Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:31


Включение остановки выполнения сценария сервером сценариев Windows через указанное число секунд после запуска сценария. Это общее свойство для всех сценариев, которые выполняются сервером сценариев Windows.

Этот параметр позволяет ограничить время выполнения сценария с помощью таймера. Если время выполнения превышает заданную величину, программа wscript.exe прерывает выполнение сценария с помощью метода IActiveScript::InterruptThread и останавливает процесс.


Поле для указания числа секунд для выполнения сценариев.

Этот параметр может изменяться, только если установлен флажок Останавливать выполнение сценариев после.


Включение отображения версии сервера сценариев Windows при выполнении каждого сценария. Это общее свойство для всех сценариев, которые выполняются сервером сценариев Windows.


Сброс параметров сервера сценариев Windows. По умолчанию используются следующие настройки:

флажок Останавливать выполнение сценариев после снят;

поле секунд недоступно и содержит значение 10;

флажок Отображать заставку во время выполнения сценария в консоли установлен.


Включение остановки выполнения сценария сервером сценариев Windows через указанное число секунд после запуска сценария.

Этот параметр позволяет ограничить время выполнения сценария с помощью таймера. Если время выполнения превышает заданную величину, программа wscript.exe прерывает выполнение сценария с помощью метода IActiveScript::InterruptThread и останавливает процесс.


Поле для ввода времени выполнения выделенного сценария в секундах.

Этот параметр может изменяться, только если установлен флажок Останавливать выполнение сценария после.


Включение отображения сведений о версии сервера сценариев Windows при каждом запуске выделенного сценария.


Сброс параметров сервера сценариев Windows. По умолчанию используются следующие настройки:

флажок Останавливать выполнение сценариев после снят;

поле секунд недоступно и содержит значение 10;

флажок Отображать заставку во время выполнения сценария в консоли установлен.