Настройка проверки драйверов с использованием стандартных параметров.


Настройка проверки драйверов с использованием особых параметров, заданных пользователем.


Удаление текущих настроек проверки драйверов.


Отображение текущих настроек проверки драйверов.


Отображение статистики проверки драйверов на данный момент.


Проверка всех неподписанных драйверов, установленных на локальном компьютере.


Проверка драйверов, разработанных для предыдущих версий Windows.


Проверка всех драйверов (подписанных и неподписанных), установленных на локальном компьютере. Если выбран этот параметр, после нажатия кнопки Готово будут сохранены текущие настройки и завершена работа средства проверки драйверов.


Выбор отдельных драйверов для проверки из списка всех драйверов, установленных на компьютере.


Список драйверов для проверки. Нажмите кнопку Готово, чтобы сохранить текущие настройки и завершить работу средства проверки драйверов.


Признак настройки средства проверки драйверов с использованием предварительно заданных параметров или комбинации предварительно заданных параметров по выбору.


Признак использования стандартных настроек.


Признак выполнения тщательных проверок (при этом доскональность проверок может оказаться избыточной).


Признак включения эмуляции нехватки ресурсов.


Выбор отдельных настроек проверки драйверов.


Установите флажки рядом с драйверами, которые требуется проверить.


Добавление драйверов, не установленных на компьютере в настоящий момент.


Список включенных типов тестов.


Список названий и описаний драйверов. которые будут проверены.


Установите флажки рядом с текстами, которые требуется выполнить.


Список типов тестов, которые выполняются для проверяемых драйверов.


Список проверяемых драйверов и сведения о загрузке для каждого драйвера.


Изменение типов тестов, которые требуется выполнить для проверяемых драйверов.


Добавление одного или нескольких драйверов в список для проверки.


Удаление выделенных драйверов из списка проверяемых драйверов.


Список глобальных счетчиков и их значений для проверяемых драйверов.


Список доступных драйверов с возможностью просмотра показаний отдельных счетчиков.


Список счетчиков и их значений для драйвера, выделенного в списке Драйвер.