Copyright: Tuesday, September 04, 2001 22:45:31


Шаблоны безопасности и групповая политика


Список пользователей, компьютеров и групп, у которых имеется данное право входа.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Назначение прав пользователей.


Добавление пользователя, компьютера или группы.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Назначение прав пользователей.


Удаление выделенного пользователя, компьютера или группы.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Назначение прав пользователей.


Члены данной группы в соответствии с политикой групп с ограниченным доступом.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Добавление пользователя или группы в данную группу в соответствии с политикой групп с ограниченным доступом.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Удаление выделенного пользователя или выделенной группы из данной группы.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Список групп, членом которых является данная группа. Каждая группа с ограниченным доступом является членом только тех групп, которые указаны в столбце Член групп.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Добавление группы в другую группу в качестве члена.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Удаление выделенной группы.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Признак аудита данного события в случае успеха.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Политика аудита.


Признак аудита данного события в случае отказа.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Политика аудита.


Поле для ввода числового значения данного параметра. Для задания нового значения можно также использовать кнопки со стрелками.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак настройки данного параметра безопасности.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак доступности данного атрибута.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак недоступности данного атрибута.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Поле ввода текста, отображаемого для пользователей.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак очистки системного журнала событий через указанное число дней.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Журнал событий.


Признак очистки системного журнала событий, только если на диске не хватает места для добавления новых записей.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Журнал событий.


Признак добавления всех новых записей в конец системного журнала событий без перезаписи имеющихся событий. В случае нехватки места на диске журнал придется очищать вручную.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Журнал событий.


Признак автоматического запуска службы при запуске системы.


Признак запуска службы только вручную.


Признак недоступности данной службы.


Изменение для пользователя, компьютера или группы разрешений, которые определяют, какие операции разрешены, запрещены и для каких операций ведется аудит.


Признак сброса разрешений дочерних объектов для соответствия текущим разрешениям родительского объекта. После применения этого параметра все разрешения дочерних объектов будут переопределены.


Имя шаблона безопасности. Уникальное имя облегчает определение типов систем, для которых создан шаблон.


Описание шаблона безопасности. Оно может использоваться для однозначного определения причин создания шаблона, а также для указания типов систем, для которых создан шаблон.


Список доступных настроек данного параметра безопасности.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Параметры безопасности.


Анализ и настройка безопасности


Поле ввода значений, которые будут храниться в базе данных анализа. Для задания нового значения можно также использовать кнопки со стрелками.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Текущая параметры безопасности компьютера.


Поле ввода численных значений, которые будут храниться в базе данных анализа.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак изменения базы данных анализа. Это изменение не повлияет на параметры безопасности компьютера.


Признак доступности атрибута. Это изменение будет отражено в базе данных анализа. Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак недоступности атрибута. Это изменение будет отражено в базе данных анализа. Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак аудита данного события в случае успеха. Это изменение будет отражено в базе данных анализа и не повлияет на параметры безопасности компьютера.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Политика аудита.


Признак аудита данного события в случае отказа. Это изменение будет отражено в базе данных анализа и не повлияет на параметры безопасности компьютера.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Политика аудита.


Сохранение текущих параметров безопасности системы.


Изменение текущих параметров безопасности компьютера на параметры шаблона, хранящегося в базе данных анализа.


Просмотр текущих параметров безопасности системы перед подтверждением выбора.


Просмотр или изменение параметров безопасности системы, сохраненных в шаблоне, перед подтверждением выбора.


Немедленное применение выбранных параметров.


Список разделов реестра.


Раздел реестра, выбранный в списке.


Выбор шаблона безопасности, который требуется сохранить.


Текущее значение параметра безопасности системы, которое использовалось в ходе анализа.


Параметры журнала системы, определяющие частоту очистки журнала. Эти параметры будут внесены в шаблон, хранящийся в базе данных анализа.


Число дней до очистки журнала событий. Этот параметр отражен в базе данных анализа.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Журнал событий.


Признак очистки журнала событий, только если на диске не хватает места для добавления новых записей. Этот параметр отражен в базе данных анализа.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Журнал событий.


Признак добавления всех новых записей в конец системного журнала событий без перезаписи имеющихся событий. В случае нехватки места на диске журнал должен очищаться вручную. Этот параметр отражен в базе данных анализа.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Журнал событий.


Параметры журнала системы, определяющие частоту очистки журнала. Этот параметр отражен в базе данных анализа.


Список пользователей и групп. Если флажок установлен, пользователь имеет соответствующее право на данном компьютере, в базе данных анализа или и на компьютере, и в базе.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Назначение прав пользователей.


Добавление пользователей и групп, которым требуется назначить данное правило. Это изменение будет отражено в базе данных анализа и не повлияет на параметры безопасности компьютера.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Назначение прав пользователей.


Текущее значение параметра безопасности системы. Оно используется в ходе анализов.


Просмотр текущих параметров безопасности данной службы.


Режим запуска данной службы. Этот параметр отражен в базе данных анализа.


Признак автоматического запуска службы при запуске системы. Этот параметр отражен в базе данных анализа.


Признак запуска службы только вручную. Этот параметр отражен в базе данных анализа.


Признак недоступности данной службы. Этот параметр отражен в базе данных анализа.


Изменение параметров безопасности данной службы. Этот параметр отражен в базе данных анализа.


Режим запуска данной службы. Эти параметры будут внесены в шаблон безопасности, хранящийся в базе данных анализа.


Признак применения записей управления доступом данного объекта ко всем его дочерним объектам. Все разрешения, явно определенные в дочернем объекте, продолжают действовать.


Атрибут, для которого был выполнен анализ безопасности.


Просмотр текущих параметров безопасности, используемых в ходе анализов.


