Copyright: Friday, September 28, 2001 18:34:58


Признак включения дополнительных возможностей печати. При установке этого флажка включается буферизация метафайлов, и становятся доступными (в зависимости от принтера) такие параметры, как «Порядок страниц», «Буклет» и «Страниц на листе». Для обычной печати оставьте дополнительные возможности печати включенными (значение по умолчанию). При возникновении ошибки совместимости выключите это средство. При снятии флажка выключается буферизация метафайлов, а соответствующие параметры становятся недоступными.


Признак включения возможности печати буклетов. При установке этого флажка на обеих сторонах каждого листа печатаются рядом две страницы.

Если дополнительные возможности печати отключены, буклетная печать также отключается.


Выходной формат файлов PostScript. Обычно для печати документов используется значение Оптимальная скорость.

Чтобы создать файл, соответствующий соглашениям ADSC (Adobe Document Structuring Conventions), выберите пункт Оптимальная совместимость. Каждая страница документа при этом будет самодостаточным объектом. Этот параметр полезен в том случае, если файл PostScript должен быть выведен на печать на принтере PostScript неизвестной модели, либо находящемся в другом месте.

Если документ или фрагмент документа должен быть позднее включен как иллюстрация в другой документ, возможно для печати из другой программы, выберите пункт Инкапсулированный PostScript (EPS).

Чтобы создать файл PostScript для использования в дальнейшем, выберите значение Архивный формат.


Управление загрузкой в принтер шрифтов TrueType. Обычно выбирается значение @@Автоматически, чтобы наилучший формат был выбран драйвером PostScript. Чтобы загрузить шрифты TrueType как масштабируемые векторные шрифты, выберите значение Как векторные. Чтобы загрузить шрифты TrueType как растровые шрифты, выберите значение Как точечные. Если принтер поддерживает растризацию шрифтов TrueType, выберите значение Как собственный TrueType, чтобы загрузить шрифты TrueType как векторные.


Доступные параметры PostScript. В зависимости от выбора принтера могут отображаться такие параметры, как Зеркальный вывод, позволяющий печатать отражения документов, и Независимость от страницы, позволяющий изменять порядок печати и просмотра страниц.


Используемый уровень языка PostScript, от 1 до максимального уровня, поддерживаемого принтером. Некоторые принтеры поддерживают несколько уровней. Обычно следует выбирать самый высокий уровень, поскольку более высокий уровень позволяет использовать дополнительные возможности. Однако в некоторых случаях следует использовать значение 1. Например, если документ печатается в файл, который будет распечатываться на принтере первого уровня, следует выбрать уровень 1.


Включение и отключение отправки сообщений обработчиком ошибок PostScript. Чтобы при возникновении ошибок в задании печати печаталась страница ошибок, выберите значение Да.


Зеркальное отображение. Выберите значение Да для печати зеркального изображения путем его отражения относительно горизонтальной оси.


Негативное изображение. Выберите значение Да для печати негативов изображений путем обращения значений черного и белого. Данный параметр доступен только для принтеров одноцветной печати.


Включение и отключение сжатия точечных изображений при выводе документов на печать. Следующие параметры могут применяться только при использовании принтера первого уровня. На принтерах более высоких уровней сжатие точечных изображений всегда включено.

Если используется PostScript уровня 1 и принтер подключен к последовательному порту, щелкните параметр Сжатие точечных рисунков и выберите значение Да.

Если используется PostScript уровня 1 и принтер подключен к параллельному порту или является сетевым, щелкните параметр Сжатие точечных рисунков и выберите значение Нет.

Если элемент управления для выбора уровня языка PostScript не отображается, принтер поддерживает только уровень 1.


Список таких параметров печати, как качество и выходной лоток. Для получения дополнительных сведений о доступных параметрах обратитесь к руководству по данному принтеру.


Объем доступной памяти PostScript. Доступная память PostScript является частью полной физической памяти принтера. Рекомендуется использовать настройку по умолчанию, которая определяется изготовителем принтера.


Включение печати с использованием кодовой страницы, отличной от 1252. Этот параметр доступен только на принтерах, поставляемых за пределами США. Если он включен, резидентные шрифты принтера (PostScript) игнорируются и используются шрифты TrueType.


Таблица подстановки шрифтов и параметры для изменения сопоставления шрифтов TrueType и шрифтов принтера.


Параметры шрифтов TrueType. Выберите Не подставлять (значение по умолчанию), чтобы загружать при печати шрифты TrueType вместо шрифтов PostScript. Чтобы подставлять шрифты PostScript вместо шрифтов TrueType, выберите имя шрифта.


Список форм, назначенных лоткам.

Многие принтеры поддерживают несколько источников бумаги, например верхний и нижний лоток. Форма, определяющая размер бумаги и полей, может назначаться каждому устройству подачи бумаги принтера. После назначения формы лотку она может выбираться при печати. Печать выполняется на бумаге из лотка, которому назначена выбранная форма.


