Справка по данному элементу отсутствует.


Имя или адрес устройства, на которое выполняется печать через этот порт.


Введите имя группы, используемое устройством, которое подключено к этому порту.  Включено, только если включен протокол SNMP.


Введите параметры, специфичные для протокола передачи необработанных данных, Включите, нажав радио-кнопку, Необработанные данные в группе Протокол.


Имя этого порта.


Выберите протокол, который должен использоваться этим портом.


Введите индекс устройства, который используется устройством, подключенным к этому порту.   Включено, только если включен протокол SNMP.


Введите уточненное имя порта, которое будет использоваться для этого порта. Включение выполняется нажатием радио-кнопки LPR в группе Протокол.


Имя этого порта.


Выберите протокол, который должен использоваться этим портом. Протокол LPR.


Выберите протокол, который должен использоваться этим портом. Протокол передачи необработанных данных.


Введите имя порта, которое будет использоваться для этого порта. Включение выполняется нажатием радио-кнопки LPR в группе Протокол.


Введите параметры, специфичные для протокола LPR.  Включение выполняется нажатием радио-кнопки LPR в группе Протокол.


Проверьте, поддерживается ли протокол SNMP для устройства, подключенного к этому порту.


Введите индекс устройства, используемый устройством, которое подключено к этому порту.   Включено, только если включен протокол SNMP.


Имя или адрес устройства, на которое выполняется печать через этот порт.


Введите имя группы, используемое устройством, которое подключено к этому порту.   Включено, только если включен протокол SNMP.


Введите номер порта Berkeley Sockets, который будет использоваться для этого порта.  Включение выполняется нажатием радио-кнопки Необработанные данные в группе Протокол.


Проверьте, поддерживается ли протокол SNMP для устройства, подключенного к этому порту.


Введите номер порта Berkeley Sockets, который будет использоваться для этого порта.  Включение выполняется нажатием радио-кнопки Необработанные данные в группе Протокол.


Сконфигурируйте все стандартные порты монитора портов TCP/IP.


Добавьте стандартный порт TCP/IP.


Добавьте стандартный порт TCP/IP.


Добавьте стандартный порт TCP/IP.


Просмотр и изменение параметров для стандартного порта TCP/IP.


Добавьте стандартный порт TCP/IP.


Цифровой отсчет числа минут до тайм-аута при сбое печати.


Цифровой отсчет числа минут до тайм-аута при сбое печати.


Уменьшение времени до тайм-аута при сбое печати.


Введите время до тайм-аута при сбое печати.


Увеличение времени до тайм-аута при сбое печати.


Если флажок установлен, компьютер периодически запрашивает сведения о состоянии каждого устройства.


Нажмите сюда, если имеются проблемы, например, документы печатаются неполностью или теряются. При включенном подсчете байтов LPR компьютер считает количество байтов в документе перед отправкой его в принтер. Подсчет байтов не требуется для большинства принтеров, поскольку он замедляет работу. Эта функция доступна только при выборе протокола LPR.


Введите время до тайм-аута при сбое печати.