Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:29


Признак отображения отчетом или гистограммой текущих значений для счетчиков. Этот вариант используется по умолчанию для данных, отображаемых в реальном времени.


Признак отображения отчетом или гистограммой средних значений для счетчиков. Этот вариант используется по умолчанию для данных, записываемых в журнал.


Признак отображения отчетом или гистограммой минимальных значений для счетчиков.


Признак отображения отчетом или гистограммой максимальных значений для счетчиков.


Добавление счетчиков в монитор.


Удаление выделенного счетчика из журнала.


Признак использования выделенных счетчиков на любом компьютере, выполняющем консоль наблюдения.


Признак использования выделенных счетчиков на конкретном компьютере в сети.


Перечень компьютеров, доступных для наблюдения в сети.


Перечень объектов наблюдения производительности, доступных на данном компьютере.


Перечень счетчиков, доступных для наблюдения на данном компьютере. Для выделения всех счетчиков нажмите клавиши SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ.


Перечень объектов производительности, доступных для наблюдения на данном компьютере. Для выделения всех объектов нажмите клавиши SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ.


Признак отображения всех экземпляров для выделенного счетчика.


Признак использования системным монитором экземпляров, выделенных в списке.


Перечень экземпляров для выделенного счетчика. Выберите экземпляры, которые следует включить в диаграмму или в другое представление. Для выделения всех экземпляров нажмите клавиши SHIFT+СТРЕЛКА ВНИЗ.


Признак отображения данных счетчиков на графике.


Признак отображения данных счетчиков на гистограмме.


Признак отображения данных счетчиков в текстовом виде в отчете.


Признак отображения компьютера, объекта наблюдения за производительностью, счетчика и экземпляра, а также цвета (для графика или гистограммы) и шкалы (для графика) для выделенных счетчиков.


Признак отображения последнего, минимального, максимального и среднего значений для выделенного счетчика, а также длительности (суммарного времени, показанного на графике).


Признак отображения панели инструментов.


Перечень параметров внешнего вида области представления данных


Перечень параметров рамки, окружающей область представления данных


Признак периодической выборки данных компьютером с заданным интервалом времени.


Поле ввода интервала выборки данных (в секундах).


Поле ввода интервала отображения данных (в секундах).


Поле ввода пути и имени файла журнала, содержащего необходимые данные.


Задание диапазона времени для отображения данных журнала.


Время начала и время окончания для журнала, полученные на основе значений, имевших место во время перетаскивания полосы или ее маркеров.


Перечень счетчиков, выбранных в настоящий момент для отображения. Чтобы изменить свойства счетчика, выделите его.


Цвет, использованный для линий и полос, представляющих значения счетчиков на графиках и гистограммах.


Шкала, использованная для линий и полос, представляющих значения счетчиков на графиках и гистограммах.


Ширина, использованная для линий, представляющих значения счетчиков на графиках. Этот параметр не влияет на гистограммы.


Тип, использованный для линий, представляющих значения счетчиков на графиках. Этот параметр не влияет на гистограммы.


Поле ввода заголовка графика или гистограммы. Этот параметр не влияет на отчеты.


Поле ввода имени или подписи вертикальной оси графика или гистограммы. Этот параметр не влияет на отчеты.


Признак отображения вертикальной сетки на графике. Этот параметр применяется только к графикам.


Признак отображения горизонтальной сетки на графике. Этот параметр применяется только к графикам.


Поле ввода максимального значения для вертикальной оси графика или гистограммы. Это значение не может превышать 100 000 000.


Поле ввода минимального значения для горизонтальной оси графика или гистограммы. Это значение не может быть меньше нуля.


Признак отображения числовых значений вдоль вертикальной оси.


Определение подписей или параметров шкалы для графика.


Определение способа представления, интервала обновления и элементов графика, гистограммы или отчета.


Определение режима отображения (данных реального времени или данных журнала), а также задание диапазона времени для отбора данных, записанных в журнал.


Определение используемых счетчиков и способа отображения их данных на диаграмме.