Назначение форм лоткам. После назначения формы конкретному лотку этот лоток всегда используется при выборе назначенной формы.


Включение и отключение преобразования истинного серого цвета (значения RGB) в тексте в серый цвет, задаваемый драйвером PostScript.


Включение и отключение преобразования истинного серого цвета (значения RGB) в графике в серый цвет, задаваемый драйвером PostScript.


Признак добавления символа евро в шрифты устройства.


Время ожидания передачи документа с компьютера на принтер, по истечении которого попытки напечатать документ прекращаются.

Если задано значение 0, время ожидания не ограничено.


Время ожидания принтером дополнительных данных PostScript от компьютера. По истечении указанного времени попытки напечатать документ прекращаются и печатается сообщение об ошибке. При печати сложных документов рекомендуется увеличивать значение этого параметра.

Если задано значение 0, время ожидания не ограничено.


Список доступных параметров печати, которые могут настраиваться для данного принтера. Дополнительные сведения о доступных параметрах см. в руководстве по данному принтеру.


Протокол, используемый принтером для заданий печати.

Если выбрано значение ASCII, данные отправляются в формате ASCII (7-разрядном), который дольше выводится на печать, но зато может передаваться через любой канал ввода/вывода, включая последовательный, параллельный или сетевой порт. Если выбрано значение BCP (Binary Communications Protocol) или TBCP (Tagged Binary Communications Protocol), все данные, кроме особых управляющих символов, передаются в двоичном (8-разрядном) формате. Двоичные форматы могут использоваться для передачи через последовательный и параллельный порты и передаются быстрее, чем формат ASCII.


Минимальный размер шрифта (в пикселах), для которого драйвер PostScript загружает шрифты TrueType как векторные шрифты (Type 1). Шрифты меньшего размера будут загружаться как растровые (Type 3).

Этот параметр позволяет выполнять точную настройку при выборе значения Автоматически для параметра Загрузка шрифтов TrueType в диалоговом окне Дополнительные возможности диалогового окна Настройка печати.


Максимальный размер шрифта (в пикселах), для которого драйвер PostScript загружает шрифты TrueType как точечные шрифты (Type 3). Шрифты большего размера будут загружаться как векторные (Type 1).

Этот параметр позволяет выполнять точную настройку при выборе значения Автоматически или переопределении значения Как точечные для параметра Загрузка шрифтов TrueType в диалоговом окне Дополнительные возможности диалогового окна Настройка печати.


Включение сброса параметров печати перед началом печати каждого нового документа PostScript (по умолчанию используется значение Нет).

Команда CTRL+D приводит к изменению значений всех параметров принтера на используемые по умолчанию. Таким образом устраняется возможность влияния предыдущих заданий печати на текущее. Если принтер подключен через сеть, команда CTRL+D может привести к сбою задания печати. Если после отправки документа на принтер, подключенный к параллельному или последовательному порту, возникает сбой, измените значение Нет на Да.


Включение сброса параметров печати после завершения печати каждого нового документа PostScript (по умолчанию используется значение Да).

Команда CTRL+D приводит к изменению значений всех параметров принтера на используемые по умолчанию. Таким образом устраняется возможность влияния текущего задания печати на следующие. Если принтер подключен через сеть, команда CTRL+D может привести к сбою задания печати. Если после отправки документа на сетевой принтер возникает сбой, измените значение Да на Нет.


Ширина бумаги особого размера.


Длина бумаги особого размера.


Использование дюймов в качестве единиц измерения.


Использование миллиметров в качестве единиц измерения.


Использование пунктов в качестве единиц измерения.


Направление подачи бумаги в принтер. В зависимости от типа используемой бумаги выберите одно из значений: Длинный край слева, Длинный край справа, Короткий край сверху или Короткий край снизу. Например, если используется особый бланк, следует указать такое направление подачи, чтобы текст не печатался на странице вверх ногами.


Выбор использования отдельных листов. Обычно для принтера доступен только один параметр: с обрезкой листов или рулон.


Выбор использования рулона бумаги. Обычно для принтера доступен только один параметр: с обрезкой листов или рулон.


Выбор расстояния от начала страницы документа до края бумаги, расположенного поперек направления подачи. Иногда требуется, чтобы край документа не совпадал с краем рулона или листа. Установка этого параметра позволяет изменить расстояние края документа от края рулона или листа.


Выбор расстояния от начала страницы документа до края бумаги, расположенного вдоль направления подачи. Иногда требуется, чтобы край документа не совпадал с краем рулона или листа. Установка этого параметра позволяет изменить расстояние края документа от края рулона или листа.


Закрытие диалогового окна с сохранением всех внесенных изменений.


Закрытие диалогового окна без сохранения всех внесенных изменений.


Восстановление исходных значений параметров в диалоговом окне.