Copyright: Wednesday, August 14, 2002 22:50:51


Отображение плат PC Card и других аналогичных устройств, установленных и работающих на компьютере. Для удаления устройства необходимо выбрать устройство в списке и нажать кнопку Остановить. После этого Windows выбрасывает устройство или выводит уведомление о возможности его извлечения, удаления или отсоединения.


Щелкните для отображения свойств устройства, выбранного в списке Устройства. Свойства устройства можно также просмотреть в диспетчере устройств.


Щелкните для удаления, отсоединения или извлечения платы PC Card, устройства USB, устройства IEEE 1394 или любого аналогичного устройства. Когда устройство будет готово для удаления, Windows выбрасывает устройство или выводит уведомление о возможности его извлечения, удаления или отсоединения.


Признак отображения всех аппаратных компонентов, подсоединенных к устройству. Аппаратный компонент — это устройство или часть устройства, подключенная к главному устройству. Часто применяется системными администраторами и пользователями, хорошо осведомленными об устройствах. Обычно не используется для управления платами PC Card, устройствами USB и устройствами IEEE 1394.


Признак управления платами PC Card, устройствами USB, устройствами IEEE 1394 и другим подобным оборудованием с рабочего стола. Удобно применять при наличии переносного компьютера и часто используемых плат PC Card или при перестановке устройств, таких как дисковод гибких дисков и дисковод компакт-дисков.

При установке этого флажка на панели задач появляется значок. Им можно воспользоваться для просмотра свойств устройства или для его извлечения, отсоединения и удаления.


Список устройств, которые должны быть остановлены для последующего извлечения, отсоединения или удаления. Если нажать кнопку OK, устройство выбрасывается или выводится уведомление о возможности его извлечения, удаления или отсоединения.


Список устройств, которые были неправильно извлечены, отсоединены или удалены. Для правильного извлечения, отсоединения или удаления устройства следует воспользоваться мастером установки оборудования.


Закрытие диалогового окна.


Запуск средства устранения неполадок оборудования, возникших при удалении устройства.


Внешняя шина, поддерживающая установку самонастраивающихся устройств Plug and Play. Включение и выключение устройств USB проводится без завершения работы или перезапуска компьютера. К одному порту USB можно подключить до 127 периферийных устройств, включая динамики, телефоны, дисководы компакт-дисков, джойстики, магнитофоны, клавиатуры, сканеры и камеры. Порт USB обычно располагается сзади компьютера рядом с последовательным или параллельным портом. Универсальную последовательную шину также называют USB.

См. также: шина; Plug and Play; порт.


Тип разъема, позволяющий подключать и отключать высокоскоростные последовательные устройства. Разъем IEEE 1394 обычно располагается сзади компьютера рядом с последовательным или параллельным портом.

Устройство, совместимое с IEEE 1394, можно присоединить к разъему IEEE 1394, не выключая компьютер, и оно будет обнаружено операционной системой Windows, которая сообщит о готовности устройства к работе. Для отсоединения устройства также не требуется выключать компьютер, однако перед этим необходимо проверить, представлено ли устройство в списке в диалоговом окне «Безопасное извлечение устройства». Если устройство отображается в списке, средство безопасного извлечения устройств информирует операционную систему Windows об отсоединении устройства. Если устройство не отображается в списке,  его можно отсоединить, не информируя об этом операционную систему Windows. Если используется окно безопасного извлечения устройства, Windows выводит сообщение о возможности отсоединения устройства. (Чтобы открыть диалоговое окно диалоговом окне «Безопасное извлечение устройства», дважды щелкните значок [image] в правом углу панели задач.)

Шина IEEE 1394 используется главным образом для подключения к компьютеру современного цифрового звукового и видеооборудования; однако некоторые жесткие диски, принтеры, сканеры и дисководы DVD-дисков могут быть подключены и при помощи разъема IEEE 1394.


Аппаратное устройство, к которому можно подключить переносной компьютер. К стыковочному узлу обычно присоединен монитор, а также другие периферийные устройства, что позволяет работать на переносном компьютере, как на настольном. Стыковочные узлы называются также доками или репликаторами портов.

Некоторые стыковочные узлы поддерживают «горячую» и «теплую» стыковку и отстыковку переносного компьютера. Это означает, что выключать или перезагружать компьютер при этом не требуется. Однако перед отстыковкой компьютера следует нажать кнопку Пуск и выбрать команду Отстыковать компьютер, а затем подождать, пока появится сообщение Windows о завершении отстыковки. Если команда Отстыковать компьютер не отображается в меню «Пуск», можно информировать операционную систему Windows об отстыковке компьютера с помощью диалогового окна «Безопасное извлечение устройства». Если стыковочный узел также не отображается, нет необходимости информировать операционную систему Windows об отстыковке компьютера. Если используется окно безопасного извлечения устройства, Windows выводит сообщение о возможности отстыковки компьютера. (Чтобы открыть диалоговое окно «Безопасное извлечение устройства», дважды щелкните значок [image] в правом углу панели задач.)


Съемное устройство размером с кредитную карточку, которое можно вставить в гнездо PCMCIA переносного компьютера. Устройствами PCMCIA могут быть модемы, сетевые платы и дисководы жестких дисков.

Некоторые платы PCMCIA могут устанавливаться и отсоединяться без выключения или перезагрузки компьютера. Однако перед этим необходимо проверить, представлено ли устройство в списке в диалоговом окне «Безопасное извлечение устройства». Если устройство отображается в списке, средство безопасного извлечения устройств информирует операционную систему Windows об отсоединении устройства. Если устройство не отображается в списке, можно отсоединить плату PCMCIA, не информируя об этом операционную систему Windows. Если используется окно безопасного извлечения устройства, Windows выводит сообщение о возможности удаления устройства. (Чтобы открыть диалоговое окно «Безопасное извлечение устройства», дважды щелкните значок [image] в правом углу панели задач.)

Аббревиатура PCMCIA образована от Personal Computer Memory Card International Association.