Признак отображения отчетом или гистограммой значений по умолчанию. Для наблюдения в режиме реального времени это текущие значения; для наблюдения данных журнала — средние значения.


Поиск необходимого файла журнала.


Признак отображения данных журнала из выбранного файла.


Признак отображения текущих данных в режиме реального времени.


Файл журнала, выбранный для отображения.


Добавление файла журнала в список источников данных.


Удаление файла журнала из списка источников данных.


Признак отображения данных журнала из выбранной базы данных.


Список имен источников данных (DSN) доступных баз данных.


Набор файлов журналов, доступных для выбранной базы данных.


Признак отображения индекса для каждого имени экземпляра, чтобы сделать каждый экземпляр уникальным в системе, например развести копии одного и того же процесса.


Признак выбора отдельных счетчиков для выделенного объекта наблюдения за производительностью.


Признак выбора всех счетчиков для выделенного объекта наблюдения за производительностью.


Описание выделенного счетчика.


Признак отображения данных в режиме реального времени.


Признак отображения данных, записанных в журнал. Предусмотрен выбор текущего или одного из завершенных журналов.


Поле ввода пути и имени файла журнала.


Уровень детализации отображаемых счетчиков. Предусмотрены следующие варианты: продвинутый, профессионал, начинающий и мастер.


Выбор графического элемента, который требуется изменить.


Изменение цвета выбранного графического элемента.


Выбранный цвет.


Изменение шрифта, используемого для отображения текста и цифр на диаграмме.


Вид текста и цифр на диаграмме при использовании выбранного шрифта.


Перечень счетчиков, которые можно включить в журнал.


Перечень поставщиков данных трассировки, которые могут быть использованы для журнала трассировки.


Поле ввода описания данного журнала.


Признак продолжения ведения журнала до тех пор, пока файл журнала не займет все свободное пространство на диске.


Признак продолжения ведения журнала до тех пор, пока файл журнала не достигнет заданного размера.


Поле ввода предельного размера для файла журнала. Для журналов счетчиков максимальный размер составляет 2 Гбайт.


Поле ввода пути к папке, в которой будет храниться файл журнала.


Поле ввода имени для файла журнала.


Перечень типов возможных файлов журнала.


Задание имени, размещения и предельного размера файла журнала.


Признак записи текущего файла журнала поверх существующего.


Поле для ввода имени папки, в которой расположен файл журнала.


Поле для ввода имени файла журнала.


Список имен источников данных (DSN), назначенных доступным источникам данных ODBC.


Поле для ввода имени набора файлов, содержащего запись транзакций базы данных.


Признак остановки ведения журнала при достижении файлом журнала максимального размера.


Поле для ввода максимального числа записей в файле журнала SQL.


Поле для ввода максимального числа записей в файле журнала SQL.


Выбор максимального числа записей в файле журнала SQL.


Признак добавления в имя файла автоматически созданного суффикса. См. образец имени файла.


Поле ввода начального номера, который следует использовать при автоматическом создании суффикса.


Признак ручного запуска ведения журнала или сканирования.


Признак автоматического запуска ведения журнала или сканирования в соответствии с заданными параметрами.


Признак ручной остановки ведения журнала или сканирования.


Признак остановки ведения журнала при достижении файлом журнала максимального размера.


Признак остановки ведения журнала или сканирования по окончании заданного интервала времени.


Поле ввода необходимого интервала времени. Для изменения числа воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Перечень единиц времени, предусмотренных для задания интервала, по окончании которого ведение журнала или сканирование будет остановлено.


Признак остановки ведения журнала или сканирования в указанные время и дату.


Признак запуска нового процесса сканирования после завершения текущего процесса.


Признак выполнения команды при закрытии файла журнала.


Поле ввода команды, которую следует выполнить при закрытии файла журнала.


Поле ввода нового размера буфера для журнала трассировки. Для задания значения можно также использовать кнопки со стрелками.


