранный профиль пользователя является перемещаемым. Предусмотрено использование и изменение профиля, а также сохранение в нем всех изменений при выходе из системы. Если этот вариант недоступен, это значит, что на компьютере нет перемещаемого профиля.


Признак использования кэшированного профиля пользователя. Такой профиль следует применять для ускорения подключения во время входа в систему Windows.


Поле ввода пути к папке для скопированного профиля пользователя. Для выбора пути можно также воспользоваться кнопкой Обзор.


Используется при выборе пути для скопированного профиля пользователя.


Имя пользователя или группы, которым разрешено использовать скопированный профиль пользователя. Для выбора другого пользователя или группы нажмите кнопку Изменить.


Выбор пользователя или группы, которым разрешается использовать скопированный профиль пользователя.


Список доступных устройств и сведения о размере файла подкачки на данном диске.


Исходный и максимальный размеры в Мбайт для файла подкачки на диске.


Устройство, выбранное в поле Диск [Метка тома].


Объем свободного места на выбранном диске в мегабайтах (Мб).


Поле ввода исходного размера в мегабайтах для файла подкачки виртуальной памяти на выбранном диске; ввод следует завершить нажатием кнопки Задать.

Для увеличения производительности следует установить исходный размер файла не меньше, чем рекомендованный в поле Рекомендуется группы Общий объем файла подкачки на всех дисках.

Для задания размера файла подкачки необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Поле ввода максимального размера в мегабайтах для файла подкачки виртуальной памяти на выбранном диске; ввод следует завершить нажатием кнопки Задать.

Для задания размера файла подкачки необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Применение заданных исходного и максимального размеров для файла подкачки на выбранном диске.

Для задания размера файла подкачки необходимо войти в систему в качестве члена группы администраторов.


Минимальный необходимый размер файла подкачки. Минимально необходимый размер файла подкачки составляет 2 Мбайт.


Рекомендованный размер файлов подкачки виртуальной памяти, обеспечивающий оптимальное быстродействие Windows. Он в полтора раза превышает объем оперативной памяти компьютера. Размер файла подкачки зависит также от свободного места, имеющегося на жестком диске при создании этого файла.


Текущий размер файла подкачки виртуальной памяти для всех дисков.


Текущий размер системного реестра для компьютера.


Место ввода максимального размера для системного реестра компьютера. Это значение не гарантирует, что всегда найдется необходимое свободное место; оно определяет максимальный размер реестра, который может быть использован в случае необходимости и при наличии места.

Ограничение на размер реестра означает также ограничение на размер выгружаемой области памяти и на размер дискового пространства, которое может занимать реестр.

Для задания реестра необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Имя компьютера в сети.


Рабочая группа или домен, к которым принадлежит компьютер.


Запуск мастера сетевой идентификации.


Изменение идентификационных данных компьютера.


Поле ввода имени компьютера. Новое имя не может совпадать с именем другого компьютера в домене Windows. См. раздел Переименование компьютера.


Новое полное имя компьютера с учетом сделанных изменений.


Признак принадлежности компьютера к защищенному домену Windows. Чтобы присоединиться к домену или изменить текущую принадлежность, введите имя в данное поле. См. раздел Подключение к домену.

Для присоединения к домену или изменения принадлежности необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Поле ввода имени домена, в котором компьютер имеет учетную запись.

Для присоединения к домену или изменения принадлежности необходимо войти в систему в качестве члена группы «Администраторы».


Признак вхождения компьютера в рабочую группу. Чтобы присоединиться к группе или изменить текущую принадлежность, введите имя в данное поле. См. раздел Подключение к рабочей группе.


Поле ввода имени рабочей группы, к которой принадлежит данный компьютер.


Задание основного DNS-суффикса для данного компьютера и просмотр его NetBIOS-имени.


Поле ввода DNS-суффикса для данного компьютера. Если компьютер принадлежит группе с групповой политикой, включенной в параметре Основной DNS-суффикс этого компьютера, то строка, заданная в  групповой политике, используется в качестве основного DNS-суффикса. Локальные значения используются только в случае, если групповая политика выключена или не определена. См. раздел Изменение DNS-суффикса компьютера.