Запрет изменения записей управления доступом данного объекта.


Изменение параметров безопасности данного объекта. Этот параметр отражен в базе данных анализа.


Индикатор хода анализа безопасности.


Признак выполнения анализа параметров безопасности политик учетных записей. Если отображается галочка, анализ данной области безопасности завершен.


Признак выполнения анализа параметров безопасности локальных политик. Если отображается галочка, анализ данной области безопасности завершен.


Признак выполнения анализа групп с ограниченным доступом. Если отображается галочка, анализ данной области безопасности завершен.


Признак выполнения анализа разделов реестра. Если отображается галочка, анализ данной области безопасности завершен.


Признак выполнения анализа файловой системы. Если отображается галочка, анализ данной области безопасности завершен.


Признак выполнения анализа системных служб. Если отображается галочка, анализ данной области безопасности завершен.


Индикатор хода анализа безопасности.


Поле ввода значения.


Поиск объекта, который требуется добавить.


Список текущих учетных записей (поле Члены этой группы), предложенное или рекомендуемое значение (поле Параметр базы данных) и текущее значение (поле Параметр компьютера).

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Список текущих учетных записей (поле Члены этой группы), предложенное или рекомендуемое значение (поле Параметр базы данных) и текущее значение (поле Параметр компьютера).

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Группы с ограниченным доступом.


Добавление учетной записи в список текущих учетных записей. Это изменение будет отражено в базе данных анализа.


Путь к журналу ошибок, созданному в ходе анализа.


Выбор пути к журналу ошибок, созданному в ходе анализа.


Путь к журналу ошибок, созданному в ходе настройки.


Выбор пути к журналу ошибок, созданному в ходе настройки.


Признак перезаписи всех шаблонов, хранящихся в базе данных анализа, импортированным шаблоном. Если этот флажок снят, импортированный шаблон будет объединен с сохраненными шаблонами и в базе данных анализа будет храниться составной шаблон.


Описание шаблона безопасности. Оно может использоваться для однозначного определения причин создания шаблона, а также для указания типов систем, для которых создан шаблон.


Версия оснастки Настройка и анализ безопасности.


Путь для сохранения журнала ошибок данного процесса.


Признак перезаписи всех шаблонов, хранящихся в базе данных анализа, импортированным шаблоном. Если этот флажок снят, импортированный шаблон будет объединен с сохраненными шаблонами и в базе данных анализа будет храниться составной шаблон.


Значение параметра безопасности, используемое в системе в настоящее время.


Включение аудита в случае успешного завершения события. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Политика аудита.


Включение аудита в случае отказа события. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. Если параметр политики на уровне домена определен, он переопределяет параметр локальной политики.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Политика аудита.


Включение данного параметра безопасности в конфигурацию безопасности локальной политики. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. Если параметр политики на уровне домена определен, он переопределяет параметр локальной политики.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Политика аудита.


Значение параметра безопасности, используемое в системе в настоящее время.


Признак доступности данного параметра безопасности. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. Если параметр политики на уровне домена определен, он переопределяет параметр локальной политики.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Признак недоступности данного параметра безопасности. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Поле ввода нового параметра безопасности. Для задания нового значения можно также использовать кнопки со стрелками. Этот параметр будет отражен в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Поле для ввода нового значения безопасности для данного атрибута. Для задания нового значения можно также использовать кнопки со стрелками. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.


Признак очистки журнала событий через указанное число дней. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.


Признак очистки журнала событий, только если на диске не хватает места для добавления новых записей. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.


Признак добавления всех новых записей в конец системного журнала событий без перезаписи имеющихся событий. В этом случае необходимо удалять ненужные записи из журнала вручную, если он занимает слишком много места на диске. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.


Настройка нового значения для данного атрибута безопасности. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Отображение списка атрибутов безопасности.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Добавление учетной записи участника безопасности в список.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Параметр безопасности, используемый в системе в настоящее время.


Новое значение параметра безопасности. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Список доступных настроек данного параметра безопасности. Выбранное значение будет отражено только в базе данных анализа и не повлияет на параметры безопасности компьютера. Чтобы включить этот параметр, необходимо установить флажок Определить следующую политику в базе данных.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Параметры безопасности.


Настроенные атрибуты безопасности управляются другими параметрами безопасности. Просмотрите список рекомендуемых значений и измените значения атрибутов.


Текущее значение параметра безопасности системы, которое использовалось в ходе анализа.


Список разделов реестра.


Настройка нового значения безопасности для данного атрибута.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.


Выбор шаблона безопасности, который требуется сохранить.


В поле Назначен отображается список атрибутов безопасности, в поле Анализируемый параметр отображаются их текущие значения, в поле Параметры конфигурации отображаются значения, которые хранятся в шаблоне в базе данных анализа.


Предложенное значение из шаблона для данного атрибута безопасности.


Выбор пути к журналу ошибок для данного процесса.


Описание шаблона безопасности. Оно может использоваться для описания назначения шаблона, а также для указания типов систем, для которых он создан.


Имя шаблона безопасности. Уникальное имя облегчает определение типов систем, для которых создан шаблон.


Описание шаблона безопасности. Оно может использоваться для описания назначения шаблона, а также для указания типов систем, для которых он создан.


Значение параметра безопасности, используемое в системе в настоящее время.


Отображение списка атрибутов безопасности.


Раздел реестра, выбранный в списке.


Настройка нового значения безопасности для данного атрибута. Это изменение будет отражено в локальной политике, если не возникнут конфликты с параметрами на уровне домена. При разрешении конфликтов параметры на уровне домена имеют приоритет над локальными параметрами.

Дополнительные сведения об этом параметре безопасности см. в разделе справочной системы Описания параметров безопасности.