Поле ввода нового минимального размера буфера для журнала трассировки. Для задания значения можно также использовать кнопки со стрелками.


Поле ввода нового максимального размера буфера для журнала трассировки. Для задания значения можно также использовать кнопки со стрелками.


Признак периодической очистки буфера.


Поле ввода нового значения интервала (в секундах) для периодической очистки буфера. Для задания значения можно также использовать кнопки со стрелками.


Признак включения трассировки управления памятью.


Признак трассировки данных файлового ввода/вывода.


Поле ввода понятного имени для файла журнала.


Определение имени, пути и других атрибутов файла журнала.


Определение моментов начала и окончания ведения журнала и задание других атрибутов.


Определение заносимых в журнал показаний системных счетчиков и задание интервала обновления.


Определение поставщиков данных трассировки для ведения журнала.


Определение буферов в памяти, используемых во время ведения журнала трассировки.


Определение счетчиков и пороговых значений, инициирующих системные оповещения.


Определения действий системы (таких как отправка сообщения или выполнение программы) при возникновении условия оповещения.


Признак отображения установленных поставщиков данных для журнала трассировки, а также их состояния.


Признак отображения только включенных (в поле Состояние поставщиков) поставщиков данных для журнала трассировки.


Признак занесения в журнал данных от несистемных поставщиков. Ранее выбранные поставщики отображаются в списке. Для изменения списка выбранных поставщиков воспользуйтесь кнопками Добавить и Удалить.


Задание времени начала ведения журнала или сканирования. Для изменения полей часов, минут, секунд и индикатора времени до и после полудня воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Задание даты начала ведения журнала или сканирования. Введите необходимые день, месяц и год. Щелкните стрелку вниз для открытия календаря и выберите дату в нем.


Задание времени остановки ведения журнала или сканирования. Для изменения полей часов, минут, секунд и индикатора времени до и после полудня воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Задание даты остановки ведения журнала или сканирования. Введите необходимые день, месяц и год. Щелкните стрелку вниз для открытия календаря и выберите дату в нем.


Признак поиска (на локальном компьютере или на компьютере в сети) пути и имени файла для команды, выполняемой по окончании ведения журнала в конкретном файле.


Признак отображения события в журнале приложений, когда система инициирует оповещение.


Признак отправки сообщения, когда система инициирует оповещение.


Поле ввода имени компьютера, которому отправляется сообщение, когда система инициирует оповещение.


Признак начала ведения журнала, когда система инициирует оповещение.


Поле выбора журнала, используемого, когда система инициирует оповещение.


Признак выполнения программы, когда система инициирует оповещение.


Поле ввода пути и имени файла программы, выполняемой, когда система инициирует оповещение.


Признак поиска (на локальном компьютере или на компьютере в сети) пути и имени файла для команды, выполняемой по окончании ведения журнала в конкретном файле.


Открытие окна, в котором можно определить аргументы командной строки для использования при запуске программы, выполняемой в ответ на оповещение. См. образец аргументов командной строки.


Признак передачи данных в виде составного аргумента или нескольких аргументов в программу, выполняемую в ответ на оповещение. При передаче в виде составного аргумента разделителем аргументов является запятая.


Признак использования даты и времени в качестве аргумента программы, выполняемой в ответ на оповещение.


Признак использования значения, вызвавшего оповещение, в качестве аргумента программы, выполняемой в ответ на это оповещение.


Признак использования имени параметров оповещения в качестве аргумента программы, выполняемой в ответ на это оповещение.


Признак использования имени счетчика, для которого было вызвано оповещение, в качестве аргумента программы, выполняемой в ответ на это оповещение.


Признак использования предельного значения, заданного для инициации оповещения, в качестве аргумента программы, выполняемой в ответ на это оповещение.


Признак использования текстового сообщения в качестве аргумента программы, выполняемой в ответ на оповещение.


Текстовое сообщение, которое передается в программу, выполняемую в ответ на оповещение.


Поле ввода описания файла параметров оповещения.