Включение режима автоматического обновления DNS-суффикса при изменении домена. DNS-суффикс может автоматически обновляться только в доменах Windows.


Имя NetBIOS для данного компьютера.


Выбор пользователя или группы, которым разрешено использовать новый профиль пользователя.

Для получения дополнительных сведений выберите одну из ссылок:

 Поле Список имен с

 Список Имена

 Кнопка Добавить

 Кнопка Пользователи

 Кнопка Члены

 Кнопка Найти

 Поле Добавить имя

Примечание

Для создания нового профиля пользователя необходимо войти в систему в качестве члена группы администраторов.


Имя домена или компьютера, группы которого отображаются в списке Имена. Звездочка (*) после имени указывает, что локальные группы отображаются для этого домена или компьютера.

Для отображения групп и пользователей в другом домене или компьютере, выберите другой домен или компьютер.


Группы или пользователи, принадлежащие к текущему домену или компьютеру.

Чтобы добавить имена групп и пользователей в список разрешений, выделите их в списке Имена и нажмите кнопку Добавить.


Добавление выделенных групп и пользователей в список разрешений.


Имена пользователей, принадлежащих к домену или компьютеру, выбранному в списке Имена.


Просмотр состава группы, выбранной в списке Имена.


Поиск домена, к которому принадлежит группа или пользователь. Чтобы добавить группу или пользователя, необходимо знать имя домена или компьютера, содержащего учетную запись группы или пользователя.


Имя группы и пользователя, добавляемых в список разрешений.


Предоставление разрешений члену группы.

Для получения дополнительных сведений выберите одну из ссылок:

 Поле Члены глобальной группы

 Кнопка Добавить


Список участников данной группы.

Выберите члена группы, которому следует предоставить разрешение, а затем нажмите кнопку Добавить.


С помощью этого диалогового окна можно выполнить поиск пользователя или группы в одном или в большем числе доменов Windows из приведенного в этом окне списка.

Для получения дополнительных сведений выберите одну из ссылок:

 Поле Найти группу или пользователя

 Кнопка Найти

 Переключатель Просмотреть все

 Переключатель Просмотреть только

 Поле со списком Результаты поиска

 Кнопка Добавить


Поле ввода имени пользователя или группы, которых следует найти.


Поиск пользователя или группы в выбранных доменах.


Поиск во всех приведенных доменах.


Выбор доменов для просмотра.


В этом поле со списком отображаются результаты поиска. Выберите пользователя или группу, которым будет разрешено использовать данный профиль, и нажмите кнопку Добавить.


Поле для ввода описания компьютера. Описание может содержать до 48 символов.


Список пользовательских переменных, доступных для изменения. Чтобы изменить пользовательскую переменную, выберите ее в списке.


Перезапуск или выход из системы управляемого компьютера.


Признак установки всех драйверов устройств независимо от наличия у них цифровых подписей.


Признак вывода предупреждения при попытке установить любой драйвер устройства, не имеющий цифровой подписи. Процесс приостанавливается, так чтобы пользователь смог решить, стоит ли продолжать установку.


Запрет установки драйверов устройств, не имеющих цифровых подписей. При попытке установки неподписанного драйвера процесс останавливается.


Признак использования режима проверки цифровых подписей в качестве стандартного для всех пользователей, входящих в систему на данном компьютере.

Для выбора этого варианта необходимо войти в систему в качестве члена группы администраторов.


Открытие диалогового окна Рапорт об ошибках, позволяющего задавать стандартные параметры рапортов об ошибках операционной системы и программ. При возникновении ошибки операционной системы прекращается выполнение всех операций на компьютере. При возникновении ошибки программы прекращается выполнение этой программы.


Отключение рапорта об ошибках. Если установлен этот переключатель, рапорты об ошибках создаваться не будут.


Включение рапорта об ошибках. Если установлен этот переключатель, будут создаваться рапорты об ошибках.


Чтобы создавались рапорты об ошибках Windows, установите флажок Операционная система Windows. Чтобы создавались рапорты об ошибках программ, установите флажок Программы.


Выбор программ, включаемых в рапорты об ошибках или исключаемых из этих рапортов.


