Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:31


Открытие диалогового окна Подключение, в котором указывается выбранная для подключения удаленная система. В программе запоминаются параметры четырех последних подключенных систем. Имена этих систем отображаются в нижней части меню Подключиться.


Завершение работы с удаленной системой. После отключения системы можно подключиться к другой системе или закончить работу с программой.


Заверение работы с программой Telnet. Если в момент завершения работы была подключена удаленная система, программа автоматически отключит ее.


Копирование выделенного текста в буфер обмена Windows с сохранением исходного текста и заменой содержимого буфера обмена.


Копирование содержимого буфера обмена в место вставки.


Служит для выделения всего текста в окне Telnet.


Открытие диалогового окна Предпочтения терминала, позволяющего настроить цвет экрана, шрифты и режим эмуляции.


Запуск записи в файл журнала отображаемого на экране диалога: команд Telnet и ответов системы.


Прекращает запись в файл журнала отображаемого на экране диалога: команд Telnet и ответов системы.


Запуск справочной системы Telnet и отображение ее содержания.


Открытие вкладки Поиск в справочной системе. С помощью этой вкладки можно искать справочные сведения по ключевым словам.


Вывод инструкций по работе со справкой.


Отображение сведений о версии и авторских правах на программу.


Данное окно открывается командой Удаленная система в меню Подключить. Введите имя удаленной системы, к которой требуется подключиться, и нажмите кнопку Подключить.


Это диалоговое окно выводится при неудачной попытке подключения к удаленному узлу. Возможно узел занят или его имя введено неправильно. Чтобы прервать попытку подключения, нажмите кнопку Отмена.


Данное окно открывается командой Настройка меню Терминал. Установленные параметры терминала сохраняются отдельно для каждого пользователя.

Поля

Вывод локального эха

Мерцающий курсор

Прямоугольный курсор

Клавиатура VT100

Размер буфера

Параметры эмуляции

Шрифты

Цвет фона


Отображение всех введенных с клавиатуры команд. Рекомендуется включить этот параметр после подключения к удаленной системе и перед подключением к другой системе.


Отображение мерцающего курсора.


Отображение курсора в виде прямоугольника.


Выбор последовательности символов, передаваемых при нажатии клавиш со стрелками.


Число строк в буфере текста. Эти строки хранятся в памяти и доступны для просмотра в окне программы.


Выбор режима эмуляции терминала: VT-52 или VT-100.


Открытие диалогового окна Шрифт, позволяющего задать вид текста в окне Telnet.


Открытие диалогового окна Цвет фона, позволяющего задать цвет фона окна Telnet.