Список счетчиков, выбранных для файла параметров оповещения. Для изменения списка выбранных счетчиков воспользуйтесь кнопками Добавить и Удалить.


Поле определения условия для инициации оповещения. Используйте кнопки со стрелками для выбора Больше (если оповещение инициируется при превышении значения) или Меньше (если оповещение инициируется в противном случае).


Поле для ввода числового значения, которое в сочетании с вариантами Больше и Меньше, определяет условие инициации оповещения.


Признак удаления счетчика из файла параметров оповещения. После удаления счетчик больше не появляется в списке Счетчики.


Поле ввода длительности интервала. Для изменения единиц времени воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Поле выбора единиц времени, используемых для определения длительности интервала. Для изменения единиц времени воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Аргументы командной строки для программы, выполняемой, когда служба журнала инициирует оповещение. Если аргументы отображаются не полностью, используйте клавиши СТРЕЛКА ВЛЕВО и СТРЕЛКА ВПРАВО для просмотра обрезанных символов.


Аргументы командной строки, соответствующие набору флажков в данном диалоговом окне. Если аргументы отображаются не полностью, используйте клавиши СТРЕЛКА ВЛЕВО и СТРЕЛКА ВПРАВО для просмотра обрезанных символов.


Отображает имя и путь файла журнала. Если имя отображается не полностью, используйте клавиши СТРЕЛКА ВЛЕВО и СТРЕЛКА ВПРАВО для просмотра обрезанных символов.


Текущая длительность интервала и поле ввода нового значения. Для увеличения или уменьшения значения воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Поле выбора единиц времени, используемых для определения длительности интервала. Для изменения единиц времени воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Поле для ввода имени учетной записи пользователя, под которой записываются в журнал счетчики. Если учетная запись пользователя находится в другом домене, используйте формат пользователь@домен или домен\пользователь.


Задание пароля для учетной записи пользователя.


Поле ввода пароля для учетной записи пользователя.


Учетная запись пользователя, введенная на вкладке Общие, под которой должны записываться в журнал счетчики. Если на вкладке Общие не введена учетная запись пользователя, ее можно ввести здесь. Если учетная запись пользователя находится в другом домене, используйте формат пользователь@домен или домен\пользователь.


Поле ввода пароля, введенного в поле Пароль. Это поле служит для подтверждения правильности ввода пароля.


Путь и имя файла журнала, включая автоматически созданный суффикс. Если имя отображается не полностью, используйте клавиши СТРЕЛКА ВЛЕВО и СТРЕЛКА ВПРАВО для просмотра обрезанных символов.


Поиск пути и имени файла нужного журнала на локальном или удаленном компьютере.


Поле ввода размера файла (в Мбайт), по достижении которого служба журнала прекращает занесение данных в текущий файл. Для изменения этого числа воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Текущий формат суффикса. Предусмотрены различные форматы с использованием дат и числовых последовательностей вида nnnnnn. Для изменения формата воспользуйтесь кнопками со стрелками.


Признак включения данных операций ввода/вывода в журнал трассировки. Установите этот флажок, если необходимо получить подробные сведения о работе с файлами.


Признак включения данных запросов TCP/IP в журнал трассировки.


Признак включения данных создания и завершения процессов в журнал трассировки.


Признак включения данных создания и завершения потоков в журнал трассировки.


Признак занесения в журнал данных, собранных системным поставщиком трассировки. При использовании системного поставщика данных трассировки система загружается дополнительным заданием.


Признак занесения в журнал данных, собранных несистемным поставщиком трассировки. Данный вариант установлен по умолчанию.


Просмотр каждого установленного поставщика и его состояния.


Удаление выделенного элемента из списка Несистемные поставщики.


Выбор поставщика данных для ведения журнала трассировки.


Признак отображения данного сообщения при включении сбоя страницы или данных файлового ввода/вывода в журнал трассировки.


Удаление выделенного объекта или счетчика из списка Счетчики.


Добавление счетчиков в набор.


Добавление объектов в набор счетчиков.