Список компонентов операционной системы Windows, для которых создаются рапорты об ошибках. Если рядом с компонентом установлен флажок, при возникновении в нем ошибки создается рапорт.


Включение всех программ в рапорты об ошибках.


Список программ, включаемых в рапорты об ошибках. Рапорты создаются только для программ, указанных в списке.


Выбор программ, исключаемых из рапортов об ошибках.


Удаление программы из списка.


Выбор программ, включаемых в рапорты об ошибках.


Список программ, исключаемых из рапортов об ошибках. Чтобы добавить программу в этот список, нажмите кнопку Добавить. Чтобы удалить программу из этого списка, нажмите кнопку Удалить.


Добавление программ, включаемых в рапорты об ошибках.


Удаление программ из рапортов об ошибках.


Поле ввода имени исполняемого файла программы. Например, чтобы включить или исключить программу Microsoft Word, введите winword.exe. Если неизвестно имя исполняемого файла программы, нажмите кнопку Обзор и перейдите к папке программы. Путь к программе вводить не требуется, введите только имя исполняемого файла.


Поиск папки, в которой находится программа.


Включение службы дистанционного управления рабочим столом на данном компьютере.


Список пользователей, которые имеют право удаленно подключаться к данному компьютеру. Чтобы добавить пользователя в список, нажмите кнопку Добавить.


Добавление пользователя в группу «Пользователи удаленного рабочего стола». Это позволяет пользователю удаленно подключаться к данному компьютеру.


Удаление пользователя из группы «Пользователи удаленного рабочего стола».


Если установлен этот переключатель, обновления загружаются автоматически. Операционная система выводит уведомления, когда они готовы к установке.


Если установлен этот переключатель, уведомления выводятся перед загрузкой обновлений и когда обновления готовы к установке.


Если установлен этот переключатель, автоматическое обновление отключено. В этом случае обновление придется выполнять вручную.


Обновления, которые были ранее отклонены, сохраняются как скрытые. При нажатии этой кнопки эти скрытые обновления восстанавливаются, после чего их можно установить.


Если выбран этот параметр, уведомления о критических ошибках выдаются всегда, даже если рапорт об ошибках отключен.


Если выбран вариант Во всех программах, выводятся уведомления об ошибках во всех программах. Если выбран вариант Только в программах из следующего списка:, выводятся уведомления об ошибках в программах от Майкрософт, в компонентах Windows или в конкретных указанных программах.


Поле ввода описательного имени компьютера.


Поле ввода нового имени профиля оборудования.


Включение всех настроек визуальных эффектов.


Отключение всех настроек визуальных эффектов.


Восстановление настроек визуальных эффектов, используемых в Windows по умолчанию.


Текст-заглушка для параметра «Оптимизировать для» в окне «Параметры быстродействия» на вкладке «Дополнительно» в области «Использование памяти».


Установите этот переключатель, если данный компьютер используется как рабочая станция, а не как сервер. В этом случае программы будут работать быстрее, а для системного кэша будет использоваться стандартный размер, установленный в Windows XP.


Установите этот переключатель, если данный компьютер используется как сервер или работа ведется в программах, для которых требуется кэш большого размера.


Если установлен этот переключатель, исходный и максимальный размеры файла подкачки виртуальной памяти в мегабайтах (Мбайт) задаются вручную. Для обеспечения оптимального быстродействия общий исходный объем файла подкачки на всех дисках должен быть не меньше значения поля Рекомендуется в области Общий объем файла подкачки на всех дисках.


Если установлен этот переключатель, операционная система Windows выбирает оптимальный размер файла подкачки.


Если установлен этот переключатель, файл подкачки на этом диске отключен. Корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует не отключать файл подкачки.


Корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует не изменять файл параметров загрузки (boot.ini). Его изменение может привести к неработоспособности компьютера.


Редактирование файла параметров загрузки. Корпорация Майкрософт настоятельно рекомендует не изменять файл параметров загрузки (boot.ini). Его изменение может отрицательно повлиять на работоспособность компьютера.


Если не требуется включать все визуальные эффекты, в расположенном ниже списке установите флажки для необходимых эффектов.