Copyright: Sunday, September 02, 2001 12:57:33


Имя специальной программы и ее функциональное состояние: «работает», «не выполняется» или «не отвечает».


Открытие выделенной программы; ее состояние изменяется на «работает».


Закрытие выделенной программы; ее состояние изменяется на «не выполняется».


Признак автоматического запуска выделенной программы при входе текущего пользователя в систему. Чтобы установить этот флажок, пользователь должен войти как администратор на безопасную рабочую станцию или с учетной записью «Администратор компьютера» на компьютер, не подключенный к сети с доменом. Предназначено для пользователей со специальными задачами.


Признак открытия выделенной программы при запуске диспетчера служебных программ. Предназначено для пользователей со специальными задачами.


Признак автоматического запуска выделенной программы при запирании рабочего стола компьютера.


Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Закрытие диалогового окна без сохранения всех внесенных изменений.


Отображение общих сведений о диспетчере служебных программ.